内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

設定

CIMC の設定と KVM の起動

CMX イメージのインストール

CMX の初期セットアップ

CMX ノードのインストール

概要

このドキュメントでは、ネットワーク管理者が MSE 3365 アプライアンスに Cisco CMX 10.5 をインストールする手順について説明します。 インストールに必要な Cisco Integrated Management Controller（CIMC）を設定する手順についても併せて説明します。

注：CMX 10.2、10.3、または10.4から10.5にアップグレードすることはできません。新規インストールが必要です。 直接アップグレードしようとすると、次のエラーメッセージが表示されます。

MD5 が一致しませんでした。cmx ファイルが破損しているようです。 もう一度ダウンロードしてから再度お試しください。

バージョン 10.5 から新しいバージョンへのアップグレード（10.5.0-206 から 10.5.1-26 など）は GUI の [システム（System）] > [設定（Settings）] > [アップグレード（Upgrade）] から行うことができます。

10.5.1をインストールする際にCSCvn64747がヒットすることを避けるためには、最初に10.5.0をインストールしてから10.5.1にアップグレードすることを推奨します。

前提条件

要件

Cisco MSE 3365。

Cisco CMX 10.5 ISO ファイル。

使用するコンポーネント

このガイドで使用するコンポーネントは以下のとおりです。

- CIMC バージョン 2.0(3i) を使用した Cisco MSE 3365。

- Cisco Connected Mobile Experiences バージョン 10.5.0-206。

- Web ブラウザとして MacOS Mojave および Google Chrome を実行している MacBook。

設定

CIMC の設定と KVM の起動

ステップ 1：モニタとキーボードを接続します。マシンを起動します。F8 を押して CIMC の設定を入力します。

図 1.ブート画面

ステップ 2：CIMC パラメータを設定し、F10 を押して保存します。変更が適用されるまで 45 秒間待ちます。F5 を押して画面を更新し、設定が適用されたことを確認します。Esc をクリックして終了します。

図 2. Cisco CIMC 構成ユーティリティ

ネットワークから CIMC にアクセスするには、デバイスの背面にある管理ポート経由で MSE 3365 をスイッチに接続します。

図 3. 管理インターフェイス

ステップ 3：Chrome Web ブラウザで http://<cimc_ip_address> に移動します。Adobe Flash Player の実行に権限が必要な場合は、[Adobe Flash Playerを取得（get Adobe Flash Player）] を押してから [許可（Allow）] を押します。

図 4.CIMC インターフェイスの起動

ステップ 4：初めてログインする場合、デフォルトのユーザ名は admin、デフォルトのパスワードは password です。

図 5.CIMC GUI へのアクセス

ステップ 5：[KVMコンソールの起動（Launch KVM Console）] を押し、[OK] を押します。CIMC v2（図5）を実行している場合、KVMを実行するにはJavaバージョン1.6.0_14以降が必要です。

図 6. CIMC v2 での KVM コンソールの起動

CIMC v3（図 6）では HTML5 インターフェイスがサポートされており、Java は必要ありません。

図 7. HTML ベースの KVM

HTML ベースの KVM を使用する場合は、ポップアップを有効にするか、リンクをクリックしてポップアップを手動で開く必要があります。

図 8.ポップアップの有効化

ステップ 6：KVM が起動したら、[仮想メディア（Virtual Media）]、続いて [仮想デバイスの有効化（Activate Virtual Devices）] を押します。仮想デバイスが有効になると、ドロップダウンメニューが展開され、追加のオプションが表示されます。ISO ファイルをマッピングするには、[CD/DVDのマッピング（MAP CD/DVD）] を押します。

図 9. 仮想メディアのマッピング

ステップ 7：ダウンロードした CMX イメージを選択し、[デバイスのマッピング（Map Device）] を押します。[仮想メディア（Virtual Media）] メニューが再び展開され、マッピングされているイメージが表示されます。

図 10. 仮想メディアのマッピング

図 11.ドロップダウンメニューが展開され、マッピングされたイメージファイル名が表示される

ステップ 8：イメージが正しくアタッチされていることを確認したら、[電源（Power）] タブに移動し、[システムのリセット（ウォームブート）（Reset System (warm boot)）] を選択してマシンをリセットします。ブートアッププロセス中に F7 を押して、マッピングされたイメージのインストールを開始します。

図 12.KVM の電源オプション

図 13： CIMC のブート選択メニュー

CMX イメージのインストール

ステップ 1：[現在のコンソールを使用してCMXをインストール（Install CMX using current console）] を選択してインストールを続行します。選択すると、インストールスクリプトがロードを開始します。

図 14：CMX のインストール方法の選択

図 15：CentOS インストールスクリプトのトレース

ステップ 2：インストーラが起動すると、確認を求められます。yes と入力してから Enter を押してインストールを続行します。左上隅に「Yes」と表示される場合があります。

図 16. インストールを続行するためのプロンプトが一致しない場合がある

図 17. Enter を押すとインストールが開始される

ステップ 3：インストール中に、プロンプトに「インストール後のセットアップタスクの実行（Performing post-installation setup tasks）」と表示されます。この場合、インストールプロセスを続行するには Enter を押す必要があります。インストールプロセスには 20 〜 30 分かかります。

図 18. プロンプト情報

CMX の初期セットアップ

ステップ 1：インストールが完了すると、マシンは自動的にリブートします。ブート中にキーを押さないでください。

図 19. ブートプロセスはユーザ入力なしで続行される

ステップ 2：上部に表示されるデフォルトのログイン情報（cmxadmin/cisco）を使用して CMX にログインします。

図 20. Cisco CMX への初回ログイン

ステップ 3：root ユーザと cmxadmin ユーザのパスワードを変更するように求められます。パスワードの仕様を満たしている必要があります。

図 21. Cisco CMX のパスワードの設定

ステップ 4：ネットワークパラメータを設定します。ネットワーク設定を適用するには、ゲートウェイと DNS に到達できる必要があります。到達できない場合は、ネットワークパラメータを再設定するように求められます。到達可能な場合、キープアライブサービスが再起動されます。このプロセス中は決して Enter を押さないでください。

図 22. 初期セットアップでのネットワーク設定

図 23. ゲートウェイに到達できない場合は、ネットワークを設定するかどうかを尋ねるプロンプトが表示される

ステップ 5：キープアライブサービスが再起動されると、NTP サーバの IP アドレス、リージョン、および国を入力するように求められます。NTP が使用されていない場合、このプロセスは省略され、タイムゾーンと日時の設定に進みます。

図 24.NTP およびタイムゾーンの設定

図 25. 国の選択

ステップ 6：次に、ディスクの暗号化が必要かどうかを選択するように求められます。CLI での設定はこれで終了です。残りの設定は、CMX Web インターフェイス（GUI）で行います。

図 26. ディスク暗号化の設定

CMX ノードのインストール

https://<cmx_ip_address> :1984 から CMX GUI にアクセスします。ポート 1984 は、初期セットアップ時またはアップグレード時にのみ使用されます。

ステップ 1：以前に設定したパスワードを使用して cmxadmin ユーザにログインします。

図 27. CMX GUI ノードインストールへのログイン

ステップ 2：CMX ノードタイプ（ロケーションまたはプレゼンス）を選択します。 ここで選択した内容は後で変更できないことに注意してください。選択後、設定とスタートアップが完了するまで待ちます。

図 28. CMX GUI ノードの選択

図 29. CMX 設定のインストール

図 30. CMX サービスの開始

ステップ 3：[クリックして設定を続行してください（Please click to continue setup）] を押します。

図 31. CMX インストールの完了

これでインストールプロセスは終了です。ノード固有の設定（マップのインポート、ワイヤレスコントローラおよびメールサーバとのペアリングなど）を完了するために、セットアップアシスタントにリダイレクトされます。

図 32. CMX の基本セットアップアシスタント