목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

표기 규칙

NextPort to MICA 명령 변환

EXEC 명령

SPE 구성 명령

포트 구성 명령

테스트 및 디버깅 명령

MICA에서 NextPort로의 명령 변환

EXEC 명령

SPE 구성 명령

포트 구성 명령

테스트 및 디버깅

관련 정보

소개

이 문서에서는 SPE(Software Port Entity) 명령과 동일한 MICA 명령을 비교합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 Cisco IOS® Software Release 12.1(4.1)T를 실행하는 Cisco AS5400을 기반으로 합니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참조하십시오.

NextPort to MICA 명령 변환

EXEC 명령

명령

설명

등가 MICA 명령

show spe [slot/spe] [slot/spe]

SPE 상태를 표시합니다.

없음

show spe log [reverse] [slot]

SPE 시스템 로그를 표시합니다.

없음

spe 모뎀 요약 표시 | [슬롯/spe] [슬롯/spe]

지정된 SPE에 대한 모뎀 서비스 기록 통계를 표시합니다.

show modem [slot/port]

show spe modem active [slot/spe] [slot/spe]

지정된 SPE의 모든 활성 통화에 대한 통계를 표시합니다.

모뎀 표시

show spe modem csr [[slot/spe] | 슬롯/spe 범위] | 요약 [슬롯/spe-range]

지정된 SPE에 대한 CSR(통화 성공률)을 표시합니다.

없음

show spe modem disconnect-reason [slot[/spe] [slot[/spe]] | [slot [slot] [summary]

지정된 SPE에 대한 모든 모뎀 연결 해제 이유를 표시합니다.

모뎀 통화 통계 표시

show spe modem high speed [slot[/spe] slot[/spe] [summary]

특정 범위의 SPE에 대해 각 변조 또는 코더 디코더(codec) 내에서 협상된 총 연결 수를 표시합니다.

모뎀 속도 표시

show spe modem high standard [slot[/spe] slot[/spe] [summary]

특정 범위의 SPE 또는 모든 SPE에 대해 각 고모듈이나 코덱에서 협상된 총 연결 수를 표시합니다.

없음

show spe modem low speed [slot[/spe] slot[/spe] [summary]

특정 범위의 SPE 또는 모든 SPE에 대해 각 저속 변조 또는 코덱에서 협상된 연결 속도를 표시합니다.

모뎀 속도 표시

show spe modem low standard [slot[/spe] slot[/spe] | 요약]

특정 범위의 SPE 또는 모든 SPE에 대해 각 하위 모듈이나 코덱에서 협상된 총 연결 수를 표시합니다.

없음

show spe 버전 [slot[/spe] slot[/spe]]

플래시에 저장된 모든 MICA 및 NextPort 펌웨어 버전과 각 SPE에 할당된 펌웨어를 표시합니다.

모뎀 매핑 표시

show port modem log [reverse] [slot[/port] slot[/port]]

모뎀 세션에서 생성된 이벤트를 표시합니다.

모뎀 로그 표시

show port operational-status [slot[/port] slot[/port]

현재 활성 세션의 통계를 표시합니다.

모뎀 작동 상태 표시

show port config [slot[/port] slot[/port]

현재 활성 세션의 컨피그레이션 매개변수를 표시합니다.

모뎀 구성 표시

clear spe [slot/spe slot/spe]

지정된 모든 SPE를 재부팅합니다.모든 전화가 끊깁니다.

없음

clear spe counters [slot[/spe] slot[/spe]]

모든 통계를 지웁니다.

모뎀 카운터 지우기

spe 로그 지우기 [슬롯]

지정된 SPE에 대한 모든 로그 항목을 지우려면

모뎀 로그 지우기

clear port [slot/port slot/port]

지정된 포트에서 shut 및 shut을 활성화합니다.

모뎀 지우기

포트 로그 지우기 [슬롯/포트] [슬롯/포트]

지정된 포트에 대한 모든 로그 항목을 지웁니다.

모뎀 로그 지우기

show port modem caltracker [slot[/port] slot[/port]]

통화 추적기 정보를 표시합니다.자세한 내용은 Cisco AS5300 및 Cisco AS5800의 Call Tracker와 ISDN 및 AAA Enhancements를 참조하십시오.

모뎀 호출 추적기 표시

show port modem test [slot[/port] slot[/port]]

포트 모뎀 테스트 결과를 표시합니다.

모뎀 테스트 표시

SPE 구성 명령

명령

설명

등가 MICA 명령

spe 국가

시스템 국가 코드를 설정합니다.

모뎀 국가

spe 로그 크기

각 포트에 대한 최대 로그 항목을 설정합니다.

모뎀 버퍼 크기

spe 폴링 [자동 | 시간][다시 시도]

통계 폴링 간격을 설정합니다.

모뎀 폴링

spe 통화 레코드

각 통화 끝에 모뎀 통화 레코드를 생성하려면

모뎀 통화 레코드

spe [슬롯/spe [슬롯/spe]]

SPE를 구성합니다.

AS5300 및 AS5800 플랫폼에 이미 구현되어 있습니다.

부스러기

활성 통화 중 통화를 정상적으로 처리하려면

모뎀 버스

종료

지정된 SPE에서 모든 활성 통화를 해제합니다.

모뎀 종료

포트 모뎀 자동 테스트

모뎀 자동 테스트를 활성화합니다.

모뎀 자동 테스트

포트 모뎀 시작 테스트

시스템이 부팅될 때 모든 모뎀에서 상태 테스트 실행

모뎀 시작 테스트

펌웨어 업그레이드 [busout | 재부팅 | 복구]

업그레이드 방법을 지정합니다.

이미 5300 플랫폼에 구현되었습니다.

펌웨어 위치 파일 이름

업그레이드할 펌웨어 파일을 지정합니다.

5300 및 5800 플랫폼에 이미 구현되어 있습니다.

포트 구성 명령

명령

설명

등가 MICA 명령

포트 [슬롯/포트 슬롯/포트]

포트 범위를 구성합니다.

모뎀 범위

기본값 [busout | 종료]

명령의 값을 기본값으로 표시합니다.

기본 모뎀 busyout-threshold

부스러기

포트 사용 중

모뎀 버스

종료

포트를 종료합니다.

모뎀 종료

테스트 및 디버깅 명령

명령

설명

등가 MICA 명령

디버그 포트 모뎀 [유지 관리] [슬롯[/spe] 슬롯[/spe]

모뎀 유지 관리를 디버깅합니다.

디버그 모뎀 유지 관리

디버그 spe 국가

포트 관리 SPE 국가 정보를 표시합니다.

없음

디버그 spe 다운로드 유지 관리

포트 관리 다운로드 유지 관리를 표시합니다.

디버그 모뎀 마이크 다운로드

디버그 spe fm

펌웨어 관리를 디버깅합니다.

디버그 모뎀 유지 관리

디버그 spe sm

SPE 상태 시스템을 디버깅합니다.

없음

디버그 spe 모뎀 [오류 | 통계 | 추적]

SPE 모뎀 통계를 표시합니다.

디버그 모뎀 [csm | 추적]

디버그 csm 모뎀 [group] [slot/spe]

CSM(Call Switching Module) 모뎀 통화 정보를 표시합니다.

디버그 모뎀 csm

디버그 csm busout

CSM 비즈니스 이벤트를 표시합니다.

디버그 csm busout

디버그 csm 정리

CSM 깔끔한 이벤트를 표시합니다.

디버그 csm 정리

nexport bs [api] | cli | 세부 정보]

NextPort 부트스트랩을 디버깅합니다.

없음

디버그 nexport cli

NextPort CLI(Command Line Interface) 유닛을 테스트하려면

없음

nextport dsm [api] | 명령 |세부 정보 | 응답]

NextPort Digital Data Services Manager를 표시합니다.

없음

debug nexport dfc [api] | cli | 세부 정보]

DFC(NextPort Dial Feature Card)를 디버깅합니다.

없음

디버그 nexport est [모듈 | api | 데이터 | rcv

NextPort EST를 디버깅합니다.

없음

디버그 nexport fd

NextPort 포맷터 및 디스패처를 디버깅합니다.

없음

디버그 nexport gdb

NextPort GDB 소스 코드를 디버깅합니다.

없음

nexport md [api] | 콜백 | 프레임 오류 | 초기화 | oir | rx | 제한]

NextPort 모뎀 드라이버를 디버깅합니다.

없음

nexport mm [api] | cli | 세부 정보]

NextPort 모듈 관리자를 디버깅합니다.

없음

debug nextport msgr [명령 | 세부 정보 | 응답]

NextPort 모뎀 서비스 관리자를 디버깅합니다.

없음

디버그 nexport np-address

슬롯/포트에서 NextPort로 주소 변환을 완료합니다.

없음

debug nexport securdarq

제어 메시지 보조 큐를 디버깅합니다.

디버그 모뎀 oob

debug nexport siglib [명령 | 세부 정보 | 응답]

NextPort 신호 서비스 라이브러리를 디버깅합니다.

없음

nexport spe [api] | cli | 세부 정보]

NextPort SPE 관리자를 디버깅합니다.

없음

nextport ssm [api] | 명령 | 세부 정보 | oir | 응답]

NextPort 세션 및 서비스 관리자를 디버깅합니다.

없음

next_port Bs 테스트 [crash_info | keepalive]

부트스트랩 단위 테스트 시설을 테스트하려면

없음

nexport dsm api [get-llc-parameters] 테스트 | get-state | set-ppp-escape-map]

DSM Cisco IOS NextPort API(Application Programming Interface)를 테스트합니다.

없음

nexport dsm 명령 [get-llc-parameters] | get-running-parms | get-state | set-ppp-escape-map]

DSM NextPort 명령 메시지를 테스트하려면

없음

nextPORT 테스트 [추가 | cmdnak | 삭제 | 오버플로 | 읽기 | 실시간 | 보고 | 추적 | 쓰기]

EST Manager 단위 테스트 시설을 테스트하려면

없음

다음 포트 mm [추가 | 국가 | 충돌 | 삭제 | 다운로드 | 하이어크 | keepalive | 로irq | nak1 | nak2 | nak3 | nop | 다시 시작 안 함 | 오버플로 | qfail | 확인 | 보고 | 재설정 | 다시 시작 | 런타임 | secdaryq]

모듈 관리자 테스트 기능을 테스트하려면 다음을 수행합니다.

없음

nexport NP 주소 테스트 <1-6>

SPE당 세션 수를 변경하려면

없음

다음 포트 복구 임계값 테스트 <1-10>

복구를 트리거하는 실패 횟수를 테스트하려면

없음

nexport set[dfc] 테스트 | 모듈 | 포트 | 슬롯 | spe] 번호

테스트 매개변수를 설정합니다.

없음

nexport siglib [api] 테스트 | 명령]

신호 라이브러리 단위 테스트 시설을 테스트하려면

없음

nexport spesm 정보[버퍼 | 정보 [slot[/spe]

SPE SM 테스트 명령을 테스트하려면

없음

nexport ssm [api] 테스트 | 콜백 | 명령 | 설정 [base-params] | 블록 사용 | params-count | service-type]

단위 테스트 시설을 테스트하려면

없음

포트 모뎀 백투백 슬롯/spe 슬롯/spe 테스트

백투백 모뎀 테스트를 실행합니다.

모뎀 백투백 슬롯/포트 슬롯/포트 테스트

테스트 oir [슬롯 <1-8> [삽입] | 제거]]

온라인 삽입 및 제거(OIR) 시뮬레이션을 테스트하려면

없음

busyout <슬롯 번호>

Graceful OIR 제거를 테스트하려면

없음

MICA에서 NextPort로의 명령 변환

EXEC 명령

명령

설명

등가 NextPort 명령

show modem [slot/port]

지정된 SPE에 대한 모뎀 서비스 기록 통계를 표시합니다.

spe 모뎀 요약 표시 | [슬롯/spe] [슬롯/spe]

모뎀 표시

지정된 SPE의 모든 활성 통화에 대한 통계를 표시합니다.

show spe modem active [slot/spe] [slot/spe]

모뎀 통화 통계 표시

지정된 SPE에 대한 모든 모뎀 연결 해제 이유를 표시합니다.

show spe modem disconnect-reason [slot[/spe] [slot[/spe]] | [slot [slot] [summary]

모뎀 속도 표시

특정 범위의 SPE에 대해 각 변조 또는 코더 디코더(codec) 내에서 협상된 총 연결 수를 표시합니다.

show spe modem high speed [slot[/spe] slot[/spe] [summary]

모뎀 속도 표시

특정 범위의 SPE 또는 모든 SPE에 대해 각 저속 변조 또는 코덱에서 협상된 연결 속도를 표시합니다.

show spe modem low speed [slot[/spe] slot[/spe] [summary]

모뎀 매핑 표시

플래시에 저장된 모든 MICA 및 NextPort 펌웨어 버전과 각 SPE에 할당된 펌웨어를 표시합니다.

show spe 버전 [slot[/spe] slot[/spe]]

모뎀 로그 표시

모뎀 세션에서 생성된 이벤트를 표시합니다.

show port modem log [reverse] [slot[/port] slot[/port]]

모뎀 작동 상태 표시

현재 활성 세션의 통계를 표시합니다.

show port operational-status [slot[/port] slot[/port]

모뎀 구성 표시

현재 활성 세션의 컨피그레이션 매개변수를 표시합니다.

show port config [slot[/port] slot[/port]

모뎀 카운터 지우기

모든 통계를 지웁니다.

clear spe counters [slot[/spe] slot[/spe]]

모뎀 로그 지우기

지정된 SPE에 대한 모든 로그 항목을 지우려면

spe 로그 지우기 [슬롯]

모뎀 지우기

지정된 포트에서 shut 및 no shut을 활성화합니다.

clear port [slot/port slot/port]

모뎀 로그 지우기

지정된 포트에 대한 모든 로그 항목을 지웁니다.

포트 로그 지우기 [슬롯/포트] [슬롯/포트]

모뎀 호출 추적기 표시

통화 추적기 정보를 표시합니다.자세한 내용은 Cisco AS5300 및 Cisco AS5800의 Call Tracker와 ISDN 및 AAA Enhancements를 참조하십시오.

show port modem caltracker [slot[/port] slot[/port]]

모뎀 테스트 표시

포트 모뎀 테스트 결과를 표시합니다.

show port modem test [slot[/port] slot[/port]]

SPE 구성 명령

명령

설명

등가 NextPort 명령

모뎀 국가

시스템 국가 코드를 설정합니다.

spe 국가

모뎀 버퍼 크기

각 포트에 대한 최대 로그 항목을 설정합니다.

spe 로그 크기

모뎀 폴링

통계 폴링 간격을 설정합니다.

spe 폴링 [자동 | 시간][다시 시도]

모뎀 통화 레코드

각 통화 끝에 모뎀 통화 레코드를 생성하려면

spe 통화 레코드

(AS5300 및 AS5800 플랫폼에 이미 구현되었습니다.) spe [슬롯/spe 슬롯/spe]

SPE를 구성합니다.

spe [슬롯/spe [슬롯/spe]]

모뎀 버스

진행 중인 통화를 원활하게 처리하기 위해

부스러기

모뎀 종료

지정된 SPE에서 모든 활성 통화를 해제합니다.

종료

모뎀 자동 테스트

모뎀 자동 테스트를 활성화합니다.

포트 모뎀 자동 테스트

모뎀 시작 테스트

시스템이 부팅될 때 모든 모뎀에서 상태 테스트 실행

포트 모뎀 시작 테스트

펌웨어 업그레이드 [busout | 재부팅 | recovery] (5300 플랫폼에 이미 구현되었습니다.)

업그레이드 방법을 지정합니다.

펌웨어 업그레이드 [busout | 재부팅 | 복구]

펌웨어 위치 파일 이름(5300 및 5800 플랫폼에 이미 구현됨)

업그레이드할 펌웨어 파일을 지정합니다.

펌웨어 위치 파일 이름

포트 구성 명령

명령

설명

등가 NextPort 명령

모뎀 범위

포트 범위를 구성합니다.

포트 [슬롯/포트 슬롯/포트]

기본 모뎀 불완전

명령의 값을 기본값으로 표시합니다.

기본값 [busout | 종료]

모뎀 버스

포트 사용 중

부스러기

모뎀 종료

포트를 종료합니다.

종료

테스트 및 디버깅

명령

설명

등가 NextPort 명령

디버그 모뎀 유지 관리

모뎀 유지 관리를 디버깅합니다.

디버그 포트 모뎀 [유지 관리] [슬롯[/spe] 슬롯[/spe]

디버그 모뎀 마이크 다운로드

포트 관리 다운로드 유지 관리를 표시합니다.

디버그 spe 다운로드 유지 관리

디버그 모뎀 유지 관리

펌웨어 관리를 디버깅합니다.

디버그 spe fm

디버그 모뎀 [csm | 추적]

SPE 모뎀 통계를 표시합니다.

디버그 spe 모뎀 [오류 | 통계 | 추적]

디버그 모뎀 csm

CSM(Call Switching Module) 모뎀 통화 정보를 표시합니다.

디버그 csm 모뎀 [group] [slot/spe]

디버그 csm busout

CSM 비즈니스 이벤트를 표시합니다.

디버그 csm busout

디버그 csm 정리

CSM 깔끔한 이벤트를 표시합니다.

디버그 csm 정리

디버그 모뎀 oob

제어 메시지 보조 큐를 디버깅합니다.

debug nexport securdarq

모뎀 백투백 슬롯/포트 슬롯/포트 테스트

백투백 모뎀 테스트를 실행합니다.

포트 모뎀 백투백 슬롯/spe 슬롯/spe 테스트

관련 정보

- 다이얼 기술 지원 페이지

- Cisco AS5400 Universal Access Server에서 포트 서비스 관리

- 범용 포트 다이얼 기능 카드 관리 및 문제 해결

- Technical Support - Cisco Systems