内容

はじめに

PoE 標準規格

シスコのアクセスポイントへの電力供給

互換性のあるパワーインジェクタおよび DC 電源装置

互換性のある PoE 標準規格

トラブルシュート

スイッチのパワーバジェットの確認

電力ネゴシエーションの確認

Cisco TAC で確認されている一般的な問題

関連情報

はじめに

このドキュメントでは、さまざまなPower over Ethernet(PoE)規格について説明し、電源要件と、Ciscoアクセスポイント(AP)と互換性のある電源を示します。

PoE 標準規格

Power over Ethernet(PoE)は、電力が伝送されるシステムを指します ツイストペアイーサネットケーブルで接続されていますPoEの利便性により、シスコのAPは単一のケーブルを使用して電力とデータの両方を提供できるため、導入のコスト効率が大幅に向上します。

2020年の時点で、シスコのアクセスポイントでは4つのPowers over Ethernet(PoE)標準が使用されています。次の表に、それらの特性を示します。

表 1.PoE 標準規格

コードネーム

最大電力（W）

IEEE 標準

PoE

15.4

802.3af

PoE+

30

802.3at

UPoE

60

シスコ固有

UPoE+

90

802.3bt

シスコのアクセスポイントへの電力供給

同じ AP モデルの異なる規制ドメイン間には、電力の違いはありません。たとえば、Cisco 4800I-Eと4800I-Sの消費電力と電力の要件は同じです。

互換性のあるパワーインジェクタおよび DC 電源装置

表2に、最新のCisco APモデルで正式にサポートされているすべてのPoEインジェクタを示します。

表 2 パワーインジェクタおよびDC電源アダプタ

AP モデル

PoE インジェクタ

AC/DC電源アダプタ

9124

AIR-PWRINJ-60RGD1=（フルパワー）、AIR-PWRINJ-60RGD2=（フルパワー）、AIR-PWRINJ6=（ミディアムパワー）

補助DC入力、24 ～ 56 Vは60 Wをサポート、モデルはデータシートに記載されていません。

9166

AIR-PWRINJ7= （最大出力）、AIR-PWRINJ6= （中出力）、MA-INJ-6 （最大出力）

MA-PWR-50WAC（フルパワー）

9164

AIR-PWRINJ7= （最大出力）、AIR-PWRINJ6= （中出力）、MA-INJ-6 （最大出力）

MA-PWR-50WAC（フルパワー）

9162

AIR-PWRINJ7= （フルパワー）、AIR-PWRINJ6=（フルパワー）、MA-INJ-6（フルパワー）

MA-PWR-30W（全電源）

9136

AIR-PWRINJ7=（フルパワー）

X

9130

AIR-PWRINJ6=（フルパワー）、AIR-PWRINJ5=(ミディアムパワー)

X

9124

AIR-PWRINJ6=（中電力）、AIR-PWRINJ-60RGD1=（フルパワー）、AIR-PWRINJ-60RGD2=（フルパワー）

X

9120

AIR-PWRINJ6=（フルパワー）、AIR-PWRINJ5=(ミディアムパワー)

X

9117

AIR-PWRINJ6=（フルパワー）、AIR-PWRINJ5=(ミディアムパワー)

X

9115

AIR-PWRINJ6=（フルパワー）、AIR-PWRINJ5=(ミディアムパワー)

X

9105

AIR-PWRINJ6=（フルパワー）、AIR-PWRINJ5=(ミディアムパワー)

X

4800

AIR-PWRINJ6=（フル電力）

AIR-PWR-50=（フル電力）

3800

AIR-PWRINJ6=（フル電力）

AIR-PWR-50=（フル電力）

2800

AIR-PWRINJ6=（フル電力）

X

3700

AIR-PWRINJ6=（フルパワー）、AIR-PWRINJ4=(ミディアムパワー)

AIR-PWR-B=（フル電力）

2700

AIR-PWRINJ6=（フルパワー）、AIR-PWRINJ4=（フルパワー）

AIR-PWR-C=（フル電源）、AIR-PWR-D=（フル電源）

1700

AIR-PWRINJ5=（フル電力）

AIR-PWR-C=（フル電源）、AIR-PWR-D=（フル電源）

1850

AIR-PWRINJ4=（フルパワー）、AIR-PWRINJ5=(ミディアムパワー)

AIR-PWR-C=（フル電力）

1840

AIR-PWRINJ6=（フルパワー）、AIR-PWRINJ5=(ミディアムパワー)

X

1830

AIR-PWRINJ6=（フルパワー）、AIR-PWRINJ5=(ミディアムパワー)

AIR-PWR-C=（フル電力）

1815iおよび1815m

AIR-PWRINJ6=（フルパワー）、AIR-PWRINJ5=（フルパワー）

X

1815t

X

AIR-PWR-D=（フル電力）

1815w

AIR-PWRINJ6=（フルパワー）、AIR-PWRINJ5=（フルパワー）

X

1810

AIR-PWRINJ6=（フルパワー）、AIR-PWRINJ5=（フルパワー）

AIR-PWR-D=（フル電力）

1572

AIR-PWRINJ1500-2=（フル電力）

1562I

AIR-PWRINJ-60RGD1=（フルパワー）、AIR-PWRINJ-60RGD2=（フルパワー）、AIR-PWRINJ6=（ミディアムパワー）

AIR-PWRADPT-RGD1=（フルパワー）

1562Eおよび1562D

AIR-PWRINJ-60RGD1 =（フルパワー）、AIR-PWRINJ-60RGD2 =（フルパワー）、AIR-PWRINJ6 =（フルパワー）

AIR-PWRADPT-RGD1 =（フルパワー）

1542

AIR-PWRINJ-60RGD1 =（フルパワー）、AIR-PWRINJ-60RGD2 =（フルパワー）、AIR-PWRINJ6 =（フルパワー）、AIR-PWRINJ5 =（フルパワー）

X

IW6300

AIR-PWRINJ6 =（フルパワー）

IW-6300H-AC-X-K9（フル電源）、IW-6300H-DC-X-K9（フル電源）、IW-6300H-DCW-X-K9（フル電源）

IW3700

AIR-PWRINJ1500-2 =（フルパワー）、AIR-PWRINJ-60RGD1 =（フルパワー）、AIR-PWRINJ-60RGD2 =（フルパワー）

AIR-PWRADPT3700NA =（フルパワー）、AIR-PWRADPT3700IN =（フルパワー）

互換性のある PoE 標準規格

表3に、異なるPoE規格を使用してAPに電力を供給する場合に使用可能な機能を示します。この記事の最終更新日の時点で、すべてのAPはUPoE+標準(802.3bt)のすべての機能を備えているため、この表には含まれていません。この表では、PoEパススルー（PoE出力）が使用されていないことを前提としています。

注： APに必要な最大電力が供給されない限り、APは  Low/Medium Power ワイヤレスコントローラのWebインターフェイスで設定します。

表 3 互換性のある PoE 標準規格

AP モデル

最大消費電力（W）

UPOE で給電される場合

PoE+ で給電される場合

PoE で給電される場合

9124

未定（データシート未掲載）

フル機能が利用可

2.4 GHzおよび5 GHz無線、2 X 2、6 GHz無線シャットダウン、マルチギガビットポート速度1000 mbps、SFPポート無効、PoE出力なし、ダウンリンクイーサネットインターフェイス有効

マルチギガビットポート速度1000 mbps、すべての無線のシャットダウン、SFPポートの無効化、PoE出力の無効化、ダウンリンクGigabitEthernetインターフェイスの無効化

9166

30.5

フル機能が利用可

USB ポートが無効

マルチギガビットポート速度1000 mbps、すべての無線がシャットダウン、USBポートが無効

9164

30

フル機能が利用可

USB ポートが無効

マルチギガビットポート速度1000 mbps、すべての無線がシャットダウン、USBポートが無効

9162

25.5

フル機能が利用可

フル機能が利用可

2.4 GHz無線が無効5 GHzおよび6 GHz無線が1x1、マルチギガビットポート速度1000 mbps、USBポートが無効

9136

47.3

フル機能が利用可

2.4 GHz無線2 X 2、5 GHz無線4 X 4、6 GHz無線2 X 2、マルチギガビットポート速度2.5 gbps、第2マルチギガビットポート無効、USBポート無効

マルチギガビットポート速度1000 mbps、すべての無線がシャットダウン、USBポートが無効

9130

30.5

フル機能が利用可

17.10より前：USBポートが無効、17.10以降：すべての機能

USB ポートが無効、イーサネットポートの速度が 1000Mbps、両方の無線が 1x1

9124

未定（データシート未掲載）

フル機能が利用可

マルチギガビットポート速度1000 mbps、両方の無線が2 X 2、SFPポートが無効、PoE出力が無効（AUXポートはデータ用に動作可能）

マルチギガビットポートの速度が 1000Mbps、両方の無線が無効、SFP ポートが無効、PoE 出力/AUX ポートが無効

9120

25.5

フル機能が利用可

フル機能が利用可

USBポートが無効、イーサネットポート速度が1000 mbps、両方の無線が1x1、または一方の無線が2x2上で無効、もう一方の無線が無効

9117

28.9

フル機能が利用可

USBポートが有効な場合、5 GHz無線は4 X 4に縮小されます

USB ポートが無効、イーサネットポートの速度が 2500Mbps、両方の無線が 2x2

9115

21.4

フル機能が利用可

フル機能が利用可

USB ポートが無効、イーサネットポートの速度が 1000Mbps、両方の無線が 2x2

9105

未定（データシート未掲載）

フル機能が利用可

フル機能が利用可

USB ポートが無効、PoE 出力が無効

4800

31

フル機能が利用可

USB ポートが無効、プライマリ イーサネット ポートの速度が 1000mbps、2 つ目の AUX イーサネットポートが無効

APの電源がオンにならない

3800

30

フル機能が利用可

フル機能が利用可

両方の無線がシャットダウンされるが、APの電源がオンになり、WLCに参加できる

2800

26.5

フル機能が利用可

フル機能が利用可

両方の無線がシャットダウンされるが、APの電源がオンになり、WLCに参加できる

3700

19.6

フル機能が利用可

フル機能が利用可

ワイヤレス セキュリティ モジュール（WSM）がない場合は両方の無線が 3x3、WSM がある場合は両方の無線が 2x2

2700

15

フル機能が利用可

フル機能が利用可

両方の無線が 3x3

1700

15

フル機能が利用可

フル機能が利用可

フル機能が利用可

1850

20.9

フル機能が利用可

フル機能が利用可

USB ポートが無効、AUX イーサネットポートが無効、2.4 GHz 無線が 2x3

1840

17.8

フル機能が利用可

フル機能が利用可

USB ポートが無効

1830

15.4

フル機能が利用可

フル機能が利用可

USB ポートが無効

1815i および 1815w

8.5

フル機能が利用可

フル機能が利用可

フル機能が利用可

1815m

13.9

フル機能が利用可

フル機能が利用可

フル機能が利用可

1810

15.4

フル機能が利用可

フル機能が利用可

フル機能が利用可

1572

31

PoE 出力なし

APの電源が入らない

APの電源が入らない

1562i

32

フル機能が利用可

両方の無線が 2x2

両方の無線がシャットダウンされるが、APの電源がオンになり、WLCに参加できる

1562e および 1562d

25

フル機能が利用可

フル機能が利用可

両方の無線がシャットダウンされるが、APの電源がオンになり、WLCに参加できる

1542

13.9

フル機能が利用可

フル機能が利用可

フル機能が利用可

IW6300

28

PoE 出力なし

PoE 出力なし

APの電源が入らない

IW3700

30

1 つのヒーターがアクティブ、PoE 出力なし

1 つのヒーターがアクティブ、PoE 出力なし

アクティブなヒーターはなく、両方の無線は2x2です。

注： 各APモデルの詳細については、それぞれのデータシートおよびインストールガイドを参照してください。

トラブルシュート

スイッチのパワーバジェットの確認

次のスイッチコマンドは、現在のスイッチ、ポート、電力割り当て、およびバジェットを表示します。

Switch#show power inline

Module   Available     Used     Remaining

(Watts)     (Watts)    (Watts)

------   ---------   --------   ---------

1           472.0      344.5       127.5

Interface Admin  Oper       Power   Device              Class Max

(Watts)

--------- ------ ---------- ------- ------------------- ----- ----

Gi1/0/1   auto   on         25.5    C9120AXI-A          4     30.0

Gi1/0/2   auto   on         25.5    C9120AXI-A          4     30.0

Gi1/0/3   auto   on         25.5    C9120AXI-A          4     30.0

Gi1/0/4   auto   on         25.5    C9120AXI-A          4     30.0

...

電力ネゴシエーションの確認

十分な電力バジェットがあり、スイッチが特定のAPモデルの最小PoE標準要件をサポートしている場合、デフォルトのインターフェイス設定はほとんどの導入で適切に機能します。

PoE(802.3af)よりも大きい電力要件に対処する場合は、接続されたAPとの適切な電力ネゴシエーションを確保するために、CDPまたはLLDPのいずれかを（グローバルおよびポートレベルの両方で）有効のままにする必要があるため、特に注意が必要です。

次のオプションが無効になっていないことを確認します（これらのコマンドはデフォルトで存在するため、通常の実行コンフィギュレーションでは表示されません）。

Switch(config)#cdp advertise-v2

Switch(config)#interface GigabitEthernet1/0/1

Switch(config-if)#cdp enable

CDP が有効になっているかどうかを確認するには、次のコマンドを使用します。

Switch#show cdp

Global CDP information:

Sending CDP packets every 60 seconds

Sending a holdtime value of 180 seconds

Sending CDPv2 advertisements is  enabled

Cisco TAC で確認されている一般的な問題

- PoE標準のアクセスポイントに電力を供給する必要がある十分な電力が供給されず、APがWLC Webインターフェイスに表示される場合は、  Low/Medium Power を参照。 その結果、無線をオンにできない（たとえば、3800 APに802.3afを使用して電力が供給されている）場合や、パフォーマンスが低下する（たとえば、9115 APに802.11afを使用して電力が供給され、無線が2x2にフォールバックされる）場合があります。各APモデルの正確な動作については、表3を参照してください。

- 同じシリーズのすべての AP で消費電力が同じであるわけではありません。たとえば、1562iは1562dバージョンよりも最大7 W多く消費します。

- 非常に長いまたは認定されていないケーブルを使用してAPを電源に接続すると、電源での消費電力が高くなる可能性があります。

- 外部APまたは産業用APを使用する場合は、接地が重要です。APが適切に接地されていない場合の結果の詳細については、『AP導入ガイド』を参照してください。

- パワーインジェクタを使用する場合、mGigポート速度を1000 Mbpsより高くすることは不可能です。

関連情報

- シスコのテクニカルサポートとダウンロード