목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

표기 규칙

감쇠란?

파장

옵티컬 링크의 감쇠 추정

관련 정보

소개

이 문서에서는 광 파이버의 최대 감쇠를 계산하는 방법에 대해 설명합니다. 이 방법을 모든 유형의 광 파이버에 적용하여 옵티컬 시스템에서 사용하는 최대 거리를 추정할 수 있습니다.

참고: 필드에서 항상 측정을 수행합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서는 특정 소프트웨어 및 하드웨어 버전으로 한정되지 않습니다.

표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참고하십시오.

감쇠란?

감쇠는 다중 모드 또는 단일 모드 파이버를 통해 광파가 전파될 때 발생하는 신호 강도 또는 광원의 손실을 측정하는 측정입니다. 측정은 일반적으로 데시벨 또는 dB/km로 정의됩니다.

파장

가장 일반적인 피크 파장은 780nm, 850nm, 1310nm, 1550nm 및 1625nm입니다. 첫 번째 창이라고 하는 850nm 영역은 원래 LED 및 탐지기 기술을 지원하므로 처음에 사용되었습니다. 오늘날 1310nm 지역은 크게 낮은 손실과 낮은 분산으로 인해 인기가 있습니다.

1550nm 영역을 사용할 수도 있습니다. 이 경우 리피터가 필요하지 않습니다. 일반적으로 파장 증가에 따라 성능과 비용이 증가합니다.

다중 모드 및 단일 모드 파이버는 서로 다른 파이버 유형 또는 크기를 사용합니다. 예를 들어 단일 모드 파이버는 9/125 um을 사용하며 다중 모드는 62.5/125 또는 50/125를 사용합니다. 서로 다른 크기 파이버는 서로 다른 광학 손실 dB/km 값을 가집니다. 파이버 손실은 운영 파장에 크게 좌우됩니다. 실제 파이버는 1550nm에서 손실이 가장 낮고 780nm에서 모든 물리적 파이버 크기(예: 9/125 또는 62.5/125)에서 손실이 가장 높습니다.

옵티컬 링크의 최대 거리를 계산하기 시작하면 표 1과 표 2를 고려하십시오.

표 1 - 파장 1310nm

감쇠/km(dB/km)

감쇠/옵티컬 커넥터(dB)

감쇠/조인트(dB)

최소

0.3

0.4

0.02

최상의 조건

평균

0.38

0.6

0.1

보통

최대

0.5

1

0.2

최악의 상황

표 2 - 파장 1550nm

감쇠/km(dB/km)

감쇠/옵티컬 커넥터(dB)

감쇠/조인트(dB)

최소

0.17

0.2

0.01

최상의 조건

평균

0.22

0.35

0.05

보통

최대

0.4

0.7

0.1

최악의 상황

다음은 현장에서 나타나는 일반적인 상황의 예입니다.

옵티컬 링크의 감쇠 추정

이제 이 링크의 감지를 계산할 수 있습니다. 다음과 같이 기본 케이블 섹션의 TA(총 감쇠)에 도달할 수 있습니다.

TA = n x C + c x J + L x a + M

위치:

- n - 커넥터 수

- C - 하나의 옵티컬 커넥터(dB)에 대한 감쇠

- c - 기본 케이블 섹션의 스플라이스 수

- J - 하나의 스플라이스에 대한 감쇠(dB)

- M - 시스템 마진(패치 코드, 케이블 벤드, 예측할 수 없는 광학 감쇠 이벤트 등)을 3dB와 같이 고려해야 함

- a - 광 케이블(dB/Km)의 감쇠

- L - 옵티컬 케이블의 전체 길이

이 공식을 예제에 적용하고 광학 카드의 특정 값을 가정하면 다음 결과를 얻을 수 있습니다.

파장 1310nm: 보통

TA = n x C + c x J + L x a + M = 2 x 0.6dB + 4x 0.1dB + 20.5Km x 0.38dB/Km + 3dB = 12.39dB

파장 1310nm: 최악의 상황

TA = n x C + c x J + L x a + M = 2 x 1dB + 4x 0.2dB + 20.5Km x 0.5dB/Km + 3dB = 16.05dB

파장 1550nm: 보통

TA = n x C + c x J + L x a + M = 2 x 0.35dB+ 4x 0.05dB+ 20.5Km x 0.22dB/Km+ 3dB = 8.41dB

파장 1550nm: 최악의 상황

TA = n x C + c x J + L x a + M = 2 x 0.7dB+ 4x 0.1dB+ 20.5Km x 0.4dB/Km+ 3dB = 13dB

옵티컬 카드에 다음과 같은 사양이 있다고 가정합니다.

Tx = - 3dB - 0dB(1310nm)

Rx = -20dB ~ -27dB(1310nm)

이 경우 전력 예산은 27dB에서 17dB 사이입니다.

1310nm에서 17 db의 전력 예산을 사용하는 최악의 카드 및 1310nm에서 16.05dB로 옵티컬 링크의 최악의 상황을 고려할 경우 옵티컬 링크가 아무런 문제 없이 작동할 것으로 추정할 수 있습니다. 이를 확인하려면 링크를 측정해야 합니다.

관련 정보

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems