목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

표기 규칙

문제 설명

Telco에 문의해야 하는 질문

문제 해결

샘플 출력

관련 정보

소개

MPPP(Multilink Point-to-Point Protocol)를 사용하면 두 B 채널을 ISDN BRI 연결에서 함께 사용할 수 있습니다. MPPP는 ISDN 엔드 디바이스 간에 128k(2 x 64kbps) 대역폭을 제공합니다. 그러나 대부분의 경우 라우터는 하나의 B 채널에만 연결할 수 있으며 다른 B 채널은 유휴 상태로 유지됩니다. 이 문서에서는 이러한 상황에서 문제를 해결하는 방법에 대해 설명합니다.

참고: 이 절차는 주로 하나의 BRI 링크(즉, 두 개의 B 채널)와의 연결을 위한 것입니다. MPPP를 사용하여 둘 이상의 BRI를 번들링하는 경우(즉, 3개 이상의 B 채널), 다중 BRI 인터페이스를 사용하여 Multilink PPP 구성을 참조하십시오.

사전 요구 사항

요구 사항

라우터가 하나의 B 채널을 통해 서로 연결할 수 있는지 확인합니다. 이 문서에서는 추가 멀티링크 채널과 관련된 연결 오류만 다룹니다. 하나의 채널로 연결할 수 없는 경우 ISDN BRI 문제 해결 순서도를 참조하십시오.

첫 번째 채널이 성공적으로 연결되지 않으면 이 문서의 절차를 진행하지 마십시오.

다음 주제에 대한 지식을 보유하고 있으면 유용합니다.

- 일반 ISDN 및 DDR(Dial-on-Demand Routing) 구성 개념. 자세한 내용은 Cisco Learning Connection에서 제공되는 기본 ISDN 및 DDR 구성에 대한 교육 프레젠테이션을 참조하십시오.

- ISDN 및 PPP를 디버깅하는 방법 라우터가 다이얼하는지, ISDN 레이어에서 연결되는지, PPP를 협상하는지 여부를 결정할 수 있어야 합니다.

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 다음 소프트웨어 및 하드웨어 버전을 기반으로 합니다.

- Cisco IOS® 소프트웨어 릴리스 12.1(2) 및 12.2(2)T

Cisco는 Cisco IOS® 소프트웨어 릴리스 12.1(2)에서 다이얼러 리디렉션 명령을 도입했습니다. 나중에 Cisco는 Cisco IOS Software 릴리스 12.2(2)T에 추가 옵션을 포함하도록 명령을 수정했습니다. 이 기능에 대한 자세한 내용은 재전송 개선 사항을 참조하십시오.

- 라이브 BRI 회로에 연결된 라우터 2개.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참고하십시오.

문제 설명

라우터는 ISDN 피어에 연결하기 위해 BRI에서 두 B 채널을 모두 표시합니다. 피어에 대한 연결이 성공했습니다. 그러나 하나의 B-채널만 성공적으로 연결됩니다. Multilink PPP는 추가 B-채널을 실행하려고 시도하지만 통화가 계속 실패합니다.

다음 다이어그램은 성공적인 통화의 통화 흐름을 보여줍니다.

Telco에 문의해야 하는 질문

멀티링크를 구성하고 문제를 해결할 때 CALLED 라우터의 통신사에 다음과 같은 질문을 하십시오.

1. 질문: 두 개의 원격 B 채널에 연결하려면 한 번 또는 두 개의 번호로 전화를 걸어야 합니까?

답변:

로컬 라우터의 물리적 또는 다이얼러 인터페이스1개:에서 단일 다이얼러 문자열 또는 다이얼러 맵을 적절히 구성합니다. 자세한 내용은 4단계를 참조하십시오. 질문 2로 진행합니다.

로컬 라우터에서 각 원격 B-channel ISDN 번호에 대해 두 개의 숫자:다이얼러 맵 또는 다이얼러 문자열을 구성합니다. 자세한 내용은 4단계를 참조하십시오.

2. 두 B-채널 번호가 모두 헌트 그룹에 구성되어 있습니까?질문:

답변:

이 설정은 두 B 채널에 연결하기 위해 하나의 숫자만 필요한 회로에 대해 예상되는 설정입니다. Hunt-group은 두 B-채널 번호를 바인딩합니다. 따라서 CALLING 측에서 한 개의 번호만 호출하면 됩니다. 첫 번째 B-채널이 연결되면 CALLING 라우터가 동일한 번호로 다시 전화를 겁니다. CALLED 라우터에 가장 가까운 원격 끝의 스위치는 첫 번째 B-채널이 사용 중임을 인식하고 통화를 두 번째 B-채널로 전송하므로 번들링을 수행할 수 있습니다. 예:

Telco에게 Hunt-group에서 두 B 채널 번호를 구성하도록 요청하고 첫 번째 번호가 통화 중일 때 자동으로 통화를 두 번째 번호로 롤오버합니다. telco에서 헌트 그룹을 구성하지 않으면 문제 해결 섹션의 5단계에 설명된 대로 다이얼러 아니요:재다이얼 또는 isdn 고속 롤오버 지연 명령을 구성합니다.

문제 해결

참고: 이 절차를 사용하기 전에 라우터가 하나의 B 채널을 사용하여 서로 연결되어 있는지 확인하십시오. 하나의 채널로 연결할 수 없는 경우 ISDN BRI 문제 해결 순서도를 참조하십시오.

1. 다음 debug 명령을 설정합니다. debug dialer, debug isdn q931 및 debug ppp negotiation.

2. 원격 디바이스로 향하는 트래픽을 시작합니다. 추가 통화를 시작할 수 있는 충분한 트래픽이 있는지 확인합니다.

팁: 확장 ping 유틸리티를 사용하여 데이터그램/패킷 크기와 ping 수를 변경할 수 있습니다. 확장 ping을 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 Extended ping 및 Extended traceroute 명령 사용을 참조하십시오.

3. 라우터가 두 번째 통화를 시도하는지 확인합니다. 디버그는 다음과 같이 나타납니다.

*Mar  1 01:30:55.295: BRI3/0 DDR: rotor dialout [priority]

!--- Use BRI 3/0 to dial out.

*Mar  1 01:30:55.295: BRI3/0 DDR: Dialing cause ip

(s=10.1.1.1, d=172.22.53.201)

!--- DDR dialing cause is a ping to the remote router.

*Mar  1 01:30:55.295: BRI3/0 DDR: Attempting to dial 5558888

!--- Dial the remote number.

*Mar  1 01:30:55.295: ISDN BR3/0: TX ->  SETUP pd = 8  callref = 0x07

*Mar  1 01:30:55.299:         Bearer Capability i = 0x8890218F

*Mar  1 01:30:55.299:         Channel ID i = 0x83

*Mar  1 01:30:55.299:         Keypad Facility i = '5558888'

4. 라우터가 두 번째 통화를 시도합니까?

- 예: 5단계로 진행합니다.

- 따라서 라우터가 Multilink PPP에 대해 올바르게 구성되지 않았습니다. 다음 명령을 구성합니다. 아니요:

명령을 사용합니다

설명

ppp 멀티링크

물리적 인터페이스 및 다이얼러 인터페이스(다이얼러 프로파일을 사용하는 경우) 아래에 ppp multilink 명령을 구성합니다(두 라우터에서 모두).
참고:  이 명령을 추가하는 경우 기존 연결을 끊은 다음 적용할 새 멀티링크 매개 변수에 다시 연결해야 합니다. 통화 설정 중에 멀티링크 협상이 발생합니다. 따라서 LCP 협상을 완료한 연결에서는 멀티링크에 대한 변경 사항이 구현되지 않습니다.

다이얼러 로드 임계값 5 아웃바운드

다이얼러가 대상에 대한 다른 통화를 시작하는 인터페이스 로드(1~255) 대역폭은 255의 비율로, 255는 가용 대역폭의 100%입니다. 이 예에서는 링크의 아웃바운드 로드가 5/255 또는 2%일 때 추가 채널이 나타납니다. 필요에 따라 이 값을 변경합니다.
팁: 사용자가 모든 통화에 대해 즉시 모든 B 채널을 사용하도록 다이얼러 load-threshold 1 명령을 구성하는 경우가 있습니다. 이 컨피그레이션의 이면에는 모든 B-채널이 동시에 작동하며 각 통화가 ISDN 파이프 전체를 사용하는 경우 사용자 데이터를 전송할 시간이 줄어들기 때문에 통화가 더 짧아야 한다는 이론입니다.
이 이론은 소리가 나지만 다이얼러 로드 임계값 값을 3보다 작은 값으로 설정하지 않는 것이 좋습니다. 이 값을 3보다 작게 설정하면 여러 ISDN 채널이 동시에 작동하며 두 채널 간의 경합이 발생하고 둘 중 하나라도 연결하지 못할 수도 있습니다.

다이얼러 맵 ip 주소 이름 이름 번호 또는 다이얼러 문자열 번호

각 원격 B-channel ISDN 번호에 대해 다이얼러 맵(또는 다이얼러 문자열)을 구성합니다. 두 문의 IP 주소와 이름은 동일해야 하며 ISDN 번호만 달라야 합니다. 예:
dialer map ip 192.168.1.1 name asc001 13305551111

dialer map ip 192.168.1.1 name asc001 13305551112
또는
dialer string 13305551111

dialer string 13305551112

참고:  Telco에서 하나의 번호만 다이얼하면 된다고 알리는 경우 다이얼러 맵 또는 다이얼러 문자열 명령문을 하나만 있으면 됩니다.

Multilink PPP의 구성 옵션에 대한 자세한 내용은 Multilink PPP for DDR - Basic Configuration and Verification을 참조하십시오.

5. 물리적 또는 다이얼러 인터페이스에서 다음 명령 중 하나를 구성합니다.

- 다이얼러 재다이얼 간격 5회 시도 3 - 최대 3회 시도에서 다이얼 시도 간격은 5초입니다.

이 간격을 사용하면 재다이얼 시도 전에 이전 통화를 완전히 해제할 수 있습니다.

- isdn fast-rollover-delay 5 — 롤오버 지연을 5초로 설정합니다.

새 통화 시도 전에 이전 통화를 완전히 끊도록 허용하려면 이 지연을 제공하십시오. 이전 통화가 완전히 해제되기 전에 새 통화 시도가 발생할 수 있으므로 일부 ISDN 스위치에서 이 명령이 필요합니다. 그러면 두 번째 통화가 실패합니다.

샘플 출력

이 섹션에서는 성공 및 실패 통화에 대한 샘플 컨피그레이션 및 디버그 출력을 제공합니다. 관찰한 디버그가 여기에 표시된 디버그와 일치하는지 확인하려면 이 섹션을 참조로 사용합니다.

interface BRI1/0

ip address 192.168.1.111 255.255.255.0

encapsulation ppp

dialer map ip 192.168.1.1 name asc001 13305551111

dialer map ip 192.168.1.1 name asc001 13305551112

!--- Notice that the dialer map statements are identical except for !--- the phone numbers to dial. !--- The numbers correspond to the ISDN numbers of the remote BRI. !--- This router will use the first dialer map, then the second dialer map.

dialer load-threshold 1 either

!--- Set the load-threshold to the required value and direction dialer-group 1.

isdn switch-type basic-ni

isdn spid1 25255588880101 5558888

isdn spid2 25255588890101 5558889

isdn fast-rollover-delay 5

!--- Rollover delay is set to 5 seconds.

ppp authentication chap pap callin

ppp multilink

!--- Enable multilink on the interface.

디버그 isdn q931을 활성화하고 ppp 협상을 디버깅하고 원격 엔드 IP 주소에 대한 ping을 시작합니다.

asc011#ping 192.168.1.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.1.1, timeout is 2 seconds:

Aug 24 16:30:35.651 est: ISDN BR1/0: TX -> SETUP pd = 8 callref = 0x3B

Aug 24 16:30:35.655 EST: Bearer Capability i = 0x8890218F

Aug 24 16:30:35.655 EST: Channel ID i = 0x83

Aug 24 16:30:35.659 EST: Keypad Facility i = '13305551111'

!--- Calling out with the number specified in the first dialer map.

Aug 24 16:30:35.896 EST: ISDN BR1/0: RX <- CALL_PROC pd = 8 callref = 0xBB

Aug 24 16:30:35.896 EST: Channel ID i = 0x89

Aug 24 16:30:35.900 EST: Locking Shift to Codeset 5

Aug 24 16:30:35.900 EST: Codeset 5 IE 0x2A i = 0x80880B,'13305551111',

0x800109800114800114800114..

Aug 24 16:30:38.877 EST: ISDN BR1/0: RX <- ALERTING pd = 8 callref = 0xBB

Aug 24 16:30:38.881 EST: Signal i = 0x01 - Ring back tone on

Aug 24 16:30:38.929 EST: ISDN BR1/0: RX <- CONNECT pd = 8 callref =0xBB

Aug 24 16:30:38.929 EST: Signal i = 0x3F - Tones off

Aug 24 16:30:38.937 EST: %LINK-3-UPDOWN: Interface BRI1/0:1, changed state to up

Aug 24 16:30:38.941 EST: BR1/0:1 PPP: Treating connection as a callout

Aug 24 16:30:38.945 EST: BR1/0:1 PPP: Phase is ESTABLISHING, Active Open

[0 sess , 0 load]

Aug 24 16:30:38.945 EST: BR1/0:1 PPP: No remote authentication for call-out

Aug 24 16:30:38.945 EST: BR1/0:1 LCP: O CONFREQ [Closed] id 5 len 23

Aug 24 16:30:38.945 EST: BR1/0:1 LCP: MagicNumber 0x55EE5FC7 (0x050655EE5FC7)

Aug 24 16:30:38.945 EST: BR1/0:1 LCP: MRRU 1524 (0x110405F4)

Aug 24 16:30:38.949 EST: BR1/0:1 LCP: EndpointDisc 1 Local

(0x130901617363303131)

Aug 24 16:30:38.949 EST: ISDN BR1/0: TX -> CONNECT_ACK pd = 8 callref = 0x3B

...

!--- Output omitted.

...

Aug 24 16:30:39.009 EST: BR1/0:1 LCP: I CONFACK [ACKsent] id 5 Len 23

Aug 24 16:30:39.009 EST: BR1/0:1 LCP: MagicNumber 0x55EE5FC7(0x050655EE5FC7)

Aug 24 16:30:39.009 EST: BR1/0:1 LCP: MRRU 1524 (0x110405F4)

Aug 24 16:30:39.009 EST: BR1/0:1 LCP: EndpointDisc 1 Local

(0x130901617363303131)

Aug 24 16:30:39.013 EST: BR1/0:1 LCP: State is Open

Aug 24 16:30:39.013 EST: BR1/0:1 PPP:Phase is AUTHENTICATING, by the peer

[0 sess, 0 load]

Aug 24 16:30:39.057 EST: BR1/0:1 CHAP: I CHALLENGE id 151 Len 27 from "asc001"

Aug 24 16:30:39.061 EST: BR1/0:1 CHAP: O RESPONSE id 151 Len 27 from "asc011"

Aug 24 16:30:39.109 EST: BR1/0:1 CHAP: I SUCCESS id 151 Len 4

!--- Authentication is successful.

Aug 24 16:30:39.109 EST: BR1/0:1 PPP: Phase is VIRTUALIZED [0 sess, 0 load]

Aug 24 16:30:39.113 EST: Vi1 PPP: Phase is DOWN, Setup [0 sess, 0 load]

Aug 24 16:30:39.121 EST: %LINK-3-UPDOWN: Interface Virtual-Access1,

changed state to up

Aug 24 16:30:39.121 EST: Vi1 PPP: Treating connection as a callout

Aug 24 16:30:39.121 EST: Vi1 PPP: Phase is ESTABLISHING, Active Open [0sess, 0load]

Aug 24 16:30:39.125 EST: Vi1 PPP: No remote authentication for call-out

Aug 24 16:30:39.125 EST: Vi1 LCP: O CONFREQ [Closed] id 1 Len 23

Aug 24 16:30:39.125 EST: Vi1 LCP: MagicNumber 0x55EE6079(0x050655EE6079)

Aug 24 16:30:39.125 EST: Vi1 LCP: MRRU 1524 (0x110405F4)

Aug 24 16:30:39.125 EST: Vi1 LCP: EndpointDisc 1 Local (0x130901617363303131)

Aug 24 16:30:39.129 EST: Vi1 PPP: Phase is UP [0 sess, 0 load]

Aug 24 16:30:39.129 EST: Vi1 IPCP: O CONFREQ [Closed] id 1 Len 10

Aug 24 16:30:39.129 EST: Vi1 IPCP: Address 192.168.1.111(0x0306C0A8016F)

Aug 24 16:30:39.137 EST: Vi1 IPCP: I CONFREQ [REQsent] id 1 Len 10

Aug 24 16:30:39.137 EST: Vi1 IPCP: Address 192.168.1.1 (0x0306C0A80101)

Aug 24 16:30:39.137 EST: Vi1 IPCP: O CONFACK [REQsent] id 1 Len 10

Aug 24 16:30:39.137 EST: Vi1 IPCP: Address 192.168.1.1 (0x0306C0A80101)

Aug 24 16:30:39.177 EST: Vi1 IPCP: I CONFACK [ACKsent] id 1 Len 10

Aug 24 16:30:39.177 EST: Vi1 IPCP: Address 192.168.1.111 (0x0306C0A8016F)

Aug 24 16:30:39.181 EST: Vi1 IPCP: State is Open

Aug 24 16:30:39.185 EST: BR1/0 IPCP: Install route to 192.168.1.1

!--- First call is successful. We will now initiate the additional call.

Aug 24 16:30:39.754 EST: ISDN BR1/0: TX -> SETUP pd = 8 callref = 0x3C

Aug 24 16:30:39.754 EST: Bearer Capability i = 0x8890218F

Aug 24 16:30:39.758 EST: Channel ID i = 0x83

Aug 24 16:30:39.762 EST: Keypad Facility i = '13305551111'

!--- We once again dial out with the first dialer map (the expected behavior). !--- This call fails and router rolls over to use the second dialer map.

Aug 24 16:30:39.995 EST: ISDN BR1/0: RX <- CALL_PROC pd = 8 callref = 0xBC

Aug 24 16:30:39.995 EST: Channel ID i = 0x8A

Aug 24 16:30:39.999 EST: Locking Shift to Codeset 5

Aug 24 16:30:39.999 EST: Codeset 5 IE 0x2A i =

0x80880B,'13305551111',0x800109800114800114800114

Aug 24 16:30:40.111 EST: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface BRI1/0:1,

changed state to up

Aug 24 16:30:40.131 EST: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface

Virtual-Access1, changed state to up

Aug 24 16:30:41.209 EST: BR1/0:1 LCP: I ECHOREQ [Open] id 1 Len 12 magic 0x8EFDDF16

Aug 24 16:30:41.209 EST: BR1/0:1 LCP: O ECHOREP [Open] id 1 Len 12 magic 0x55EE5FC7

Aug 24 16:30:42.779 EST: ISDN BR1/0: RX <- DISCONNECT pd = 8 callref = 0xBC

Aug 24 16:30:42.783 EST: Cause i = 0x8291 - User busy

Aug 24 16:30:42.783 EST: Signal i = 0x04 - Busy tone on

!--- The call fails. The remote switch sends a message that the B-channel is busy. !--- Upon receipt of this disconnect, the router dials the second dialer map. !--- If you do not receive this Disconnect within a certain timeframe, the router !--- does not attempt another call. The dialer redial or isdn fast-rollover !--- commands can fix this issue.

Aug 24 16:30:42.795 EST: %ISDN-6-CONNECT: Interface BRI1/0:1 is now connected to

13305551111 asc001

Aug 24 16:30:42.807 EST: ISDN BR1/0: TX -> RELEASE pd = 8 callref = 0x3C

Aug 24 16:30:42.831 EST: ISDN BR1/0: TX -> SETUP pd = 8 callref = 0x3D

Aug 24 16:30:42.835 EST: Bearer Capability i = 0x8890218F

Aug 24 16:30:42.835 EST: Channel ID i = 0x83

Aug 24 16:30:42.839 EST: Keypad Facility i = '13305551112'

!--- Dial with the second dialer map.

Aug 24 16:30:42.927 EST: ISDN BR1/0: RX <- RELEASE_COMP pd = 8 callref = 0xBC

Aug 24 16:30:42.931 EST: Signal i = 0x3F - Tones off

Aug 24 16:30:43.096 EST: ISDN BR1/0: RX <- CALL_PROC pd = 8 callref = 0xBD

Aug 24 16:30:43.096 EST: Channel ID i = 0x8A

Aug 24 16:30:43.100 EST: Locking Shift to Codeset 5 asc011#

Aug 24 16:30:43.100 EST: Codeset 5 IE 0x2A i = 0x80880B, '13305551112'

,0x800109800114800114800114

Aug 24 16:30:46.329 EST: ISDN BR1/0: RX <- ALERTING pd = 8 callref = 0xBD

Aug 24 16:30:46.329 EST: Signal i = 0x01 - Ring back tone on

Aug 24 16:30:46.361 EST: ISDN BR1/0: RX <- CONNECT pd = 8 callref = 0xBD

Aug 24 16:30:46.361 EST: Signal i = 0x3F - Tones off

Aug 24 16:30:46.373 EST: %LINK-3-UPDOWN: Interface BRI1/0:2, changed state to up

Aug 24 16:30:46.373 EST: BR1/0:2 PPP: Treating connection as a callout

...

!--- Output omitted.

...

Aug 24 16:30:46.445 EST: BR1/0:2 LCP: State is Open

Aug 24 16:30:46.445 EST: BR1/0:2 PPP: Phase is AUTHENTICATING, by the peer

[0 sess, 1 load]

Aug 24 16:30:46.489 EST: BR1/0:2 CHAP: I CHALLENGE id 31 Len 27 from "asc001"

Aug 24 16:30:46.493 EST: BR1/0:2 CHAP: O RESPONSE id 31 Len 27 from "asc011"

Aug 24 16:30:46.542 EST: BR1/0:2 CHAP: I SUCCESS id 31 Len 4

Aug 24 16:30:46.542 EST: BR1/0:2 PPP: Phase is VIRTUALIZED [0 sess, 1 load]

Aug 24 16:30:46.546 EST: BR1/0:2 MLP: asc001, multilink up

Aug 24 16:30:47.343 EST: BR1/0:1 LCP: I ECHOREP [Open] id 1 Len 12 magic

0x8EFDDF16

Aug 24 16:30:47.343 EST: BR1/0:1 LCP: Received id 1, sent id 1, line up

Aug 24 16:30:47.343 EST: BR1/0:2 LCP: I ECHOREP [Open] id 1 Len 12 magic

0x8EFDFC22

Aug 24 16:30:47.347 EST: BR1/0:2 LCP: Received id 1, sent id 1, line up

Aug 24 16:30:47.543 EST: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface BRI1/0:2,

changed state to up

!--- The 2 B-channel Call connects.

asc011#

show isdn active 명령을 사용하여 연결을 확인합니다. 각 아웃바운드 통화에 대해 전화 번호를 확인합니다.

--------------------------------------------------------------------------------

ISDN ACTIVE CALLS

--------------------------------------------------------------------------------

Call   Calling   Called  Remote  Seconds  Seconds   Seconds  Charges

Type    Number   Number  Name     Used    Left      Idle     Units/Currency

--------------------------------------------------------------------------------

Out         +3305551111 asc001         55 Unavail    0         0

Out         +3305551112 asc001         48 Unavail    0         0

-------------------------------------------------------------------------------

이 예에서는 FAILED 호출을 보여 줍니다. 일부 관련 없는 출력이 생략됩니다.

asc008#ping 192.168.1.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.1.1, timeout is 2 seconds:

Aug 21 09:33:17.627 EST: BR1/0 DDR: Dialing cause ip (s=192.168.1.108,d=192.168.1.1)

Aug 21 09:33:17.627 EST: BR1/0 DDR: Attempting to dial 13305551111

Aug 21 09:33:17.635 EST: ISDN BR1/0: TX -> SETUP pd = 8 callref = 0x0C

Aug 21 09:33:17.639 EST: Bearer Capability i = 0x8890

Aug 21 09:33:17.639 EST: Channel ID i = 0x83

Aug 21 09:33:17.639 EST: Keypad Facility i = '13305551111'

!--- Calling out with the number specified in the first dialer map.

Aug 21 09:33:18.184 EST: ISDN BR1/0: RX <- CALL_PROC pd = 8 callref = 0x8C

Aug 21 09:33:18.184 EST: Channel ID i = 0x89.

Aug 21 09:33:20.532 EST: ISDN BR1/0: RX <- ALERTING pd = 8 callref =0x8C

Aug 21 09:33:20.536 EST: Signal i = 0x01 - Ring back tone on

Aug 21 09:33:20.564 EST: ISDN BR1/0: RX <- CONNECT pd = 8 callref =0x8C

Aug 21 09:33:20.568 EST: Signal i = 0x3F - Tones off

Aug 21 09:33:20.572 EST: %LINK-3-UPDOWN: Interface BRI1/0:1, changed state to up

Aug 21 09:33:20.576 EST: BR1/0:1 PPP: Treating connection as a callout

Aug 21 09:33:20.580 EST: BR1/0:1 PPP: Phase is ESTABLISHING, Active Open

[0 sess, 1 load]

...

! --Output omitted.

...

Aug 21 09:33:20.660 EST: BR1/0:1 LCP: State is Open

Aug 21 09:33:20.660 EST: BR1/0:1 PPP: Phase is AUTHENTICATING, by the peer

[0 sess, 1 load]

Aug 21 09:33:20.720 EST: BR1/0:1 CHAP: I CHALLENGE id 127 Len 27 from "asc001"

Aug 21 09:33:20.720 EST: BR1/0:1 CHAP: O RESPONSE id 127 Len 27 from "asc008"

Aug 21 09:33:20.784 EST: BR1/0:1 CHAP: I SUCCESS id 127 Len 4

!--- Authentication is successful.

Aug 21 09:33:20.784 EST: BR1/0:1 PPP: Phase is VIRTUALIZED [0 sess, 1 load]

Aug 21 09:33:20.784 EST: Vi1 PPP: Phase is DOWN, Setup [0 sess, 1 load]

Aug 21 09:33:20.792 EST: %LINK-3-UPDOWN: Interface Virtual-Access1,

changed state to up

...

!--- Output omitted.

...

Aug 21 09:33:20.864 EST: Vi1 IPCP: Address 192.168.1.108(0x0306C0A8016C)

Aug 21 09:33:20.864 EST: Vi1 IPCP: State is Open

Aug 21 09:33:20.868 EST: Vi1 DDR: dialer protocol up

Aug 21 09:33:20.868 EST: BR1/0 IPCP: Install route to 192.168.1.1

Aug 21 09:33:21.089 EST: BR1/0 DDR: Attempting to dial 13305551111

Aug 21 09:33:21.093 EST: ISDN BR1/0: TX -> SETUP pd = 8 callref = 0x0D

Aug 21 09:33:21.097 EST: Bearer Capability i = 0x8890

Aug 21 09:33:21.097 EST: Channel ID i = 0x83

Aug 21 09:33:21.101 EST: Keypad Facility i = '13305551111'

!--- The second call is dialed out with the first dialer map. !--- The first B-channel on the remote BRI is in use. You must receive a !--- Disconnect(cause code:busy).

Aug 21 09:33:21.581 EST: ISDN BR1/0: RX <- CALL_PROC pd = 8 callref =0x8D

Aug 21 09:33:21.581 EST: Channel ID i = 0x8A

Aug 21 09:33:21.786 EST: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on

InterfaceBRI1/0:1, changed state to up

Aug 21 09:33:21.802 EST: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface

Virtual -Access1, changed state to up

Aug 21 09:33:23.577 EST: ISDN BR1/0: RX <- PROGRESS pd = 8 callref = 0x8D

Aug 21 09:33:23.577 EST: Cause i = 0x8491 - User busy

Aug 21 09:33:23.581 EST: Progress Ind i = 0x8488 - In-band info or appropriate

now available

!--- In this case, the "Rx <- PROGRESS" is returned, the CALLED !--- router does not even try to call out on the second number because the router !--- assumes the call is in progress. You must receive a DISCONNECT for the router !--- to dial the second number.

Aug 21 09:33:26.578 EST: %ISDN-6-CONNECT: Interface BRI1/0:1 is now

connected to 13305551111 asc001

Aug 21 09:33:51.091 EST: BRI1/0: wait for isdn carrier timeout, call  nbid=0x8010

Aug 21 09:33:51.091 EST: BR1/0 DDR: Attempting to dial 13305551112

Aug 21 09:33:51.099 EST: ISDN BR1/0: TX -> DISCONNECT pd = 8 callref = 0x0D

Aug 21 09:33:51.103 EST: Cause i = 0x8090 - Normal call clearing

Aug 21 09:33:51.147 EST: ISDN BR1/0: RX <- RELEASE pd = 8 callref = 0x8D

Aug 21 09:33:51.155 EST: ISDN BR1/0: TX -> RELEASE_COMP pd = 8 callref = 0x0Di

!--- No CONNECT follows the PROGRESS, and so the ISDN carrier times out. !--- Interestingly the ISDN dialer calls out, but the IOS !--- disconnects the same (due to the expiry of certain dialer timers).

연결을 확인하려면 show isdn active 명령을 사용합니다. 하나의 연결만 활성화됩니다.

--------------------------------------------------------------------------------

ISDN ACTIVE CALLS

--------------------------------------------------------------------------------

Call     Calling    Called    Remote    Seconds    Seconds  Seconds    Charges

Type     Number     Number     Name       Used      Left       Idle

Units/Currency

--------------------------------------------------------------------------------

Out             +3305551111  asc001       25       Unavail      0         0

--------------------------------------------------------------------------------

관련 정보

- DDR용 멀티링크 PPP - 기본 구성 및 확인

- ISDN BRI 문제 해결 흐름도

- debug isdn q931 명령을 사용하여 ISDN BRI Layer 3 문제 해결

- 멀티링크 PPP 번들에 ISDN B 채널 추가 속도를 높이는 방법

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems