목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

문제

솔루션

소개

이 문서에서는 Prime Provisioning Sybase 데이터베이스에서 UNI(User Network Interface) 공유 동기화 작업을 확인 및/또는 잠금 해제하는 단계별 절차에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

다음 주제에 대한 지식을 보유하고 있으면 유용합니다.

- 구조화된 쿼리 언어(SQL)

- Prime Provisioning Service Request(SR) 및 Task 생성

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 다음 소프트웨어 및 하드웨어 버전을 기반으로 합니다.

- Prime Provisioning 6.1 이상

- Oracle Database 11G 릴리스

- Sybase 데이터베이스

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

문제

Prime Provisioning 애플리케이션은 새 EVC(Ethernet Virtual Circuit) SR을 생성하거나 이미 존재하는 EVC SR을 수정할 때 예외를 throw합니다.

1940 : Job ID[xxxx – Edit/Create operations are not allowed before completing shared UNI sync task | xxxx

솔루션

기본 Prime Provisioning Sybase 데이터베이스에서 잠금 해제 절차 실행:

1단계. iscadm(Prime Provisioning 응용 프로그램 사용자)을 통해 SSH(Secure Socket Cell) 세션의 Prime Provisioning 서버에 연결하고 기본 설치 디렉토리로 이동합니다.

2단계. Prime Provisioning Sybase 데이터베이스에 연결할 준비가 되도록 SSH 세션을 설정합니다.

1. cd $ISC_HOME

2. ./prime.sh shell

3. cd bin

4. source vpnenv.sh

5. cd $SYBASE_HOME/bin

6. source sa_config.sh

3단계. Prime Provisioning 애플리케이션을 완전히 중지합니다.

./prime.sh stopall

4단계. Prime Provisioning Sybase 데이터베이스를 시작 및 초기화합니다.

./prime.sh startdb

./prime.sh initdb.sh

5단계. Prime Provisioning Sybase 데이터베이스에 연결:

dbisql -nogui -c "uid=DBA;pwd=sql" -port 2630

참고:PP 홈 디렉토리에서 more runtime.properties 명령의 출력에서 이러한 매개변수를 확인합니다.db_usr 및 db_pwd 값을 찾습니다.

6단계. Prime Provisioning에서 throw된 예외에서 다루는 작업 ID를 확인합니다.

select * from SHARED_UNI_SYNC_INFO;

7단계. 동기화 작업을 통해 소비해야 하는 다른 SR의 세부 정보를 캡처합니다.

select * from SHARED_UNI_SYNC_TARGET;

8단계. 공유 UNI 작업 세부 정보를 삭제합니다.

delete SHARED_UNI_SYNC_TARGET where KEY_LINK_INFO_ID =

delete SHARED_UNI_SYNC_INFO where id =

참고:task_id는 Prime Provisioning에서 throw된 예외에서 적용되는 작업 번호입니다.

9단계. Prime Provisioning 애플리케이션을 시작합니다.

./prime.sh start

10단계. Prime Provisioning GUI > Operate > Task Manager로 이동하고 동기화된 공유 UNI로 필터링합니다. 여기서 작업을 선택하고 Delete(삭제)를 클릭하면 작업이 삭제됩니다.

11단계. NavigatetoServices Request Manager를 탐색하고 동기화 작업을 시작한 SR 번호로 필터링하고 강제 제거를 수행합니다.

참고:SR에서 강제 비우기를 실행하기 전에 VLAN ID, PE, 인터페이스 등 모든 SR 세부사항에 대해 기록해 두십시오.

작업 삭제 및 동기화 작업 후 차단된 디바이스 및 인터페이스와 함께 새 SR을 생성할 수 있으며 이제 해당 SR이 운영자가 사용하도록 릴리스됩니다.SR을 다시 생성하고 구축할 수 있습니다.