목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

구성

네트워크 다이어그램

FMC를 통해 AAA/RADIUS 인증을 사용하여 원격 액세스 VPN 구성

ISE(RADIUS 서버)에서 권한 부여 정책 구성

다음을 확인합니다.

문제 해결

소개

이 문서에서는 RADIUS Attribute 8 Framed-IP-Address를 통해 항상 특정 Cisco AnyConnect Secure Mobility Client 사용자의 FTD(Firepower Threat Defense)에 동일한 IP 주소를 전달하도록 ISE(Identity Services Engine) 서버를 사용하여 RADIUS 권한 부여를 구성하는 방법에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

다음 주제에 대한 지식을 보유하고 있으면 유용합니다.

- FTD

- FMC(Firepower Management Center)

- ISE

- Cisco AnyConnect Secure Mobility Client

- RADIUS 프로토콜

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 다음 소프트웨어 버전을 기반으로 합니다.

- FMCv - 7.0.0(빌드 94)

- FTDv - 7.0.0(빌드 94)

- ISE - 2.7.0.356

- AnyConnect - 4.10.02086

- Windows 10 Pro

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 네트워크가 작동 중인 경우 모든 명령의 잠재적인 영향을 이해해야 합니다.

구성

네트워크 다이어그램

FMC를 통해 AAA/RADIUS 인증을 사용하여 원격 액세스 VPN 구성

단계별 절차는 이 문서와 다음 비디오를 참조하십시오.

- FTD의 AnyConnect 원격 액세스 VPN 컨피그레이션

- FMC에서 관리하는 FTD의 초기 AnyConnect 컨피그레이션

FTD CLI의 원격 액세스 VPN 컨피그레이션:

ip local pool AC_Pool 10.0.50.1-10.0.50.100 mask 255.255.255.0

interface GigabitEthernet0/0

nameif Outside_Int

security-level 0

ip address 192.168.0.100 255.255.255.0

aaa-server ISE_Server protocol radius

aaa-server ISE_Server host 172.16.0.8

key *****

authentication-port 1812

accounting-port 1813

crypto ca trustpoint RAVPN_Self-Signed_Cert

enrollment self

fqdn none

subject-name CN=192.168.0.100

keypair <Default-RSA-Key>

crl configure

ssl trust-point RAVPN_Self-Signed_Cert

webvpn

enable Outside_Int

http-headers

hsts-server

enable

max-age 31536000

include-sub-domains

no preload

hsts-client

enable

x-content-type-options

x-xss-protection

content-security-policy

anyconnect image disk0:/csm/anyconnect-win-4.10.02086-webdeploy-k9.pkg 1 regex "Windows"

anyconnect enable

tunnel-group-list enable

cache

no disable

error-recovery disable

group-policy DfltGrpPolicy attributes

vpn-tunnel-protocol ikev2 ssl-client

user-authentication-idle-timeout none

webvpn

anyconnect keep-installer none

anyconnect modules value none

anyconnect ask none default anyconnect

http-comp none

activex-relay disable

file-entry disable

file-browsing disable

url-entry disable

deny-message none

tunnel-group RA_VPN type remote-access

tunnel-group RA_VPN general-attributes

address-pool AC_Pool

authentication-server-group ISE_Server

tunnel-group RA_VPN webvpn-attributes

group-alias RA_VPN enable

ISE(RADIUS 서버)에서 권한 부여 정책 구성

1단계. ISE 서버에 로그인하고 Administration(관리) > Network Resources(네트워크 리소스) > Network Devices(네트워크 디바이스)로 이동합니다.

2단계. Network Devices(네트워크 디바이스) 섹션에서 Add(추가)를 클릭하여 ISE가 FTD에서 RADIUS 액세스 요청을 처리할 수 있도록 합니다.

네트워크 디바이스 Name 및 IP Address 필드를 입력한 다음 RADIUS Authentication Settings 상자를 선택합니다. 공유 암호는 FMC의 RADIUS 서버 객체가 생성될 때 사용된 값과 같아야 합니다.

이 페이지 끝에 있는 단추를 사용하여 저장합니다.

3단계. Administration(관리) > Identity Management(ID 관리) > Identities(ID)로 이동합니다.

4단계. Network Access Users(네트워크 액세스 사용자) 섹션에서 Add(추가)를 클릭하여 ISE의 로컬 데이터베이스에서 user1을 생성합니다.

Name 및 Login Password 필드에 사용자 이름과 비밀번호를 입력하고 Submit(제출)을 클릭합니다.

5단계. user2를 생성하려면 이전 단계를 반복합니다.

6단계. Policy(정책) > Policy Sets(정책 세트)로 이동합니다.

7단계. 화면 오른쪽에서 화살표>를 클릭합니다.

8단계. 권한 부여 정책 옆의 화살표>를 클릭하여 확장합니다. 이제 새 규칙을 추가하려면 + 기호를 클릭합니다.

규칙에 이름을 입력하고 Conditions(조건) 열 아래에서 + 기호를 선택합니다.

속성 편집기 텍스트 상자를 클릭하고 제목 아이콘을 클릭합니다. RADIUS User-Name 특성을 찾을 때까지 아래로 스크롤하여 선택합니다.

Equals를 연산자로 유지하고 user1을 연산자 옆에 입력합니다. Use in을 클릭하여 특성을 저장합니다.

이 규칙에 대한 조건이 설정되었습니다.

9단계. Results/Profiles(결과/프로파일) 열에서 + 기호를 클릭하고 Create a New Authorization Profile(새 권한 부여 프로파일 생성)을 선택합니다.

이름을 지정하고 ACCESS_ACCEPT를 액세스 유형으로 유지합니다. 아래로 스크롤하여 Advance Attributes Settings 섹션으로 이동합니다.

주황색 화살표를 클릭하고 Radius > Framed-IP-Address—[8]를 선택합니다.

이 사용자에게 항상 정적으로 할당할 IP 주소를 입력하고 Save(저장)를 클릭합니다.

10단계. 이제 새로 생성된 권한 부여 프로파일을 선택합니다.

이제 권한 부여 규칙이 모두 설정되었습니다. 저장을 클릭합니다.

다음을 확인합니다.

1단계. Cisco AnyConnect Secure Mobility 클라이언트가 설치된 클라이언트 시스템으로 이동합니다. FTD 헤드엔드에 연결하고(여기에 Windows 시스템이 사용됨) user1 자격 증명을 입력합니다.

기어 아이콘(왼쪽 아래 모서리)을 클릭하고 통계 탭으로 이동합니다. 할당된 IP 주소가 실제로 이 사용자에 대해 ISE 권한 부여 정책에 구성된 주소임을 [주소 정보] 섹션에서 확인합니다.

FTD의 debug radius all 명령 출력은 다음과 같습니다.

firepower# SVC message: t/s=5/16: The user has requested to disconnect the connection.

webvpn_svc_np_tear_down: no ACL

webvpn_svc_np_tear_down: no IPv6 ACL

np_svc_destroy_session(0x9000)

radius mkreq: 0x13

alloc_rip 0x0000145d043b6460

new request 0x13 --> 3 (0x0000145d043b6460)

got user 'user1'

got password

add_req 0x0000145d043b6460 session 0x13 id 3

RADIUS_REQUEST

radius.c: rad_mkpkt

rad_mkpkt: ip:source-ip=192.168.0.101

RADIUS packet decode (authentication request)

RADIUS packet decode (response)

--------------------------------------

Raw packet data (length = 136).....

02 03 00 88 0c af 1c 41 4b c4 a6 58 de f3 92 31 | .......AK..X...1

7d aa 38 1e 01 07 75 73 65 72 31 08 06 0a 00 32 | }.8...user1....2

65 19 3d 43 41 43 53 3a 63 30 61 38 30 30 36 34 | e.=CACS:c0a80064

30 30 30 30 61 30 30 30 36 31 34 62 63 30 32 64 | 0000a000614bc02d

3a 64 72 69 76 65 72 61 70 2d 49 53 45 2d 32 2d | :driverap-ISE-2-

37 2f 34 31 37 34 39 34 39 37 38 2f 32 31 1a 2a | 7/417494978/21.*

00 00 00 09 01 24 70 72 6f 66 69 6c 65 2d 6e 61 | .....$profile-na

6d 65 3d 57 69 6e 64 6f 77 73 31 30 2d 57 6f 72 | me=Windows10-Wor

6b 73 74 61 74 69 6f 6e | kstation

Parsed packet data.....

Radius: Code = 2 (0x02)

Radius: Identifier = 3 (0x03)

Radius: Length = 136 (0x0088)

Radius: Vector: 0CAF1C414BC4A658DEF392317DAA381E

Radius: Type = 1 (0x01) User-Name

Radius: Length = 7 (0x07)

Radius: Value (String) =

75 73 65 72 31 | user1

Radius: Type = 8 (0x08) Framed-IP-Address

Radius: Length = 6 (0x06)

Radius: Value (IP Address) = 10.0.50.101 (0x0A003265)

Radius: Type = 25 (0x19) Class

Radius: Length = 61 (0x3D)

Radius: Value (String) =

43 41 43 53 3a 63 30 61 38 30 30 36 34 30 30 30 | CACS:c0a80064000

30 61 30 30 30 36 31 34 62 63 30 32 64 3a 64 72 | 0a000614bc02d:dr

69 76 65 72 61 70 2d 49 53 45 2d 32 2d 37 2f 34 | iverap-ISE-2-7/4

31 37 34 39 34 39 37 38 2f 32 31 | 17494978/21

Radius: Type = 26 (0x1A) Vendor-Specific

Radius: Length = 42 (0x2A)

Radius: Vendor ID = 9 (0x00000009)

Radius: Type = 1 (0x01) Cisco-AV-pair

Radius: Length = 36 (0x24)

Radius: Value (String) =

70 72 6f 66 69 6c 65 2d 6e 61 6d 65 3d 57 69 6e | profile-name=Win

64 6f 77 73 31 30 2d 57 6f 72 6b 73 74 61 74 69 | dows10-Workstati

6f 6e | on

rad_procpkt: ACCEPT

Got AV-Pair with value profile-name=Windows10-Workstation

RADIUS_ACCESS_ACCEPT: normal termination

RADIUS_DELETE

remove_req 0x0000145d043b6460 session 0x13 id 3

free_rip 0x0000145d043b6460

radius: send queue empty

FTD 로그는 다음과 같습니다.

firepower#

<omitted output>

Sep 22 2021 23:52:40: %FTD-6-725002: Device completed SSL handshake with client Outside_Int:192.168.0.101/60405 to 192.168.0.100/443 for TLSv1.2 session

Sep 22 2021 23:52:48: %FTD-7-609001: Built local-host Outside_Int:172.16.0.8

Sep 22 2021 23:52:48: %FTD-6-113004: AAA user authentication Successful : server = 172.16.0.8 : user = user1

Sep 22 2021 23:52:48: %FTD-6-113009: AAA retrieved default group policy (DfltGrpPolicy) for user = user1

Sep 22 2021 23:52:48: %FTD-6-113008: AAA transaction status ACCEPT : user = user1

Sep 22 2021 23:52:48: %FTD-7-734003: DAP: User user1, Addr 192.168.0.101: Session Attribute aaa.radius["1"]["1"] = user1

Sep 22 2021 23:52:48: %FTD-7-734003: DAP: User user1, Addr 192.168.0.101: Session Attribute aaa.radius["8"]["1"] = 167785061

Sep 22 2021 23:52:48: %FTD-7-734003: DAP: User user1, Addr 192.168.0.101: Session Attribute aaa.radius["25"]["1"] = CACS:c0a800640000c000614bc1d0:driverap-ISE-2-7/417494978/23

Sep 22 2021 23:52:48: %FTD-7-734003: DAP: User user1, Addr 192.168.0.101: Session Attribute aaa.cisco.grouppolicy = DfltGrpPolicy

Sep 22 2021 23:52:48: %FTD-7-734003: DAP: User user1, Addr 192.168.0.101: Session Attribute aaa.cisco.ipaddress = 10.0.50.101

Sep 22 2021 23:52:48: %FTD-7-734003: DAP: User user1, Addr 192.168.0.101: Session Attribute aaa.cisco.username = user1

Sep 22 2021 23:52:48: %FTD-7-734003: DAP: User user1, Addr 192.168.0.101: Session Attribute aaa.cisco.username1 = user1

Sep 22 2021 23:52:48: %FTD-7-734003: DAP: User user1, Addr 192.168.0.101: Session Attribute aaa.cisco.username2 =

Sep 22 2021 23:52:48: %FTD-7-734003: DAP: User user1, Addr 192.168.0.101: Session Attribute aaa.cisco.tunnelgroup = RA_VPN

Sep 22 2021 23:52:48: %FTD-6-734001: DAP: User user1, Addr 192.168.0.101, Connection AnyConnect: The following DAP records were selected for this connection: DfltAccessPolicy

Sep 22 2021 23:52:48: %FTD-6-113039: Group <DfltGrpPolicy> User <user1> IP <192.168.0.101> AnyConnect parent session started.

<omitted output>

Sep 22 2021 23:53:17: %FTD-6-725002: Device completed SSL handshake with client Outside_Int:192.168.0.101/60412 to 192.168.0.100/443 for TLSv1.2 session

Sep 22 2021 23:53:17: %FTD-7-737035: IPAA: Session=0x0000c000, 'IPv4 address request' message queued

Sep 22 2021 23:53:17: %FTD-7-737035: IPAA: Session=0x0000c000, 'IPv6 address request' message queued

Sep 22 2021 23:53:17: %FTD-7-737001: IPAA: Session=0x0000c000, Received message 'IPv4 address request'

Sep 22 2021 23:53:17: %FTD-6-737010: IPAA: Session=0x0000c000, AAA assigned address 10.0.50.101, succeeded

Sep 22 2021 23:53:17: %FTD-7-737001: IPAA: Session=0x0000c000, Received message 'IPv6 address request'

Sep 22 2021 23:53:17: %FTD-5-737034: IPAA: Session=0x0000c000, IPv6 address: no IPv6 address available from local pools

Sep 22 2021 23:53:17: %FTD-5-737034: IPAA: Session=0x0000c000, IPv6 address: callback failed during IPv6 request

Sep 22 2021 23:53:17: %FTD-4-722041: TunnelGroup <RA_VPN> GroupPolicy <DfltGrpPolicy> User <user1> IP <192.168.0.101> No IPv6 address available for SVC connection

Sep 22 2021 23:53:17: %FTD-7-609001: Built local-host Outside_Int:10.0.50.101

Sep 22 2021 23:53:17: %FTD-5-722033: Group <DfltGrpPolicy> User <user1> IP <192.168.0.101> First TCP SVC connection established for SVC session.

Sep 22 2021 23:53:17: %FTD-6-722022: Group <DfltGrpPolicy> User <user1> IP <192.168.0.101> TCP SVC connection established without compression

Sep 22 2021 23:53:17: %FTD-7-746012: user-identity: Add IP-User mapping 10.0.50.101 - LOCAL\user1 Succeeded - VPN user

Sep 22 2021 23:53:17: %FTD-6-722055: Group <DfltGrpPolicy> User <user1> IP <192.168.0.101> Client Type: Cisco AnyConnect VPN Agent for Windows 4.10.02086

Sep 22 2021 23:53:17: %FTD-4-722051: Group

User

IP <192.168.0.101> IPv4 Address <10.0.50.101> IPv6 address <::> assigned to session

ISE의 RADIUS Live 로그에는 다음이 표시됩니다.

2단계. FTD 헤드엔드에 연결하고(여기에 Windows 시스템이 사용됨) 사용자2 자격 증명을 입력합니다.

Address Information 섹션에는 할당된 IP 주소가 실제로 FMC를 통해 구성된 IPv4 로컬 풀에서 사용 가능한 첫 번째 IP 주소임을 보여 줍니다.

FTD의 debug radius all 명령 출력은 다음과 같습니다.

firepower# SVC message: t/s=5/16: The user has requested to disconnect the connection.

webvpn_svc_np_tear_down: no ACL

webvpn_svc_np_tear_down: no IPv6 ACL

np_svc_destroy_session(0xA000)

radius mkreq: 0x15

alloc_rip 0x0000145d043b6460

new request 0x15 --> 4 (0x0000145d043b6460)

got user 'user2'

got password

add_req 0x0000145d043b6460 session 0x15 id 4

RADIUS_REQUEST

radius.c: rad_mkpkt

rad_mkpkt: ip:source-ip=192.168.0.101

RADIUS packet decode (authentication request)

RADIUS packet decode (response)

--------------------------------------

Raw packet data (length = 130).....

02 04 00 82 a6 67 35 9e 10 36 93 18 1f 1b 85 37 | .....g5..6.....7

b6 c3 18 4f 01 07 75 73 65 72 32 19 3d 43 41 43 | ...O..user2.=CAC

53 3a 63 30 61 38 30 30 36 34 30 30 30 30 62 30 | S:c0a800640000b0

30 30 36 31 34 62 63 30 61 33 3a 64 72 69 76 65 | 00614bc0a3:drive

72 61 70 2d 49 53 45 2d 32 2d 37 2f 34 31 37 34 | rap-ISE-2-7/4174

39 34 39 37 38 2f 32 32 1a 2a 00 00 00 09 01 24 | 94978/22.*.....$

70 72 6f 66 69 6c 65 2d 6e 61 6d 65 3d 57 69 6e | profile-name=Win

64 6f 77 73 31 30 2d 57 6f 72 6b 73 74 61 74 69 | dows10-Workstati

6f 6e | on

Parsed packet data.....

Radius: Code = 2 (0x02)

Radius: Identifier = 4 (0x04)

Radius: Length = 130 (0x0082)

Radius: Vector: A667359E103693181F1B8537B6C3184F

Radius: Type = 1 (0x01) User-Name

Radius: Length = 7 (0x07)

Radius: Value (String) =

75 73 65 72 32 | user2

Radius: Type = 25 (0x19) Class

Radius: Length = 61 (0x3D)

Radius: Value (String) =

43 41 43 53 3a 63 30 61 38 30 30 36 34 30 30 30 | CACS:c0a80064000

30 62 30 30 30 36 31 34 62 63 30 61 33 3a 64 72 | 0b000614bc0a3:dr

69 76 65 72 61 70 2d 49 53 45 2d 32 2d 37 2f 34 | iverap-ISE-2-7/4

31 37 34 39 34 39 37 38 2f 32 32 | 17494978/22

Radius: Type = 26 (0x1A) Vendor-Specific

Radius: Length = 42 (0x2A)

Radius: Vendor ID = 9 (0x00000009)

Radius: Type = 1 (0x01) Cisco-AV-pair

Radius: Length = 36 (0x24)

Radius: Value (String) =

70 72 6f 66 69 6c 65 2d 6e 61 6d 65 3d 57 69 6e | profile-name=Win

64 6f 77 73 31 30 2d 57 6f 72 6b 73 74 61 74 69 | dows10-Workstati

6f 6e | on

rad_procpkt: ACCEPT

Got AV-Pair with value profile-name=Windows10-Workstation

RADIUS_ACCESS_ACCEPT: normal termination

RADIUS_DELETE

remove_req 0x0000145d043b6460 session 0x15 id 4

free_rip 0x0000145d043b6460

radius: send queue empty

FTD 로그는 다음과 같습니다.

<omitted output>

Sep 22 2021 23:59:26: %FTD-6-725002: Device completed SSL handshake with client Outside_Int:192.168.0.101/60459 to 192.168.0.100/443 for TLSv1.2 session

Sep 22 2021 23:59:35: %FTD-7-609001: Built local-host Outside_Int:172.16.0.8

Sep 22 2021 23:59:35: %FTD-6-113004: AAA user authentication Successful : server = 172.16.0.8 : user = user2

Sep 22 2021 23:59:35: %FTD-6-113009: AAA retrieved default group policy (DfltGrpPolicy) for user = user2

Sep 22 2021 23:59:35: %FTD-6-113008: AAA transaction status ACCEPT : user = user2

Sep 22 2021 23:59:35: %FTD-7-734003: DAP: User user2, Addr 192.168.0.101: Session Attribute aaa.radius["1"]["1"] = user2

Sep 22 2021 23:59:35: %FTD-7-734003: DAP: User user2, Addr 192.168.0.101: Session Attribute aaa.radius["25"]["1"] = CACS:c0a800640000d000614bc367:driverap-ISE-2-7/417494978/24

Sep 22 2021 23:59:35: %FTD-7-734003: DAP: User user2, Addr 192.168.0.101: Session Attribute aaa.cisco.grouppolicy = DfltGrpPolicy

Sep 22 2021 23:59:35: %FTD-7-734003: DAP: User user2, Addr 192.168.0.101: Session Attribute aaa.cisco.username = user2

Sep 22 2021 23:59:35: %FTD-7-734003: DAP: User user2, Addr 192.168.0.101: Session Attribute aaa.cisco.username1 = user2

Sep 22 2021 23:59:35: %FTD-7-734003: DAP: User user2, Addr 192.168.0.101: Session Attribute aaa.cisco.username2 =

Sep 22 2021 23:59:35: %FTD-7-734003: DAP: User user2, Addr 192.168.0.101: Session Attribute aaa.cisco.tunnelgroup = RA_VPN

Sep 22 2021 23:59:35: %FTD-6-734001: DAP: User user2, Addr 192.168.0.101, Connection AnyConnect: The following DAP records were selected for this connection: DfltAccessPolicy

Sep 22 2021 23:59:35: %FTD-6-113039: Group <DfltGrpPolicy> User <user2> IP <192.168.0.101> AnyConnect parent session started.

<omitted output>

Sep 22 2021 23:59:52: %FTD-6-725002: Device completed SSL handshake with client Outside_Int:192.168.0.101/60470 to 192.168.0.100/443 for TLSv1.2 session

Sep 22 2021 23:59:52: %FTD-7-737035: IPAA: Session=0x0000d000, 'IPv4 address request' message queued

Sep 22 2021 23:59:52: %FTD-7-737035: IPAA: Session=0x0000d000, 'IPv6 address request' message queued

Sep 22 2021 23:59:52: %FTD-7-737001: IPAA: Session=0x0000d000, Received message 'IPv4 address request'

Sep 22 2021 23:59:52: %FTD-5-737003: IPAA: Session=0x0000d000, DHCP configured, no viable servers found for tunnel-group 'RA_VPN'

Sep 22 2021 23:59:52: %FTD-7-737400: POOLIP: Pool=AC_Pool, Allocated 10.0.50.1 from pool

Sep 22 2021 23:59:52: %FTD-7-737200: VPNFIP: Pool=AC_Pool, Allocated 10.0.50.1 from pool

Sep 22 2021 23:59:52: %FTD-6-737026: IPAA: Session=0x0000d000, Client assigned 10.0.50.1 from local pool AC_Pool

Sep 22 2021 23:59:52: %FTD-6-737006: IPAA: Session=0x0000d000, Local pool request succeeded for tunnel-group 'RA_VPN'

Sep 22 2021 23:59:52: %FTD-7-737001: IPAA: Session=0x0000d000, Received message 'IPv6 address request'

Sep 22 2021 23:59:52: %FTD-5-737034: IPAA: Session=0x0000d000, IPv6 address: no IPv6 address available from local pools

Sep 22 2021 23:59:52: %FTD-5-737034: IPAA: Session=0x0000d000, IPv6 address: callback failed during IPv6 request

Sep 22 2021 23:59:52: %FTD-4-722041: TunnelGroup <RA_VPN> GroupPolicy <DfltGrpPolicy> User <user2> IP <192.168.0.101> No IPv6 address available for SVC connection

Sep 22 2021 23:59:52: %FTD-7-609001: Built local-host Outside_Int:10.0.50.1

Sep 22 2021 23:59:52: %FTD-5-722033: Group <DfltGrpPolicy> User <user2> IP <192.168.0.101> First TCP SVC connection established for SVC session.

Sep 22 2021 23:59:52: %FTD-6-722022: Group <DfltGrpPolicy> User <user2> IP <192.168.0.101> TCP SVC connection established without compression

Sep 22 2021 23:59:52: %FTD-7-746012: user-identity: Add IP-User mapping 10.0.50.1 - LOCAL\user2 Succeeded - VPN user

Sep 22 2021 23:59:52: %FTD-6-722055: Group <DfltGrpPolicy> User <user2> IP <192.168.0.101> Client Type: Cisco AnyConnect VPN Agent for Windows 4.10.02086

Sep 22 2021 23:59:52: %FTD-4-722051: Group

User

IP <192.168.0.101> IPv4 Address <10.0.50.1> IPv6 address <::> assigned to session

ISE의 RADIUS Live 로그에는 다음이 표시됩니다.

참고: AnyConnect 클라이언트 간의 중복 IP 주소 충돌을 방지하려면 FTD IP 로컬 풀 및 ISE 권한 부여 정책 모두에서 IP 주소 할당에 서로 다른 IP 주소 범위를 사용해야 합니다. 이 컨피그레이션 예에서 FTD는 10.0.50.1~10.0.50.100의 IPv4 로컬 풀로 구성되었으며 ISE 서버는 10.0.50.101의 고정 IP 주소를 할당합니다.

문제 해결

이 섹션에서는 컨피그레이션 문제를 해결하는 데 사용할 수 있는 정보를 제공합니다.

FTD에서:

- 디버그 radius 모두

ISE에서:

- RADIUS 라이브 로그