목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

문제

DB2 연결 설정

관련 정보

소개

이 문서에서는 DB2 클라이언트만 사용하여 DB2 메인프레임 데이터베이스를 Cisco Process Orchestrator에 연결하는 방법에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 Cisco TEO(Process Orchestrator/Tidal Enterprise Orchestrator) 2.2 이상을 기반으로 합니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

문제

사용자는 Cisco Process Orchestrator를 DB2 메인프레임에 연결하려고 하며 일반적으로 라이센스 문제로 인해 DB2 클라이언트만 설치하려고 합니다.

DB2 연결 설정

다음 단계를 완료하십시오.

1. DB2 Connect 기반 설치 구성 요소에서 DB2 클라이언트를 설치합니다.Windows 2008 R2에서 9.7 또는 Windows 2008 Standard에서 9.1을 사용합니다.

2. 설치 후 Cisco Process Orchestrator 콘솔을 시작하고 Administration > Adapters로 이동합니다.DB2 어댑터를 열고 전제 조건 탭에서 새로 고침을 클릭합니다.어댑터의 실드가 녹색으로 바뀝니다.

3. Start(시작) > All programs(모든 프로그램) > IBM DB2 > Set-up Tools(설정 도구) > Configuration Assistant로 이동하여 DB2 구성 도구를 시작합니다.

4. 도구가 열리면 선택 > 마법사를 사용하여 데이터베이스 추가 를 클릭합니다.

5. Manually Configured를 선택하고 Next를 클릭합니다.

6. TCP/IP를 선택하고 Next를 클릭합니다.

7. 메인프레임의 호스트 이름 및 포트를 구성하고 Next를 클릭합니다.

8. 연결할 DB2 데이터베이스 이름을 구성하고 [다음]을 클릭합니다.

9. 데이터베이스 등록 상자를 선택 취소하고 다음을 클릭합니다.

10. 운영 체제에 대해 OS/390 또는 z/OS를 선택합니다.인스턴스 이름에 DB2를 입력하고 Next를 클릭합니다.

11. Operating System(운영 체제) 페이지에서 기본값을 적용하고 Next(다음)를 클릭합니다.

12. Server Authentication(서버 인증)을 선택하고 Finish(마침)를 클릭합니다.유효한 사용자 ID 및 암호로 연결을 테스트합니다.

13. Cisco Process Orchestrator 콘솔로 돌아가서 Definitions(정의) > Targets(대상)로 이동합니다.

14. Targets(대상) > New(새로 만들기) > DB2 Mainframe을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.

15. 호스트 이름 또는 IP, 데이터베이스 이름, 포트 번호를 입력하고 런타임 사용자 및 비밀번호를 생성합니다.확인을 클릭하면 대상이 생성됩니다.

관련 정보

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems