内容

はじめに

前提条件

要件

使用するコンポーネント

設定

ネットワーク図

コンフィギュレーション

確認

トラブルシュート

参考資料

はじめに

このドキュメントでは、Catalyst 9800ワイヤレスLANコントローラ(WLC)でオフライン（エアギャップ）ライセンスを設定する方法について説明します。

前提条件

要件

9800 WLCおよびCSSM(Cisco Smart Software Manager)ポータルの基本動作に関する推奨知識。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいていますが、17.3以降のすべてのバージョンに適用されます。

- 仮想9800-CL WLCバージョン17.9.5

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな（デフォルト）設定で作業を開始しています。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認してください。

設定

ネットワーク図

コンフィギュレーション

WLC 上：

ステップ 1：ライセンス接続モードを「Air Gap」に、AirGap機能を「Enabled」に設定します。

The CLI equivalent is :

9800-17-09-05(config)#license smart transport off

ステップ 2：WLCからRUMレポートをエクスポートします。これにより、現在のライセンスの消費量がファイルに保存されます。

9800-17-09-05#license smart save usage all file bootflash:rum.txt

CSSMの場合：

ステップ 1：CSSMアカウントにログインします。

ステップ 2：「レポート」タブ>>「使用状況データファイル」に移動します。「Usage Data Files」をクリックします。

ステップ 3：「Browse」をクリックして、WLCから取得したRUMレポートを>>「Upload Data」をクリックします。

ステップ 4：RUMレポートがCSSMにアップロードされると、「Acknowledgement」列の下に「Download」ボタンが表示されます。「ダウンロード」をクリックします。

WLC 上：

ステップ 4：WLCにACKをインポートします。

9800-17-09-05#license smart import bootflash:ACK_rum.txt

Import Data Successful

確認

上記の設定手順を適用すると、CSSMのInventory >> Product Instancesの下にWLCが表示されます。

HAペアからのアクティブWLCが登録されている場合、アクティブとスタンバイの両方のWLCがCSSMのProduct Instancesタブに表示されます。

正常に設定されたWLCからの出力例を次に示します。

------------------ show license status ------------------

Utility:

Status: DISABLED

Smart Licensing Using Policy:

Status: ENABLED

Account Information:

Smart Account:

As of Feb 29 15:24:40 2024 UTC Virtual Account:

Data Privacy: Sending Hostname: yes Callhome hostname privacy: DISABLED Smart Licensing hostname privacy: DISABLED Version privacy: DISABLED Transport: Type: Transport Off Policy: Policy in use: Merged from multiple sources. Reporting ACK required: yes (CISCO default) Unenforced/Non-Export Perpetual Attributes: First report requirement (days): 365 (CISCO default) Reporting frequency (days): 0 (CISCO default) Report on change (days): 90 (CISCO default) Unenforced/Non-Export Subscription Attributes: First report requirement (days): 90 (CISCO default) Reporting frequency (days): 90 (CISCO default) Report on change (days): 90 (CISCO default) Enforced (Perpetual/Subscription) License Attributes: First report requirement (days): 0 (CISCO default) Reporting frequency (days): 0 (CISCO default) Report on change (days): 0 (CISCO default) Export (Perpetual/Subscription) License Attributes: First report requirement (days): 0 (CISCO default) Reporting frequency (days): 0 (CISCO default) Report on change (days): 0 (CISCO default) Miscellaneous: Custom Id:

Usage Reporting: Last ACK received: Feb 29 15:27:53 2024 UTC Next ACK deadline: May 29 15:27:54 2024 UTC Reporting push interval: 30 days Next ACK push check:

Next report push: Mar 30 15:27:54 2024 UTC Last report push: Feb 29 15:27:54 2024 UTC Last report file write:

Trust Code Installed: Active: PID:C9800-CL-K9,SN:

INSTALLED on Feb 29 15:27:53 2024 UTC Standby: PID:C9800-CL-K9,SN:

INSTALLED on Feb 29 15:27:53 2024 UTC

トラブルシュート

CSSMポータルへのRUMのアップロードが失敗する場合は、WLCがポータルへの直接接続によってすでに登録されている可能性があります。CSSMインベントリからデバイスを削除すると、RUMレポートをアップロードできます。

参考資料

SLUPを使用したライセンスの設定