목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

표기 규칙

EIA/TIA-449 케이블 어셈블리

EIA/TIA-449 DTE 케이블 핀아웃(DB-60~DB-37)

EIA/TIA-449 DCE 케이블 핀아웃(DB-60~DB-37)

관련 정보

소개

이 문서에서는 5-in-1 EIA/TIA-449 케이블 어셈블리를 표시하고 케이블 핀 연결에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서는 특정 소프트웨어 및 하드웨어 버전으로 한정되지 않습니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참조하십시오.

EIA/TIA-449 케이블 어셈블리

EIA/TIA-449 DTE 케이블 핀아웃(DB-60~DB-37)

60핀^1

신호

설명

방향

37핀

신호

J1-49 J1-48

모드_1 GND

—

—

—

J1-51 J1-52

GND 모드_DCE

그룹 바로 가기

—

—

—

J1-46

실드_GND

단일

—

J2-1

실드 GND

J1-11 J1-12

TxD/RxD+ TxD/RxD—

꼬임 쌍 번호 6

==> ==>

J2-4 J2-22

SD+ SD—

J1-24 J1-23

TxC/RxC+ TxC/RxC—

꼬임 쌍 번호 9

<== <==

J2-5 J2-23

ST+ ST—

J1-28 J1-27

RxD/TxD+ RxD/TxD—

꼬임 쌍 번호 11

<== <==

J2-6 J2-24

RD+ RD—

J1-9 J1-10

RTS/CTS+ RTS/CTS—

꼬임쌍선 번호 5

==> ==>

J2-7 J2-25

RS+ RS—

J-26 J1-25

RxC/TxCE+ RxC/TxCE—

비틀림 번호 10

<== <==

J2-8 J2-26

RT+ RT-

J1-1 J1-2

CTS/RTS+ CTS/RTS—

비틀림 1번

<== <==

J2-9 J2-27

CS+ CS—

J1-44 J1-45

LL/DCD Circuit_GND

꼬임 쌍 번호 12

==> —

J2-10 J2-37

모든 CS

J1-3 J1-4

DSR/DTR+ DSR/DTR—

비틀림 2번

<== <==

J2-11 J2-29

DM+ DM—

J1-7 J1-8

DTR/DSR+ DTR/DSR—

비틀림 4번

==> ==>

J2-12 J2-30

TR+ TR—

J1-5 J1-6

DCD/DCD+ DCD/DCD—

꼬인 3번

<== <==

J2-13 J2-31

RR+ RR-

J1-13 J1-14

TxCE/TxC+ TxCE/TxC—

꼬임 7번

==> ==>

J2-17 J2-35

TT+ TT-

J1-15 J1-16

Circuit_GND Circuit_GND

꼬임 쌍 번호 9

—

J2-19 J2-20

SG 레코드

1 참조되지 않은 핀이 연결되지 않았습니다.

EIA/TIA-449 DCE 케이블 핀아웃(DB-60~DB-37)

60핀 1

신호

설명

방향

37핀

신호

J1-49 J1-48

모드_1 GND

그룹 바로 가기

—

—

—

J1-46

실드_GNC

단일

—

J2-1

실드 GND

J1-28 J1-27

RxD/TxD+ RxD/TxD—

꼬임 쌍 번호 11

<== <==

J2-4 J2-22

SD+ SD—

J1-13 J1-14

TxCE/TxC+ TxCE/TxC—

꼬임 7번

==> ==>

J2-5 J2-23

ST+ ST—

J1-11 J1-12

TxD/RxD+ TxD/RxD—

꼬임 쌍 번호 6

==> ==>

J2-6 J2-24

RD+ RD—

J1-1 J1-2

CTS/RTS+ CTS/RTS—

비틀림 1번

<== <==

J2-7 J2-25

RS+ RS—

J1-24 J1-23

TxC/RxC+ TxC/RxC—

꼬임 쌍 번호 9

==> ==>

J2-8 J2-26

RT+ RT—

J1-9 J1-10

RTS/CTS+ RTS/CTS—

꼬임쌍선 번호 5

==> ==>

J2-9 J2-27

CS+ CS—

J1-29 J1-30

NIL/LL 회로_GND

꼬임 쌍 번호 12

==> —

J2-10 J2-37

LSC

J1-3 J1-4

DTR/DSR+ DTR/DSR—

비틀림 4번

==> ==>

J2-11 J2-29

DM+ DM—

J1-3 J1-4

DSR/DTR+ DSR/DTR—

비틀림 2번

<== <==

J2-12 J2-30

TR+ TR—

J1-5 J1-6

DCD/DCD+ DCD/DCD—

꼬인 3번

==> ==>

J2-13 J2-31

RR+ RR—

J1-26 J1-25

RxC/TxCE+ RxC/TxCE—

비틀림 번호 10

<== <==

J2-17 J2-35

TT+ TT-

J1-15 J1-16

Circuit_GND Circuit_GND

꼬임쌍선 번호 8

—

J2-19 J2-20

SG 레코드

1 참조되지 않은 핀이 연결되지 않았습니다.

관련 정보

- Technical Support - Cisco Systems