목차

1. 다음 폴더에 이미지 파일을 배치합니다.

/usr/local/postx/server_x.x.x/conf/branding/1/branding/ (이 폴더는 최신 버전에 없을 수 있음)

/usr/local/postx/server_x.x.x/conf/branding/branding/

/usr/local/postx/server_x.x.x/samples/default_envelope/

2. Administration Console에서 Configuration(컨피그레이션) 탭 > Select View(보기 선택):Advanced(고급) > SMTPModule > Applications(애플리케이션).

- 봉투(즉, RegisteredEnvelopeEnrolled)를 사용하여 애플리케이션을 클릭합니다.

- '메시지 개인 설정' 탭을 클릭합니다.'Message Bar Logo URL' 아래에서 'PostXLogo.gif' 파일 이름을 이미지 이름으로 변경합니다.'Message Bar Logo Destination'을 임의의 URL로 변경할 수도 있습니다.

- 이 단계는 봉투를 사용하여 각 애플리케이션에 대해 반복될 수 있습니다.

3. Configuration(구성) 탭 > SMTPModule > Envelopes(봉투) > Default(기본값) > Graphics(그래픽) > Logo(로고)로 이동합니다.

4. '이미지 소스'와 '이미지 링크'의 PostXLogo.gif 파일 이름을 이미지 이름으로 변경합니다.다른 URL을 가리키도록 'href'을 설정할 수도 있습니다.

5. 오른쪽 상단에서 Deploy Changes(변경 사항 구축)를 클릭합니다.

6. SMTP 어댑터를 다시 시작합니다.

7. 로고를 변경하려면 서버를 다시 시작해야 합니다.