内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

背景説明

Cisco Aironet 1510 シリーズ Lightweight 屋外メッシュ AP

Roof-top Access Point（RAP; ルーフトップ アクセス ポイント）

Pole-top Access Point（PAP; ポールトップ アクセス ポイント）

メッシュ ネットワークでサポートされない機能

アクセス ポイントのスタートアップ シーケンス

設定

ゼロタッチ設定の有効化（デフォルトで有効）

AP 認証リストへの MIC の追加

AP 用のブリッジング パラメータの設定

確認

トラブルシュート

トラブルシューティングのためのコマンド

関連情報

概要

このドキュメントでは、メッシュ ネットワーク ソリューションを使用して、ポイントツーポイントのブリッジド リンクを確立する方法を示す、基本的な設定例を説明します。この例では、2 つの Lightweight Access Point（LAP; Lightweight アクセス ポイント）が使用されています。 1 つの LAP は Roof-top Access Point（RAP; ルーフトップ アクセス ポイント）として動作し、他の LAP は Pole-top Access Point（PAP; ポールトップ アクセス ポイント）として動作します。これらは 2 つとも Cisco Wireless LAN（WLAN; ワイヤレス LAN）Controller（WLC; ワイヤレス LAN コントローラ）に接続されています。 RAP は Cisco Catalyst スイッチを介して WLC に接続されています。

WLCリリースのリリース5.2以降のWireless LANコントローラのメッシュ ネットワークの設定例を5.2以降のバージョンを参照してください

前提条件

- WLC は基本動作用に設定されています。

- WLC はレイヤ 3 モードで設定されています。

- WLC 用のスイッチが設定されています。

要件

この設定を行う前に、次の要件が満たされていることを確認します。

- LAP および Cisco WLC の設定に関する基礎知識

- Lightweight AP Protocol（LWAPP）に関する基本的な知識。

- 外部 DHCP サーバおよび Domain Name Server（DNS; ドメイン ネーム サーバ）のどちらかまたは両方の設定に関する知識

- Cisco スイッチの設定に関する基本的な知識

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

- ファームウェア 3.2.150.6 が稼働する Cisco 4402 シリーズ WLC

- 2 基の Cisco Aironet 1510 シリーズ LAP

- Cisco レイヤ 2 スイッチ

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

背景説明

Cisco Aironet 1510 シリーズ Lightweight 屋外メッシュ AP

Cisco Aironet 1510 シリーズ Lightweight 屋外メッシュ AP は、ワイヤレス クライアントのアクセスとポイントツーポイントのブリッジング、ポイントツーマルチポイントのブリッジング、およびポイントツーマルチポイントのメッシュ型ワイヤレス接続用に設計されたワイヤレス デバイスです。屋外アクセス ポイントは、壁または突出部分、ルーフトップ ポール、または街灯のポールに設置可能な独立型の装置です。

AP1510 はコントローラとともに動作して、中央集中型でスケーラブルな管理、高度なセキュリティ、および、モビリティを実現します。AP1510 は設定不要で配置できる設計になっているので、メッシュ型ネットワークに簡単かつセキュアに加入でき、コントローラの GUI または CLI を使用してネットワークの管理と監視が行えます。

AP1510は二つの同時実行の無線を備えた:他のAP1510sへのアクセスとデータ バックホールに使用する5 GHz無線使用する2.4 GHz無線。ワイヤレス LAN のクライアント トラフィックは、コントローラのイーサネット接続に到達するまでは AP のバックホール無線を使用して転送、つまり、他の AP1510 を通して中継されます。

Roof-top Access Point（RAP; ルーフトップ アクセス ポイント）

RAP は、Cisco WLC に有線接続されています。RAP はバックホール ワイヤレス インターフェイスを使用して、隣接する PAP と通信します。RAP は、ブリッジング ネットワークやメッシュ ネットワークの親ノードであり、ブリッジ ネットワークやメッシュ ネットワークを有線ネットワークに接続する役割を果たしています。そのため、ブリッジド ネットワークやメッシュ ネットワークのセグメントに存在できる RAP は 1 つだけになります。

注：LAN-to-LANブリッジングにメッシュネットワーキングソリューションを使用する場合は、RAPをCisco WLCに直接接続しないでください。Cisco WLC は LWAPP が有効なポートからのイーサネット トラフィックを転送しないので、Cisco WLC と RAP の間にスイッチかルータが必要になります。RAP は、レイヤ 2 またはレイヤ 3 の LWAPP モードで動作可能です。

Pole-top Access Point（PAP; ポールトップ アクセス ポイント）

PAP は、Cisco WLC に有線接続されていません。PAP は完全にワイヤレスにすることが可能で、他の PAP や RAP と通信するクライアントをサポートすることも、周辺デバイスや有線ネットワークへの接続に使用することもできます。デフォルトでは、セキュリティ上の理由によりイーサネット ポートが無効になっていますが、PAP 用には有効にしてください。

注：Cisco Aironet 1030リモートエッジLAPはシングルホップ展開をサポートし、Cisco Aironet 1500シリーズLightweight屋外APはシングルホップ展開とマルチホップ展開の両方をサポートします。そのため、Cisco Aironet 1500 シリーズ Lightweight 屋外 AP は、Cisco WLC から 1 つ以上のホップがある場合のルーフトップ AP や PAP として使用できます。

メッシュ ネットワークでサポートされない機能

次のコントローラの機能は、メッシュ ネットワークではサポートされていません。

- 複数国サポート

- ロード ベースの CAC（メッシュ ネットワークは帯域幅ベース、またはスタティックの CAC のみサポートしています）

- ハイ アベイラビリティ（高速ハートビートとプライマリ ディスカバリ結合タイマーに参加します）

- EAP-FASTv1 および 802.1X 認証

- EAP-FASTv1 および 802.1X 認証

- Locally Significant Certificate; ローカルで有効な証明書

- ロケーション ベース サービス

アクセス ポイントのスタートアップ シーケンス

次のリストは、RAP と PAP のスタートアップ時に起きる事柄を説明しています。

- すべてのトラフィックは、LAN に送信される前に RAP と Cisco WLC を通過します。

- RAP が起動されると、PAP は自動的に RAP に接続されます。

- 接続されたリンクでは、共有秘密を使用して、リンクの Advanced Encryption Standard（AES; 高度暗号化規格）を実現するために使用するキーが生成されます。

- リモート PAP が RAP に接続されると、メッシュの AP がデータ トラフィックを渡せるようになります。

- ユーザは、シスコのコマンドライン インターフェイス（CLI）、コントローラのシスコ Web ユーザ インターフェイス、または Cisco Wireless Control System（Cisco WCS）を使用して、共有秘密を変更したりメッシュ AP を設定したりできます。 共有秘密は変更することをお勧めします。

設定

WLC と AP をポイントツーポイントのブリッジング用に設定するには、次のステップを実行します。

1. WLC のゼロタッチ設定を有効にします。

2. AP 認証リストに MIC を追加します。

3. AP 用のブリッジング パラメータを設定します。

4. 設定を確認します。

ゼロタッチ設定の有効化（デフォルトで有効）

GUI での設定

Enable Zero Touch Configuration をオンにすると、AP が WLC に登録されたときにコントローラから共有秘密キーを AP が入手できるようになります。このチェックボックスをオフにすると、コントローラからは共有秘密キーが提供されず、AP はデフォルトの事前共有キーを使用してセキュアな通信を行います。デフォルトでは有効（オン）になっています。 WLC の GUI から次の手順を実行します。

注：WLCバージョン4.1以降では、ゼロタッチ設定のプロビジョニングはありません。

1. >ブリッジング[Wireless]を選択し、ゼロタッチで、[Enable]をクリックします。

2. Key Format を選択します。

3. Bridging Shared Secret Key にブリッジングの共有秘密キーを入力します。

4. Confirm Shared Secret Key にブリッジングの共有秘密キーをもう一度入力します。

CLI での設定

CLI から次の手順を実行します。

1. config network zero-config enable コマンドを発行して、ゼロタッチ設定を有効にします。

(Cisco Controller) >config network zero-config enable

2. ブリッジの共有秘密キーを追加するには、config networkブリッジング共有秘密を<string>のコマンドを発行します。

(Cisco Controller) >config network bridging-shared-secret Cisco

AP 認証リストへの MIC の追加

次の手順として、WLC の認証リストに AP を追加します。これを行うには、> APポリシーの[Security]を選択し、APのMACアドレス、およびAPの認証リストに[Add]をクリックして入力します。

この例では、両方の AP（RAP と PAP）が、コントローラの AP 認証リストに追加されています。

CLI での設定

組織の認証リストを許可リストにMICを追加するには、[Add aマイク<APのmac>のコマンドを発行します。

(Cisco Controller) >config auth-list add mic 00:0b:85:5e:40:00

(Cisco Controller) >config auth-list add mic 00:0b:85:5e:5a:80

コンフィギュレーション

このドキュメントでは、次の設定を使用しています。

Cisco WLC 4402

(Cisco Controller) >show run-config

Press Enter to continue...

System Inventory

Switch Description............................... Cisco Controller

Machine Model.................................... WLC4402-12

Serial Number.................................... FLS0943H005

Burned-in MAC Address............................ 00:0B:85:40:CF:A0

Crypto Accelerator 1............................. Absent

Crypto Accelerator 2............................. Absent

Power Supply 1................................... Absent

Power Supply 2................................... Present, OK

Press Enter to continue Or <Ctl Z> to abort

System Information

Manufacturer's Name.............................. Cisco Systems, Inc

Product Name..................................... Cisco Controller

Product Version.................................. 3.2.150.6

RTOS Version..................................... 3.2.150.6

Bootloader Version............................... 3.2.150.6

Build Type....................................... DATA + WPS

System Name...................................... lab120wlc4402ip100

System Location..................................

System Contact...................................

System ObjectID.................................. 1.3.6.1.4.1.14179.1.1.4.3

IP Address....................................... 192.168.120.100

System Up Time................................... 0 days 1 hrs 4 mins 6 secs

Configured Country............................... United States

Operating Environment............................ Commercial (0 to 40 C)

Internal Temp Alarm Limits....................... 0 to 65 C

Internal Temperature............................. +42 C

State of 802.11b Network......................... Disabled

State of 802.11a Network......................... Disabled

Number of WLANs.................................. 1

3rd Party Access Point Support................... Disabled

Number of Active Clients......................... 0

Press Enter to continue Or <Ctl Z> to abort

Switch Configuration

802.3x Flow Control Mode......................... Disable

Current LWAPP Transport Mode..................... Layer 3

LWAPP Transport Mode after next switch reboot.... Layer 3

FIPS prerequisite features....................... Disabled

Press Enter to continue Or <Ctl Z> to abort

Network Information

RF-Network Name............................. airespacerf

Web Mode.................................... Enable

Secure Web Mode............................. Enable

Secure Shell (ssh).......................... Enable

Telnet...................................... Enable

Ethernet Multicast Mode..................... Disable   Mode: Ucast

User Idle Timeout........................... 300 seconds

ARP Idle Timeout............................ 300 seconds

ARP Unicast Mode............................ Disabled

Cisco AP Default Master..................... Disable

Mgmt Via Wireless Interface................. Enable

Bridge AP Zero Config....................... Enable

Bridge Shared Secret........................ youshouldsetme

Allow Old Bridging Aps To Authenticate...... Disable

Over The Air Provisioning of AP's........... Disable

Mobile Peer to Peer Blocking................ Disable

Apple Talk ................................. Disable

AP Fallback ................................ Enable

Web Auth Redirect Ports .................... 80

Fast SSID Change ........................... Disabled

Press Enter to continue Or <Ctl Z> to abort

Port Summary

STP   Admin   Physical   Physical   Link   Link    Mcast

Pr  Type   Stat   Mode     Mode      Status   Status  Trap   Appliance   POE

-- ------- ---- ------- ---------- ---------- ------ ------- --------- -------

1  Normal  Forw Enable  Auto       1000 Full  Up     Enable  Enable     N/A

2  Normal  Forw Enable  Auto       1000 Full  Up     Enable  Enable     N/A

Mobility Configuration

Mobility Protocol Port........................... 16666

Mobility Security Mode........................... Disabled

Default Mobility Domain.......................... airespacerf

Mobility Group members configured................ 3

Switches configured in the Mobility Group

MAC Address          IP Address         Group Name

00:0b:85:33:a8:40    192.168.5.70       <local>

00:0b:85:40:cf:a0    192.168.120.100    <local>

00:0b:85:43:8c:80    192.168.5.40       airespacerf

Interface Configuration

Interface Name................................... ap-manager

IP Address....................................... 192.168.120.101

IP Netmask....................................... 255.255.255.0

IP Gateway....................................... 192.168.120.1

VLAN............................................. untagged

Active Physical Port............................. 1

Primary Physical Port............................ 1

Backup Physical Port............................. Unconfigured

Primary DHCP Server.............................. 192.168.1.20

Secondary DHCP Server............................ Unconfigured

ACL.............................................. Unconfigured

AP Manager....................................... Yes

Interface Name................................... management

MAC Address...................................... 00:0b:85:40:cf:a0

IP Address....................................... 192.168.120.100

IP Netmask....................................... 255.255.255.0

IP Gateway....................................... 192.168.120.1

VLAN............................................. untagged

Active Physical Port............................. 1

Primary Physical Port............................ 1

Backup Physical Port............................. Unconfigured

Primary DHCP Server.............................. 192.168.1.20

Secondary DHCP Server............................ Unconfigured

ACL.............................................. Unconfigured

AP Manager....................................... No

Interface Name................................... service-port

MAC Address...................................... 00:0b:85:40:cf:a1

IP Address....................................... 192.168.250.100

IP Netmask....................................... 255.255.255.0

DHCP Protocol.................................... Disabled

AP Manager....................................... No

Interface Name................................... virtual

IP Address....................................... 1.1.1.1

Virtual DNS Host Name............................ Disabled

AP Manager....................................... No

WLAN Configuration

WLAN Identifier.................................. 1

Network Name (SSID).............................. lab120wlc4402ip100

Status........................................... Enabled

MAC Filtering.................................... Enabled

Broadcast SSID................................... Enabled

AAA Policy Override.............................. Disabled

Number of Active Clients......................... 0

Exclusionlist Timeout............................ 60 seconds

Session Timeout.................................. 1800 seconds

Interface........................................ management

WLAN ACL......................................... unconfigured

DHCP Server...................................... Default

Quality of Service............................... Silver (best effort)

WMM.............................................. Disabled

802.11e.......................................... Disabled

Dot11-Phone Mode (7920).......................... Disabled

Wired Protocol................................... None

IPv6 Support..................................... Disabled

Radio Policy..................................... All

Radius Servers

Authentication................................ 192.168.1.20 1812

Security

802.11 Authentication:........................ Open System

Static WEP Keys............................... Enabled

Key Index:...................................... 1

Encryption:..................................... 104-bit WEP

802.1X........................................ Disabled

Wi-Fi Protected Access (WPA1)................. Disabled

Wi-Fi Protected Access v2 (WPA2).............. Disabled

IP Security................................... Disabled

IP Security Passthru.......................... Disabled

L2TP.......................................... Disabled

Web Based Authentication...................... Disabled

Web-Passthrough............................... Disabled

Auto Anchor................................... Disabled

Cranite Passthru.............................. Disabled

Fortress Passthru............................. Disabled

RADIUS Configuration

Vendor Id Backward Compatibility................. Disabled

Credentials Caching.............................. Disabled

Call Station Id Type............................. IP Address

Administrative Authentication via RADIUS......... Enabled

Keywrap.......................................... Disabled

Load Balancing Info

Aggressive Load Balancing........................ Enabled

Aggressive Load Balancing Window................. 0 clients

Signature Policy

Signature Processing........................... Enabled

Spanning Tree Switch Configuration

STP Specification...................... IEEE 802.1D

STP Base MAC Address................... 00:0B:85:40:CF:A0

Spanning Tree Algorithm................ Disable

STP Bridge Priority.................... 32768

STP Bridge Max. Age (seconds).......... 20

STP Bridge Hello Time (seconds)........ 2

STP Bridge Forward Delay (seconds)..... 15

Spanning Tree Port Configuration

STP Port ID................................. 8001

STP Port State.............................. Forwarding

STP Port Administrative Mode................ 802.1D

STP Port Priority........................... 128

STP Port Path Cost.......................... 4

STP Port Path Cost Mode..................... Auto

STP Port ID................................. 8002

STP Port State.............................. Forwarding

STP Port Administrative Mode................ 802.1D

STP Port Priority........................... 128

STP Port Path Cost.......................... 4

STP Port Path Cost Mode..................... Auto

AP 用のブリッジング パラメータの設定

このセクションでは、メッシュ ネットワーク内の AP の役割の設定方法および関連するブリッジング パラメータについて説明します。これらのパラメータは、GUI か CLI のどちらかを使用して設定できます。

1. [Wireless] をクリックして、次に [Access Points] の下の [All APs] をクリックします。[All APs] ページが表示されます。

2. ご使用の AP1510 の [Detail] リンクをクリックして、[All APs] > [Details] ページにアクセスします。

このページでは、AP1510などのブリッジ機能を持つAPに対して、[General]の[AP Mode]が自動的に[Bridge]に設定されます。このページの[Bridging Information]にもこの情報が表示されます。[Bridging Information] で、次のオプションのいずれかを選択して、メッシュ ネットワーク内のこの AP の役割を指定します。

- MeshAP:AP1510がコントローラにワイヤレス接続されている場合は、このオプションを選択します。

- RootAP:AP1510がコントローラに有線接続されている場合は、このオプションを選択します。

確認

ここでは、設定が正常に機能しているかどうかを確認します。

AP が WLC に登録されると、WLC の GUI の上部にある Wireless タブで AP を表示できるようになります。

CLI では、show ap summary コマンドを使用して、AP が WLC に登録されたことを次のように確認できます。

(Cisco Controller) >show ap summary

AP Name             Slots  AP Model     Ethernet MAC       Location        Port

------------------  -----  ----------  -----------------  ----------------  ----

lab120br1510ip152    2     OAP1500     00:0b:85:5e:5a:80   default_location  1

lab120br1510ip150    2     OAP1500     00:0b:85:5e:40:00   default_location  1

(Cisco Controller) >

GUI の Bridging Details をクリックして、AP の役割を確認します。

WLC CLI で show mesh path <Cisco AP> コマンドおよび show mesh neigh <Cisco AP> コマンドを使用して、AP が WLC に登録されていることを確認できます。

(Cisco Controller) >show mesh path lab120br1510ip152

00:0B:85:5E:5A:80 is RAP

(Cisco Controller) >show mesh neigh lab120br1510ip152

AP MAC : 00:0B:85:5E:40:00

FLAGS : 160 CHILD

worstDv 255, Ant 0, channel 0, biters 0, ppiters 10

Numroutes 0, snr 0, snrUp 0, snrDown 26, linkSnr 0

adjustedEase 0, unadjustedEase 0

txParent 0, rxParent 0

poorSnr  0

lastUpdate   1150103792 (Mon Jun 12 09:16:32 2006)

parentChange 0

Per antenna smoothed snr values: 0 0 0 0

Vector through 00:0B:85:5E:40:00

(Cisco Controller) >

トラブルシュート

メッシュAPがWLCにメッシュ ネットワークでの一般的な問題の一つ関連付けません。次の確認を行ってください。

1. アクセス ポイントの MAC アドレスが WLC の MAC フィルタ リストに追加されていることを確認します。これは、セキュリティ> Mac Filtering]で確認できます。

2. RAPとMAP間の共有秘密情報を確認します。キーが一致しなかった場合は、WLCで次のメッセージを表示できます。

「LWAPPの接続要求AUTH_STRING_PAYLOADの無効なブリッジのキーハッシュAP 00:0b:85:68:c1:d0」

注：  バージョンにより、ゼロ タッチの設定オプションを使用して常にします（可能な場合）。これは自動的にメッシュAPのキーを設定し、誤設定を回避できます。

3. RAPは無線インターフェイスのブロードキャスト メッセージを転送しません。従ってマップがIPアドレスをRAPによって転送されるよう、ユニキャストではIPアドレスを送信するようにDHCPサーバを設定します。そうマッピングのスタティックIPを使用します。

4. ブリッジ グループ名をデフォルト値のままにするか、またはブリッジ グループ名がマッピングおよび対応するRAPと同じように設定されていることを確認します。

これらは、メッシュ アクセス ポイントは、特定の問題です。WLCとアクセス ポイント間で共通の接続の問題についてトラブルシューティングするワイヤレスLANコントローラに参加しないLightweightアクセス ポイントを参照してください。

トラブルシューティングのためのコマンド

注：debug コマンドを使用する前に、『debug コマンドの重要な情報』を参照してください。

次のデバッグ コマンドを使用して、WLC のトラブルシューティングを行えます。

- debug pem state enable：アクセス ポリシー マネージャのデバッグ オプションの設定に使用します。

- debug pem events enable：アクセス ポリシー マネージャのデバッグ オプションの設定に使用します。

- debug dhcp message enable：DHCP サーバとの間で相互に交換された DHCP メッセージのデバッグ情報が表示されます。

- debug dhcp packet enable：DHCP サーバとの間で相互に送信された DHCP パケットの詳細なデバッグ情報が表示されます。

次の debug コマンドもトラブルシューティングに使用できます。

- debug lwapp errors enable：LWAPP エラーのデバッグ情報が表示されます。

- debug pm pki enable：AP と WLC の間で渡された証明書メッセージのデバッグ情報が表示されます。

次の debug lwapp events enable WLC コマンドの出力は、LAP が WLC に登録されたことを示しています。

(Cisco Controller) >debug lwapp events enable

Mon Jun 12 09:04:57 2006: 00:0b:85:5e:40:00 Received LWAPP JOIN REQUEST

from AP 00:0b:85:5e:40:00 to 06:0a:10:10:00:00 on port '1'

Mon Jun 12 09:04:57 2006: 00:0b:85:5e:40:00 AP lab120br1510ip150: txNonce

00:0B:85:40:CF:A0 rxNonce  00:0B:85:5E:40:00

Mon Jun 12 09:04:57 2006: 00:0b:85:5e:40:00 LWAPP Join-Request MTU path from

AP 00:0b:85:5e:40:00 is 1500, remote debug mode is 0

Mon Jun 12 09:04:58 2006: 00:0b:85:5e:40:00 Successfully added NPU Entry for

AP 00:0b:85:5e:40:00 (index 1) Switch IP: 192.168.120.101, Switch Port: 12223,

intIfNum 1, vlanId 0 AP IP: 192.168.120.150, AP Port: 58368, next hop

MAC: 00:0b:85:5e:40:00

Mon Jun 12 09:04:58 2006: 00:0b:85:5e:40:00 Successfully transmission of

LWAPP Join-Reply to AP 00:0b:85:5e:40:00

Mon Jun 12 09:04:58 2006: 00:0b:85:5e:40:00 Register LWAPP event for AP

00:0b:85:5e:40:00 slot 0

Mon Jun 12 09:04:58 2006: 00:0b:85:5e:40:00 Register LWAPP event for AP

00:0b:85:5e:40:00 slot 1

Mon Jun 12 09:04:59 2006: 00:0b:85:5e:40:00 Received LWAPP CONFIGURE REQUEST

from AP 00:0b:85:5e:40:00 to  00:0b:85:40:cf:a3

Mon Jun 12 09:04:59 2006: 00:0b:85:5e:40:00 Updating IP info for AP 00:0b:85:5e:40:00

-- static 1, 192.168.120.150/255.255.255.0, gtw 192.168.120.1

Mon Jun 12 09:04:59 2006: spamVerifyRegDomain RegDomain set for slot 0 code 0 regstring

-A regDfromCb -A

Mon Jun 12 09:04:59 2006: spamVerifyRegDomain RegDomain set for slot 1 code 0 regstring

-A regDfromCb -A

Mon Jun 12 09:04:59 2006: spamEncodeDomainSecretPayload:Send domain secret

airespacerf<65,4d,c3,6f,88,35,cd,4d,3b,2b,bd,95,5b,42,6d,ac,b6,ab,f7,3d> to

AP 00:0b:85:5e:40:00

Mon Jun 12 09:04:59 2006: 00:0b:85:5e:40:00 Successfully transmission of LWAPP

Config-Message to AP 00:0b:85:5e:40:00

Mon Jun 12 09:04:59 2006: Running spamEncodeCreateVapPayload for SSID

'lab120wlc4402ip100'

Mon Jun 12 09:04:59 2006: Running spamEncodeCreateVapPayload for SSID

'lab120wlc4402ip100'

Mon Jun 12 09:04:59 2006: 00:0b:85:5e:40:00 AP 00:0b:85:5e:40:00 associated.

Last AP failure was due to Link Failure, reason:     STATISTICS_INFO_RES

Mon Jun 12 09:04:59 2006: 00:0b:85:5e:40:00 Received LWAPP CHANGE_STATE_EVENT from

AP 00:0b:85:5e:40:00

Mon Jun 12 09:04:59 2006: 00:0b:85:5e:40:00 Successfully transmission of LWAPP

Change-State-Event Response to AP 00:0b:85:5e:40:00

Mon Jun 12 09:04:59 2006: 00:0b:85:5e:40:00 apfSpamProcessStateChangeInSpamContext:

Down LWAPP event for AP 00:0b:85:5e:40:00 slot 0

Mon Jun 12 09:04:59 2006: 00:0b:85:5e:40:00 Received LWAPP Down event for

AP 00:0b:85:5e:40:00 slot 0!

Mon Jun 12 09:04:59 2006: 00:0b:85:5e:40:00 Received LWAPP CONFIGURE COMMAND

RES from AP 00:0b:85:5e:40:00

Mon Jun 12 09:04:59 2006: 00:0b:85:5e:40:00 Received LWAPP CHANGE_STATE_EVENT from

AP 00:0b:85:5e:40:00

Mon Jun 12 09:04:59 2006: 00:0b:85:5e:40:00 Successfully transmission of LWAPP

Change-State-Event Response to AP 00:0b:85:5e:40:00

Mon Jun 12 09:04:59 2006: 00:0b:85:5e:40:00 apfSpamProcessStateChangeInSpamContext:

Down LWAPP event for AP 00:0b:85:5e:40:00 slot 1

Mon Jun 12 09:04:59 2006: 00:0b:85:5e:40:00 Received LWAPP Down event for AP

00:0b:85:5e:40:00 slot 1!

Mon Jun 12 09:04:59 2006: 00:0b:85:5e:40:00 Received LWAPP CONFIGURE COMMAND

RES from AP 00:0b:85:5e:40:00

Mon Jun 12 09:04:59 2006: 00:0b:85:5e:40:00 Received LWAPP CONFIGURE COMMAND

RES from AP 00:0b:85:5e:40:00

関連情報

- Cisco メッシュ ネットワーキング ソリューション導入ガイド

- クイック スタート ガイドCisco Aironet 1500 シリーズ Lightweight 屋外メッシュ アクセス ポイント

- Cisco ワイヤレス LAN コントローラ コンフィギュレーション ガイド、リリース 4.0

- ワイヤレスに関するサポート ページ

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems