内容

はじめに

背景説明

影響を受けるアクセスポイント

バグアシスタントツール

関連情報

はじめに

このドキュメントでは、2022年9月の時点で、2022年8月より前にリリースされたソフトウェアを実行するワイヤレスコントローラに加入できないAPを製造しています。

背景説明

2022年9月以降に製造された一部のC9105AXI、C9105AXW、C9120AXI、C9120AX、C9130AXI、C9130AXアクセスポイントでは、2022年8月以前にリリースされたソフトウェアを実行できません。Field Notice 7を参照してください。

影響を受けるアクセスポイント

次のAPモデル（製品IDまたはPID）とバージョンID(VID)は、2022年8月以前にリリースされたシスコソフトウェアを実行するコントローラには加入できません。

- C9105AXI - VID 04以降

- C9105AXW - VID 02以降

- C9120AXI、C9120AX - VID 07以降

- C9130AXI、C9130AX - VID 03以降

すべての規制ドメインが影響を受けるわけではありません。特定のドメインの一部のPIDは、以前のVIDでのみ構築されます。

FN72424の影響を受けるユニット

Country

C9120

C9130

C9105

AXI

AXE

AXP

AXI

AXE

AXI

AXW

-H ドメイン

（中国 + バーレーン）

Not affected

Not affected

Not affected

Not affected

Not affected

Not affected

Not affected

-R（ロシア）

Not affected

Not affected

Not affected

Not affected

Not affected

Not affected

Not affected

-Q/Q1（日本）

Not affected

Not affected

Not affected

Not affected

Not affected

VID 04 以降

VID 02 以降

その他すべての規制ドメイン

VID 07 以降

VID 07 以降

Not affected

VID 03 以降

VID 03 以降

VID 04 以降

VID 02 以降

該当するAPには、次のコントローラソフトウェアバージョンが必要です。

- 8.10.181.0*以降

- 17.3.6*以降

- 17.6.4 以降

- 17.9.2 以降

注: 2024年6月の時点では、Return Material Authorization(RMA)により該当のPIDの交換用APを配送するには、新しいソフトウェアが必要になる場合があります。

* 8.10.181.0は、Cisco Bug ID CSCwd37092のために延期されています。「推奨されるAireOSワイヤレスLANコントローラリリース」を参照してください。  9800シリーズコントローラをご使用のお客様は、『Catalyst 9800ワイヤレスLANコントローラに推奨されるCisco IOS XEリリース』を参照してください。

注：内部ツールおよびバグ情報にアクセスできるのは、登録ユーザのみです。

バグアシスタントツール

アクセスポイント(AP)のシリアル番号(SN)または製品ID(PID)、および国/バージョンID(VID)情報がある場合は、Bug Assistant Toolを使用して、Field Notice 72424の適用可能性を検証してください。

注：内部ツールおよび情報にアクセスできるのは、登録済みのシスコユーザーのみです。

関連情報

- Cisco Bug ID CSCwc47544

- フィールド通知72424

- シスコワイヤレスソリューションソフトウェア互換性マトリックス

- シスコのテクニカルサポートとダウンロード