목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

표기 규칙

구성

네트워크 다이어그램

구성

다음을 확인합니다.

show ipv6 route

show ipv6 route bgp

show bgp ipv6 유니캐스트 요약

관련 정보

소개

이 문서에서는 IPv6용 BGP(Multiprotocol Border Gateway Protocol)의 샘플 컨피그레이션을 제공합니다. BGP는 주로 독립적인 라우팅 정책(자동 시스템)을 포함하는 개별 라우팅 도메인을 연결하는 데 사용되는 EGP(Exterior Gateway Protocol)입니다.BGP는 인터넷 액세스를 위해 통신 사업자에 연결하는 데 일반적으로 사용됩니다.BGP는 자율 시스템 내에서 사용할 수도 있으며, 이 변형을 iBGP(internal BGP)라고 합니다. 다중 프로토콜 BGP는 IPv6 주소군 및 IP 멀티캐스트 경로용 등 여러 네트워크 레이어 프로토콜 주소군에 대한 라우팅 정보를 전달하는 향상된 BGP입니다.모든 BGP 명령 및 라우팅 정책 기능을 다중 프로토콜 BGP와 함께 사용할 수 있습니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 구성을 시도하기 전에 다음 요구 사항을 충족해야 합니다.

- IPv6 주소 지정 및 기본 연결 구현

사용되는 구성 요소

이 문서는 특정 소프트웨어 및 하드웨어 버전으로 한정되지 않습니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참고하십시오.

구성

이 섹션에는 이 문서에서 설명하는 기능을 구성하기 위한 정보가 표시됩니다.

이 토폴로지에서는 라우터 R0 및 R1이 EBGP 관계를 형성합니다.R0은 AS1(자동 시스템 번호 1)에 있고 R1은 AS2에 있습니다. 라우터 R0은 두 개의 IPv6 네트워크를 광고합니다.2010:AB8:2::/48 및 2010:AB8:3::/48.

네트워크 다이어그램

이 문서에서는 다음 네트워크 설정을 사용합니다.

구성

다이어그램에 표시된 라우터에 대한 IPv6 다중 프로토콜 BGP의 샘플 컨피그레이션입니다.

라우터 R0

ipv6 unicast-routing

!--- Enables forwarding of IPv6 packets.

ipv6 cef

interface Loopback10

no ip address

ipv6 address 2010:AB8:2::/48

ipv6 enable

!

interface Loopback20

no ip address

ipv6 address 2010:AB8:3::/48

ipv6 enable

!

interface FastEthernet0/0

no ip address

duplex auto

speed auto

ipv6 address 2010:AB8:0:2::/64 eui-64

ipv6 enable

!

router bgp 1

bgp router-id 1.1.1.1

no bgp default ipv4-unicast

!--- Without configuring ""no bgp default ipv4-unicast"" only IPv4 will be !--- advertised

bgp log-neighbor-changes

neighbor 2010:AB8:0:2:C601:10FF:FE58:0 remote-as 2

!

address-family ipv6

neighbor 2010:AB8:0:2:C601:10FF:FE58:0 activate

network 2010:AB8:2::/48

network 2010:AB8:3::/48

exit-address-family

!

라우터 R1

ipv6 unicast-routing

ipv6 cef

interface FastEthernet0/0

no ip address

duplex auto

speed auto

ipv6 address 2010:AB8:0:2::/64 eui-64

ipv6 enable

!

router bgp 2

bgp router-id 2.2.2.2

no bgp default ipv4-unicast

bgp log-neighbor-changes

neighbor 2010:AB8:0:2:C600:10FF:FE58:0 remote-as 1

!

address-family ipv6

neighbor 2010:AB8:0:2:C600:10FF:FE58:0 activate

exit-address-family

!

다음을 확인합니다.

이 섹션을 사용하여 컨피그레이션이 제대로 작동하는지 확인합니다.

Output Interpreter 도구(등록된 고객만 해당)(OIT)는 특정 show 명령을 지원합니다.OIT를 사용하여 show 명령 출력의 분석을 봅니다.

show ipv6 route

이 명령은 IPv6 라우팅 테이블을 표시합니다.

R1#

show ipv6 route

IPv6 Routing Table - 5 entries

Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, R - RIP, B - BGP

U - Per-user Static route, M - MIPv6

I1 - ISIS L1, I2 - ISIS L2, IA - ISIS interarea, IS - ISIS summary

O - OSPF intra, OI - OSPF inter, OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF ext 2

ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2

D - EIGRP, EX - EIGRP external

C   2010:AB8:0:2::/64 [0/0]

via ::, FastEthernet0/0

L   2010:AB8:0:2:C601:10FF:FE58:0/128 [0/0]

via ::, FastEthernet0/0

B   2010:AB8:2::/48 [20/0]

via FE80::C600:10FF:FE58:0, FastEthernet0/0

B   2010:AB8:3::/48 [20/0]

via FE80::C600:10FF:FE58:0, FastEthernet0/0

L   FF00::/8 [0/0]

via ::, Null0

show ipv6 route bgp

프로토콜을 지정하면 해당 특정 라우팅 프로토콜에 대한 경로만 표시됩니다.이 샘플 출력은 BGP 키워드를 사용하여 입력한 경우 show ipv6 route 명령의 출력입니다.

R1#

show ipv6 route bgp

IPv6 Routing Table - 5 entries

Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, R - RIP, B - BGP

U - Per-user Static route, M - MIPv6

I1 - ISIS L1, I2 - ISIS L2, IA - ISIS interarea, IS - ISIS summary

O - OSPF intra, OI - OSPF inter, OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF ext 2

ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2

D - EIGRP, EX - EIGRP external

B   2010:AB8:2::/48 [20/0]

via FE80::C600:10FF:FE58:0, FastEthernet0/0

B   2010:AB8:3::/48 [20/0]

via FE80::C600:10FF:FE58:0, FastEthernet0/0

show bgp ipv6 유니캐스트 요약

이 명령은 show ip bgp summary 명령과 유사한 출력을 제공합니다. 단, IPv6에 특정합니다.

R1#

show bgp ipv6 unicast summary

BGP router identifier 2.2.2.2, local AS number 2

BGP table version is 3, main routing table version 3

2 network entries using 304 bytes of memory

2 path entries using 152 bytes of memory

2/1 BGP path/bestpath attribute entries using 248 bytes of memory

1 BGP AS-PATH entries using 24 bytes of memory

0 BGP route-map cache entries using 0 bytes of memory

0 BGP filter-list cache entries using 0 bytes of memory

BGP using 728 total bytes of memory

BGP activity 2/0 prefixes, 2/0 paths, scan interval 60 secs

Neighbor        V    AS MsgRcvd MsgSent   TblVer  InQ OutQ Up/Down  State/PfxRcd

2010:AB8:0:2:C600:10FF:FE58:0

4     1      15      14        3    0    0 00:11:52        2

관련 정보

- IP 버전 6(IPv6) 기술 지원

- IPv6에 대한 다중 프로토콜 BGP 구현

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems