목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

표기 규칙

배경 정보

콘솔 및 AUX 포트가 있는 라우터 표

터미널 연결에 대한 콘솔 포트 설정

콘솔 및 AUX 커넥터 유형

RJ-45 케이블

RJ-45 케이블 식별 방법

Straight-through 케이블

크로스오버 케이블

압연 케이블

RJ-45 - DB-9 암*

DB-25 커넥터용 케이블 유형

RS 232 Straight-through Cable

어댑터

RJ-45-to-DB-9 어댑터

RJ-45-to-DB-25 어댑터

작동하는 케이블 및 어댑터 설정

RJ-45 포트 및 어댑터 핀 배열

DB-25 콘솔 및 AUX 포트 핀아웃

콘솔 케이블 키트

Cisco RJ-45 구성 요소 가이드

관련 정보

소개

이 문서에서는 콘솔 및 보조(AUX) 포트의 케이블 및 커넥터 요구 사항에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서는 특정 소프트웨어 및 하드웨어 버전으로 한정되지 않습니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우 모든 명령의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참고하십시오.

배경 정보

Cisco 라우터에는 RJ-45 기반 또는 DB-25 DCE/DTE 콘솔과 AUX 포트가 있습니다. 이러한 포트에 터미널(DTE) 또는 모뎀(DCE)을 연결할 수 있습니다. 두 경우 모두 RJ-45 케이블과 RJ-45-DB-25 또는 RJ-45-DB-9 커넥터가 필요합니다.

콘솔 및 AUX 포트가 있는 라우터 표

이 섹션의 표에는 일부 Cisco 라우터 시리즈와 해당 콘솔 및 AUX 포트가 나열되어 있습니다.

라우터

콘솔 포트

콘솔 포트 케이블

AUX 포트

AUX 포트 케이블

600

RJ-45(관리 포트)

RJ-45 Rolled / RJ-45 to DB-9 Female

해당 없음

해당 없음

700

RJ-45

RJ-45 압연

해당 없음

해당 없음

800

RJ-45

RJ-45 압연/RJ-45 - DB-9 암

해당 없음

해당 없음

1000

RJ-45

RJ-45 압연

해당 없음

해당 없음

1600

RJ-45

RJ-45 압연/RJ-45 - DB-9 암

해당 없음

해당 없음

1700

RJ-45

RJ-45 압연/RJ-45 - DB-9 암

RJ-45

RJ-45 압연

2500

RJ-45

RJ-45 압연

RJ-45

RJ-45 압연

2600

RJ-45

RJ-45 압연

RJ-45

RJ-45 압연

3600

RJ-45

RJ-45 압연

RJ-45

RJ-45 압연

MC3810

RJ-45

RJ-45 압연

RJ-45

RJ-45 압연

4000

DB-25 DCE

RS 232/RJ-45 압연

DB-25 DTE

RS 232/RJ-45 압연

AS5200/5300

RJ45

RJ-45 압연

RJ-45

RJ-45 압연

AS5400

RJ-45

RJ-45 압연

RJ-45

RJ-45 압연

AS5800

DB-25 DCE

RS 232/RJ-45 압연

DB-25 DTE

RS 232/RJ-45 압연

7100/7200/7300

RJ-45

RJ-45 압연

RJ-45

RJ-45 압연

7200

DB-25 DCE

RS 232/RJ-45 압연

DB-25 DTE

RS 232/RJ-45 압연

7500

DB-25 DCE

RS 232 / RJ-45 롤링됨

DB-25 DTE

RS 232/RJ-45 압연

12000

DB-25 DCE

RS 232 / RJ-45 롤링됨

DB-25 DTE

RS 232/RJ-45 압연

터미널 연결에 대한 콘솔 포트 설정

터미널을 콘솔 포트에 연결하기 전에 다음과 같이 라우터 콘솔 포트와 일치하도록 터미널을 구성합니다.

- 9600보드

- 8 데이터 비트

- 패리티 없음

- 2개 정지 비트(9600 8N2) 또는 1개 정지 비트

- 라우터에 따라 다릅니다.

콘솔 및 AUX 커넥터 유형

Cisco 라우터에는 세 가지 유형의 콘솔 및 AUX 커넥터가 있습니다. 이 섹션의 표에는 다음 유형이 나열되어 있습니다.

- RJ-45

- DB-25 DCE

- DB-25 DTE

RJ-45-DB-25 커넥터에는 세 가지 스타일이 있습니다.

1. DCE 스타일(모뎀)

2. DTE 스타일

3. DCE 스타일(비모뎀)

이러한 스타일은 각각 다른 역할을 가지고 있습니다. 일반적으로 DTE는 단말용이고, DCE(모뎀)은 모뎀용이며, DCE(비모뎀)은 사용되지 않습니다.

참고: DCE 스타일(비 모뎀)을 DCE 스타일(모뎀)로 변경하려면 핀 6을 핀 8로 이동합니다.

Cisco 라우터용 콘솔 및 AUX 커넥터

커넥터

그래픽

RJ-45

RJ-45

DB-25 DCE

DB-25 DCE

DB-25 DTE

DB-25 DTE

콘솔 및 AUX 포트용 케이블:

- RJ-45 케이블

- RS 232 Straight-through Cable

RJ-45 케이블

Cisco 제품은 다음과 같은 유형의 RJ-45 케이블을 사용합니다.

- 스트레이트스루

- 크로스오버

- 롤링됨

- RJ-45 - DB9 암

Cisco는 이러한 케이블을 제공하지 않습니다. 이러한 케이블은 다른 출처에서 광범위하게 사용할 수 있습니다. 콘솔 케이블은 일반적으로 콘솔 케이블 키트와 함께 제공됩니다.

참고: 콘솔 포트는 모뎀 제어 또는 하드웨어 플로우 제어를 지원하지 않습니다.

RJ-45 커넥터

RJ-45 케이블 식별 방법

RJ-45 케이블 유형을 식별하려면 케이블의 양쪽 끝을 서로 옆에 두고 다음과 같이 끝 내부에 컬러 와이어가 표시됩니다.

RJ-45 케이블 끝

일반적으로 사용되는 RJ-45 케이블에는 세 가지 유형이 있습니다. 곧게, 십자형으로 그리고 굴려졌다. RJ-45 케이블의 양쪽 끝을 나란히 잡습니다. 각 끝에는 8개의 색상 스트립 또는 핀이 있습니다. 색상 핀의 순서가 각 끝에서 동일하면 케이블은 직선입니다. 각 끝에서 색상의 순서가 뒤바뀌면 케이블이 감깁니다.

RJ-45 케이블의 유형을 확인하기 위해 색상 와이어의 순서를 검사합니다. 이 섹션에서는 이 작업을 수행하는 방법에 대해 설명합니다.

Straight-through 케이블

스트레이트 쓰루 케이블에서 색상 와이어는 케이블의 양쪽 끝에서 동일한 순서로 정렬됩니다.

Straight-through 케이블

Straight-through 케이블

RJ-45 직선형(이더넷) 케이블 핀 배열

신호

RJ-45 핀

RJ-45 핀

신호

Tx+

1

1

Tx+

Tx-

2

2

Tx-

Rx+

3

3

Rx+

-

4

4

-

-

5

5

-

Rx-

6

6

Rx-

-

7

7

-

-

8

8

-

크로스오버 케이블

크로스오버 케이블에서 케이블의 한쪽 끝에 있는 첫 번째(맨 왼쪽) 색상 와이어는 케이블의 다른 쪽 끝에 있는 세 번째 색상 와이어입니다.

크로스오버 케이블

크로스오버 케이블

RJ-45 크로스오버(이더넷) 케이블 핀아웃

신호

RJ-45 핀

RJ-45 핀

신호

Tx+

1

3

Rx+

Tx-

2

6

Rx-

Rx+

3

1

Tx+

-

4

4

-

-

5

5

-

Rx-

6

2

Tx-

-

7

7

-

-

8

8

-

압연 케이블

롤링된 케이블에서 케이블의 한쪽 끝에 있는 색상 와이어는 케이블의 다른 쪽 끝에 있는 색상 와이어의 역순입니다.

압연 케이블

압연 케이블

롤링 케이블 핀아웃

신호

RJ-45 핀

RJ-45 핀

신호

-

1

8

-

-

2

7

-

-

3

6

-

-

4

5

-

-

5

4

-

-

6

3

-

-

7

2

-

-

8

1

-

참고:CAB-OCTAL-ASYNC, Cisco 2509, 2510, 2511 및 2512와 함께 사용되는 8포트 RJ-45 어댑터는 롤링된 케이블과 동일합니다.

RJ-45 - DB-9 암*

RJ-45 - DB-9 암*

이 케이블은 관리 케이블이라고도 합니다.

- Cisco는 600, 800, 1600 및 1700 Series 라우터와 함께 이 케이블을 제공합니다.

DB-25 커넥터용 케이블 유형

RS 232 Straight-through Cable

이 그림에서는 모든 라우터 플랫폼의 일반 직렬 케이블인 직렬 케이블 CAB-R23=(부품 번호 74-0173)을 보여줍니다.

DB-25 커넥터용 RS 232 직선형 케이블의 양쪽 끝

DB-25 커넥터용 RS 232 직선형 케이블의 양쪽 끝

이 케이블에는 한쪽 끝에 암 DB-25 커넥터가 있고 다른 쪽 끝에 수 DB-25 커넥터가 있습니다. Cisco 라우터가 DCE 장치로 지정되었는지 DTE 장치로 지정되었는지에 따라 CAB-R23 케이블의 한쪽 끝이 Cisco 끝이 될 수 있습니다. 라우터를 DCE 디바이스로 지정한 경우, 암형 DB-25 커넥터는 Cisco 엔드입니다. 라우터가 DTE 디바이스로 지정된 경우, male DB-25 커넥터는 Cisco 엔드입니다.

RS 232 Straight Through Cable(DB-25)용 핀 아웃

남성 DTE 핀 아웃

여성 DTE 핀 아웃

25핀

신호

25핀

신호

-

-

J2-1

실드 GND

J2-1

실드 GND

J2-2 실드

TxD–

J2-2 실드

TxD–

J2-3 실드

RxD–

J2-3 실드

RxD–

J2-4 실드

RTS–

J2-4 실드

RTS–

J2-5 실드

CTS–

J2-5 실드

CTS–

J2-6 실드

DSR–

J2-6 실드

DSR–

J2-7 실드

회로 GND -

J2-7 실드

회로 GND

J2-8 실드

DCD–

J2-8 실드

DCD–

J2-15 실드

TxC -

J2-15 실드

TxC -

J2-17 실드

RxC -

J2-17 실드

RxC -

J2-18 실드

LTST -

J2-18 실드

LTST -

J2-20 실드

DTR–

J2-20 실드

DTR–

J2-24 실드

TxCE -

J2-24 실드

TxCE -

어댑터

PC를 라우터에 연결하려면 두 가지 유형의 어댑터가 필요합니다.

- RJ-45-to-DB-9 어댑터

- RJ-45-to-DB-25 어댑터

RJ-45-to-DB-9 어댑터

이 어댑터는 COM 포트를 통해 라우터를 PC에 연결합니다.

RJ-45-to-DB-9 어댑터

RJ-45-to-DB-9 어댑터

RJ-45-to-DB-25 어댑터

이 어댑터는 직렬 포트를 통해 라우터를 PC에 연결합니다.

RJ-45-to-DB-25 어댑터

RJ-45-to-DB-25 어댑터-암 어댑터

작동하는 케이블 및 어댑터 설정

다음은 라우터로 콘솔링하는 가장 일반적인 방법입니다.

콘솔 연결 조합

콘솔 포트

케이블

PC용 어댑터

콘솔 포트용 어댑터

RJ-45

RJ-45 압연

DB-9 / DB-25

없음

DB9-RJRT 어댑터-RJ-45 케이블로 롤오버됨

DB-25 DCE

RJ-45 압연

DB-9 / DB-25

RJ-45-DB-25

DB-25 DCE

DB-25

없음

없음

DB-25 DCE, DB-25, 없음, 없음

RJ-45

RJ-45-DB-9

없음

없음

- Cisco는 Cisco 600, 800, 1600 및 1700 Series 라우터에 이 케이블을 제공합니다.

이러한 구성 요소를 임의로 혼합하여 일치시킬 수는 없습니다. 다음은 작동하는 조합입니다.

콘솔 연결 조합

포트

RJ-45 케이블

DB-25 어댑터

첨부하려면

AUX / 콘솔

스트레이트

DCE 비모뎀

터미널

AUX / 콘솔

롤링됨

날짜

터미널

AUX / 콘솔

롤링됨

DCE 모뎀

모뎀

AUX / 콘솔

RJ-45-DB9

없음

터미널

이 설정만 작동합니다. 필요한 구성 요소가 없는 경우 RJ-45 구성 요소 가이드 차트를 사용하여 주문합니다.

RJ-45 포트 및 어댑터 핀 배열

이 차트는 RJ-45 콘솔 및 AUX 포트의 핀-아웃을 보여줍니다. 콘솔 포트는 RTS/CTS를 사용하지 않습니다.

RJ-45 포트 핀 배열

신호

콘솔 포트(DTE)

RJ-45 롤링 케이블

어댑터

어댑터

신호

RJ-45

RJ-45 핀

DB-9 핀

DB-25 핀

CTS

1

8

7

4

RTS

DTR

2

7

4

20

DSR

TxD

3

6

3

2

RxD

GND

4

5

5

7

GND

GND

5

4

5

7

GND

RxD

6

3

2

3

TxD

DSR

7

2

6

8

DTR

RTS

8

1

8

5

CTS

DB-25 콘솔 및 AUX 포트 핀아웃

콘솔 포트 신호

PIN

신호

방향

설명

1

GND

-

접지

2

TxD

<--

Transmit Data

3

RxD

-->

Receive Data

6

DSR

-->

데이터 세트 준비됨(항상 켜짐)

7

GND

-

접지

8

DCD

-->

데이터 캐리어 감지(항상 켜짐)

참고: 콘솔 포트는 모뎀 제어 또는 하드웨어 플로우 제어를 지원하지 않습니다.

보조 포트 신호

PIN

신호

방향

설명

2

TxD

-->

Transmit Data

3

RxD

<--

Receive Data

4

RTS

-->

Request To Send(전송 요청)(하드웨어 제어에 사용됨)

5

CTS

<--

Clear To Send(전송할 지우기)(하드웨어 플로우 제어에 사용됨)

6

DSR

<--

Data Set Ready

7

Signal Ground

-

캐리어 감지(모뎀 제어에 사용됨)

8

CD

<--

데이터 터미널 준비(모뎀 제어에만 사용됨)

20

DTR

-->

참고: 보조 포트는 하드웨어 흐름 제어 및 모뎀 제어를 지원합니다.

콘솔 케이블 키트

라우터와 함께 콘솔 케이블 키트가 제공됩니다. 라우터를 PC 또는 터미널에 연결할 때 이 키트를 사용합니다.

콘솔 케이블 키트에는 다음 항목이 포함되어 있습니다.

- RJ-45-RJ-45 콘솔 케이블(파란색)

- RJ-45-to-DB-25 어댑터(회색)

- RJ-45-to-DB-9 어댑터(회색)

참고: Cisco 7200 Series 및 Cisco 7301은 콘솔 케이블 키트와 함께 기본적으로 제공되지 않습니다. 콘솔 케이블이 필요한 경우 액세서리 키트(부품 번호: ACS-2500ASYN).

RJ-45-RJ-45 콘솔 케이블

RJ-45-DB-25 어댑터

RJ-45-to-DB-9 어댑터

RJ-45-to-RJ-45 콘솔 케이블

RJ-45-to-DB-25 어댑터

DB-9-to-RJ-45 콘솔 어댑터

Cisco RJ-45 구성 요소 가이드

이 차트에는 Cisco의 RJ-45 구성 요소가 요약되어 있습니다.

RJ-45 구성 요소 가이드

스타일

카탈로그 부품 번호

카탈로그 설명

레이블

차폐?

날짜

CAB-500DTF=

DB-25 커넥터, DTE 암

29-0810-01/29-DTF-01

아니요

날짜

CAB-500DTM=

DB-25 커넥터, DTE MALE

아니요

모뎀

CAB-25AS-MMOD=

RJ45에 대한 케이블 연결 모뎀

예

모뎀

CAB-MMOD=

ADP,RJ45/DSUB

29-0881-01/29-MMOD-01

아니요

DCE

CAB-500DCF=

DB-25 커넥터, (비 모뎀) DCE 암

29-0809-01/29-DCF-01

아니요

DCE

CAB-500DCM=

DB-25 커넥터(비모뎀) DCE MALE

29-0808-01/29-DCM-0129-0808-01/29-DCM-01

아니요

해당 없음

압연 케이블

케이블, RJ45 롤드, 모듈형

72-0876-01/CAB-500RJ

해당 없음

해당 없음

직선 케이블

-카탈로그에 없음-

31-0756-01

해당 없음

DB-25/DB-9 연결용 케이블

해당 없음

라우터에 따라 다름*

RJ-45 - DB-9 암, 올인원 케이블

72-3383-01

해당 없음

해당 없음

CAB-R23=

RS 232 Straight-through Cable

-

해당 없음

해당 없음

라우터에 따라 다름*

모뎀 연결용 DB-9 Male에서 DB-25 male로

29-4043-01

해당 없음

처음 7개의 항목은 DB-25 커넥터이고, 마지막 2개는 RJ-45 케이블입니다. 커넥터는 성별과 역할의 측면에서 설명됩니다. 예를 들어 FDTE는 암 DTE 스타일 커넥터이고 MMOD는 수 모뎀 스타일 커넥터입니다. 115.2kbps로 실행하려면 차폐된 케이블이 필요합니다.

관련 정보

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems