목차

소개

Ping의 최대 수 및 MTU 크기

소개

이 문서에서는 Cisco TelePresence 다자간 회의 브리지 및 화상 회의 게이트웨이가 응답하는 ping의 최대 수 및 MTU(Maximum Transmission Unit) 크기에 대해 설명합니다.

Ping의 최대 수 및 MTU 크기

Cisco TelePresence 다자간 컨퍼런싱 브리지 및 비디오 컨퍼런싱 게이트웨이는 ping 플러드 테스트 시 패킷 손실이 큰 것으로 나타납니다. 이러한 디바이스의 응답은 과부하를 방지하기 위해 제한됩니다. 이러한 제한은 커널에 적용되므로 교차 제품으로 나타납니다.

이 표에서는 각 디바이스가 응답하는 최대 ping 수 및 ping의 MTU 크기에 대해 자세히 설명합니다.

디바이스

최대 Ping 응답

Ping 응답의 최대 크기

Cisco 4200 Series MCU(Multipoint Control Unit)

초당 100핑

76바이트 페이로드

Cisco 8420 Series MCU

Cisco 4500 Series MCU

Cisco 3200 Series ISDN 게이트웨이(GW)

Cisco 3241 Series ISDN GW

Cisco 8320 Series ISDN GW

Cisco 8321 Series ISDN GW

Cisco 3500 Series IP GW

Cisco 8350 Series IP GW

Cisco 8330 Series Serial GW

Cisco 3200 Series IP VCR(Video Conference Recording)

Cisco 8220 Series IP VCR

Cisco 8050 Series 수퍼바이저

Cisco 5300 Series MCU

초당 199핑

제한 없음,

MTU 의존

Cisco 8510 Series MCU

Cisco 8710 Series TPS(TelePresence Server)

Cisco 7010 Series TPS

Cisco 3600 Series 고급 미디어 게이트웨이