목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

표기 규칙

구성

네트워크 다이어그램

구성

다음을 확인합니다.

문제 해결

관련 정보

소개

Frame Relay to ATM network interworking 기능을 사용하면 ATM 네트워크를 통해 프레임 릴레이 트래픽을 전송할 수 있습니다. FRF.5(Frame Relay Forum) 구현 계약에 따라 두 개의 Frame Relay 엔드 스테이션이 ATM 네트워크를 통해 서로 통신할 수 있습니다.

이 문서에서는 LightStream 1010에서 FRF.5를 사용하여 ATM 네트워크 상호 운용으로 프레임 릴레이의 샘플 컨피그레이션을 제공합니다. 이 컨피그레이션은 Catalyst 8510 MSR 또는 8540 MSR에서도 작동합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 Cisco IOS® Software Release 12.0(3c)W5(9)을 기반으로 합니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

표기 규칙

문서 표기 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참조하십시오.

구성

이 섹션에는 이 문서에서 설명하는 기능을 구성하기 위한 정보가 표시됩니다.

참고: 이 문서에 사용된 명령에 대한 추가 정보를 찾으려면 명령 조회 도구(등록된 고객만 해당)를 사용합니다.

네트워크 다이어그램

이 문서에서는 다음 네트워크 설정을 사용합니다.

이 샘플 컨피그레이션에 사용되는 프레임 릴레이 트래픽 셰이핑 매개변수는 다음과 같습니다.

- 커밋된 정보 전송률(CIR) = 64kbps

- 커밋된 버스트(BC) = 8000

- 초과 버스트(Be) = 8000

구성

이 문서에서는 다음 구성을 사용합니다.

- 라우터 1

- ATM 스위치 1

- ATM 스위치 2

- 라우터 2

참고: 다음 구성에는 관련 정보만 포함됩니다.

라우터 1

controller E1 5/0

channel-group 1 timeslots 1-15

!

interface Serial5/0:1

ip address 13.13.13.2 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

encapsulation frame-relay

no fair-queue

frame-relay traffic-shaping

frame-relay class test-iwf

frame-relay map ip 13.13.13.1 124

!

map-class frame-relay test-iwf

no frame-relay adaptive-shaping

frame-relay cir 64000

frame-relay bc 8000

frame-relay be 8000

ATM 스위치 1

!

controller E1 4/0/0

clock source free-running

channel-group 1 timeslots 1-15

!

interface Serial4/0/0:1

no ip address

no ip directed-broadcast

encapsulation frame-relay IETF

no arp frame-relay

frame-relay intf-type dce

frame-relay pvc 124 rx-cttr 124 tx-cttr 124 network interface ATM0/1/1 0 124

ATM 스위치 2

frame-relay connection-traffic-table-row index 124 64000 8000 128000 8000 abr 124

!

controller E1 4/1/0

channel-group 1  timeslots 1-15

!

interface Serial4/1/0:1

no ip address

no ip directed-broadcast

encapsulation frame-relay IETF

no arp frame-relay

frame-relay intf-type dce

frame-relay pvc 124 rx-cttr 124 tx-cttr 124 network interface ATM0/1/1 0 124

라우터 2

controller E1 4/0

channel-group 1 timeslots 1-15

!

interface Serial4/0:1

ip address 13.13.13.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

encapsulation frame-relay IETF

ip mroute-cache

frame-relay traffic-shaping

frame-relay class test-iwf

frame-relay map ip 13.13.13.2 124

!

map-class frame-relay test-iwf

frame-relay cir 64000

frame-relay bc 8000

frame-relay be 8000

no frame-relay adaptive-shaping

다음을 확인합니다.

이 섹션에서는 컨피그레이션이 제대로 작동하는지 확인하는 데 사용할 수 있는 정보를 제공합니다.

일부 show 명령은 출력 인터프리터 툴 에서 지원되는데(등록된 고객만), 이 툴을 사용하면 show 명령 출력의 분석 결과를 볼 수 있습니다.

- show frame connection-traffic-table-row

- show atm connection-traffic table

- show atm vc interface atm 0/1/1

- show frame-relay interface resource serial 4/0/0:1 all information

아래 표시된 출력은 네트워크 다이어그램에 표시된 디바이스에서 이 명령을 실행한 결과입니다. 이 출력은 네트워크가 제대로 작동하고 있음을 보여줍니다.

참고: ATM-PX/Y/Z라는 용어는 의사 인터페이스를 의미합니다.

ATMswitch1# show frame-relay connection-traffic-table-row

Row           cir       bc      be      pir      fr-atm Service-category      ATM Row

124          64000     8000    8000    128000               abr                124

ATMswitch1# show atm connection-traffic-table

Row      Service-category    pcr        scr/mcr       mbs        cdvt

124          abr             173          90                     none

ATMswitch1# show atm vc interface atm 0/1/1

Interface         VPI  VCI   Type   X-Interface      X-VPI X-VCI Encap  Status

ATM0/1/1          0    5     PVC    ATM2/0/0          0    48    QSAAL  UP

ATM0/1/1          0    16    PVC    ATM2/0/0          0    40    ILMI   UP

ATM0/1/1          0    18    PVC    ATM2/0/0          0    74    PNNI   UP

ATM0/1/1          0    34    PVC    ATM2/0/0          0    73    NCDP   UP

ATM0/1/1          0    124   PVC    ATM-P4/0/0        1    156          UP

ATMswitch1# show frame-relay interface resource serial 4/0/0:1 all-information

Encapsulation: FRAME-RELAY

Resource Management configuration:

Input queues (PAM to switch fabric):

Discard threshold: 87% vbr-nrt, 87% abr, 87% ubr

Marking threshold: 75% vbr-nrt, 75% abr, 75% ubr

Output queues (PAM to line):

Discard threshold: 87% vbr-nrt, 87% abr, 87% ubr

Marking threshold: 75% vbr-nrt, 75% abr, 75% ubr

Overflow servicing for VBR: enabled

Overbooking: disabled

Resource Management state:

Available bit rates (in bps):

896000 vbr-nrt RX, 896000 vbr-nrt TX

896000 abr RX, 896000 abr TX

896000 ubr RX, 896000 ubr TX

Allocated bit rates (in bps):

0 vbr-nrt RX, 0 vbr-nrt TX

64000 abr RX, 64000 abr TX

0 ubr RX, 0 ubr TX

Actual allocated bit rates (in bps):

0 vbr-nrt RX, 0 vbr-nrt TX

64000 abr RX, 64000 abr TX

0 ubr RX, 0 ubr TX

문제 해결

현재 이 컨피그레이션에 사용할 수 있는 특정 문제 해결 정보가 없습니다.

관련 정보

- 프레임 릴레이 포럼(FRF.5)

- ATM-Frame Relay Interworking 기술 지원

- ATM 기술 지원

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems