목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

표기 규칙

순환 이중화 검사

CRC-16 및 CRC-32

CRC 길이 구성

관련 정보

소개

이 문서에서는 POS(Packet Over Synchronous Optical Network) 라우터 인터페이스의 두 CRC(Cyclic Redundancy Check) 옵션에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서는 특정 소프트웨어 및 하드웨어 버전으로 한정되지 않습니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참고하십시오.

순환 이중화 검사

CRC는 오류를 확인하는 데 사용되는 기술입니다.CRC는 계산된 숫자 값을 사용하여 전송된 데이터의 오류를 탐지합니다.데이터 프레임의 발신자는 FCS(Frame Check Sequence)를 계산합니다. 발신자는 발신 메시지에 FCS 값을 추가합니다.수신자는 FCS를 다시 계산하고 발신자의 FCS와 값을 비교합니다.차이가 있을 경우 수신자는 전송 오류가 발생한 것으로 간주하여 발신자에게 프레임을 다시 전송하도록 요청을 보냅니다.대상의 통신 데이터가 올바르게 해석되도록 하려면 프레임의 true 값을 유지하는 것이 중요합니다.

CRC-16 및 CRC-32

RFC(Request for Comments) 2615 는 SONET/SDH(Synchronous Digital Hierarchy)를 통한 PPP(Point-to-Point Protocol) 사용을 정의합니다. 다음은 POS 인터페이스에서 16비트 CRC(CRC-16)를 사용할 수 있는 시기와 32비트 CRC(CRC-32)를 사용할 수 있는 시기를 지정하는 방법입니다.

"FCS 길이와 관련하여 단 한 가지를 제외하고, 모든 SONET/SDH 속도에 32비트 FCS를 사용해야 합니다.STS(Synchronous Transport Signal)-3c- SPE(Systems Process Engineering)/VC-4의 경우 32비트 FCS가 권장되지만 16비트 FCS를 사용할 수 있습니다.FCS 길이는 프로비저닝에 의해 설정되며 협상되지 않습니다."

RFC 2615에는 32비트 CRC가 필요(권장)32비트 CRC는 16비트 CRC보다 특정 유형의 오류를 탐지하는 데 훨씬 뛰어납니다.덜 강력한 CRC-16은 초당 기가비트의 데이터를 전송할 수 있는 링크의 비트 오류를 감지하지 못할 수 있습니다.

CRC 길이에 대한 성능 저하 없이 하드웨어에서 실제 CRC 계산을 수행할 수 있습니다.따라서 32비트 CRC가 오버헤드를 추가하지만 Cisco는 OC-3(Optical Carrier-3) 인터페이스에서 이 CRC 길이를 권장합니다.

그림 1은 Cisco POS 인터페이스의 작업 순서 및 인터페이스가 CRC를 생성하는 시기를 나타냅니다.

그림 1 - Cisco POS 인터페이스의 작동 순서

CRC 길이 구성

POS 링크의 양쪽 라우터 끝에 동일한 CRC가 사용되는지 확인합니다.일치하지 않는 CRC 설정은 POS 인터페이스가 작동/중지된 상태를 확인할 수 있는 하나의 컨피그레이션 매개변수입니다.설정을 확인하려면 show interface 명령을 사용합니다.RFC 2615를 준수하기 위해 모든 Cisco POS 인터페이스는 CRC-32를 지원합니다. 속도가 빠른 인터페이스는 CRC-32를 기본값으로 사용합니다.

다음은 GSR(Gigabit Switch Router)용 4xOC12 POS 라인 카드의 출력입니다.

RTR12410-2#show interface pos 8/0

POS8/0 is up, line protocol is up (looped)

Hardware is Packet over SONET

MTU 4470 bytes, BW 622000 Kbit, DLY 100 usec, rely 255/255, load 1/255

Encapsulation HDLC, crc 32, loopback set (internal)

Keepalive set (10 sec)

Scramble disabled

Last input 00:00:00, output 00:00:00, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Queueing strategy: fifo

Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

101418 packets input, 7853571 bytes, 0 no buffer

Received 0 broadcasts, 31 runts, 0 giants, 0 throttles

0 parity

213 input errors, 128 CRC, 0 frame, 0 overrun, 54 ignored, 0 abort

101414 packets output, 7853571 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 applique, 0 interface resets

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

3 carrier transitions

다음과 같이 crc 명령을 사용하여 기본값이 아닌 값을 구성합니다.

RTR12410-2(config)#interface pos 8/0

RTR12410-2(config-if)#crc ?

16 crc word-size

32 crc word-size

관련 정보

- 옵티컬 제품 지원 페이지

- POS(Packet over SONET) 라인 카드 설치 및 구성 메모

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems