内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

背景説明

H-REAP により REAP の欠点を解消

設定

ネットワーク図

コンフィギュレーション

AP によるコントローラのプライミングと H-REAP の設定

H-REAP の動作理論

H-REAP のスイッチング状態

中央認証、中央スイッチング

中央認証、中央スイッチングの確認

認証停止、スイッチング停止

中央認証、ローカル スイッチング

中央認証、ローカル スイッチングの確認

認証停止、ローカル スイッチング

ローカル認証、ローカル スイッチング

ローカル認証、ローカル スイッチングの確認

トラブルシュート

関連情報

概要

このドキュメントでは、Hybrid Remote Edge Access Point（H-REAP; ハイブリッド リモート エッジ アクセス ポイント）の概念を紹介し、そのさまざまな動作モードを設定例とともに説明します。

前提条件

要件

この設定を行う前に、次の要件が満たされていることを確認します。

- ワイヤレス LAN コントローラ（WLC）および WLC の基本パラメータの設定方法に関する知識

- REAP に関する知識

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

- ファームウェア リリース 7.0.116.0 が稼働する Cisco 4400 シリーズ WLC

- Cisco 1131AG Lightweight アクセス ポイント（LAP）

- バージョン 12.4(11)T が稼動する Cisco 2800 シリーズのルータ

- ファームウェア リリース 4.0 が稼働する Cisco Aironet 802.11a/b/g クライアント アダプタ

- Cisco Aironet Desktop Utility バージョン 4.0

- バージョン 4.0 が稼働している Cisco Secure ACS

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

背景説明

H-REAP は、ブランチ オフィスとリモート オフィスに導入されるワイヤレス ソリューションです。H-REAP によって、ブランチ オフィスやリモート オフィスにある Access Point（AP; アクセス ポイント）を、各オフィスにコントローラを導入することなく、本部から WAN リンク経由で設定して制御できます。

H-REAP では、コントローラへの接続が失われたときに、クライアント データ トラフィックをローカルでスイッチして、クライアント認証をローカルで実行することができます。コントローラに接続されたときには、H-REAP はトラフィックをコントローラにトンネリングして戻すこともできます。接続モードでは、Hybrid REAP（H-REAP）AP はローカル認証も実行できます。

H-REAP は以下でのみサポートされます。

- 1130AG、1140、1240、1250、1260、AP801、AP 802、1040、および AP3550 AP

- Cisco 5500、4400、2100、2500、および Flex 7500 シリーズ コントローラ

- Catalyst 3750G Integrated Controller Switch

- Catalyst 6500 シリーズ Wireless Services Module（WiSM）

- Integrated Services Router（ISR; サービス統合型ルータ）用 Wireless LAN Controller Module（WLCM; ワイヤレス LAN コントローラ モジュール）

H-REAP のクライアント トラフィックは、AP でローカルでスイッチすることも、コントローラにトンネリングして戻すこともできます。これは、WLAN の設定によって異なります。また、H-REAP 上のローカルでスイッチされたクライアント トラフィックに 802.1Q タグを付けることで、有線側での分離を提供することもできます。WAN がダウンしている場合でも、ローカルでスイッチされてローカルで認証される WLAN 上のサービスは継続されます。

注：APがH-REAPモードで、リモートサイトでローカルにスイッチされる場合、RADIUSサーバ設定に基づいて特定のVLANにユーザを動的に割り当てることはできません。ただし、AP でローカルで行われるスタティック VLAN から Service Set Identifier（SSID）へのマッピングをベースとする特定の VLAN へのユーザの割り当ては可能です。そのため、特定の SSID に属しているユーザを、AP においてローカルで SSID がマップされる特定の VLAN に割り当てることができます。

注：  WLAN での音声の展開が重要である場合、H-REAP モードではサポートされない CCKM と Connection Admission Control（CAC; 接続アドミッション制御）サポートを AP が 取得して、AP をローカル モードで稼動させる必要があります。

H-REAP により REAP の欠点を解消

REAP の詳細は、『Lightweight AP とワイヤレス LAN コントローラ（WLC）での Remote-Edge AP（REAP）の設定例』を参照してください。

H-REAP は、REAP に次の欠点があるために導入されました。

- REAP は有線側の分離を行いません。これは 802.1Q サポートがないためです。WLAN からのデータは同一の有線サブネット上で受信します。

- WAN に障害が発生しているとき、REAP AP は、コントローラで指定された最初の WLAN 以外のすべての WLAN 上で提供されるサービスを停止します。

H-REAP は、これらの 2 つの欠点に次の方法を使って対処します。

- dot1Q サポートと VLAN から SSID へのマッピングを提供します。この VLAN から SSID へのマッピング は、H-REAP で実行する必要があります。これを実行しているときには、設定された VLAN が中間のスイッチとルータのポートを正しく経由することを許可されている必要があります。

- ローカル スイッチング用に設定されたすべての WLAN に継続的なサービスを提供します。

設定

このセクションでは、このドキュメントで説明する機能を設定するために必要な情報を提供しています。

ネットワーク図

このドキュメントでは、次のネットワーク セットアップを使用します。

コンフィギュレーション

この例では、コントローラが基本構成ですでに設定されていることを前提としています。コントローラは次の構成を使用しています。

- 管理インターフェイス IP アドレス：172.16.1.10/16

- AP マネージャ インターフェイス IP アドレス：172.16.1.11/16

- デフォルト ゲートウェイ ルータ IP アドレス：172.16.1.25/16

- バーチャル ゲートウェイ IP アドレス：1.1.1.1

注：このドキュメントでは、H-REAPとコントローラの間で使用可能なルータとスイッチのWAN設定と設定については説明しません。これは、読者が WAN のカプセル化と使用されているルーティング プロトコルを理解していることを前提としているためです。また、WAN リンクを経由する H-REAP とコントローラの間の接続を維持するための、これらの設定方法を読者が理解していることを前提としています。この例では、HDLC カプセル化が WAN リンクで使用されています。

AP によるコントローラのプライミングと H-REAP の設定

CAPWAP 検出メカニズムが利用できないリモート ネットワークからコントローラを AP で検出する場合、プライミングを利用できます。この方式で、AP を接続するコントローラを指定できます。

H-REAP 対応の AP のプライミングを行うには、AP を本社の有線ネットワークに接続します。H-REAP 対応の AP は、ブートアップ時にそれ自体の IP アドレスを最初に検索します。DHCP サーバ経由で IP アドレスを取得すると、ブートアップして、登録プロセスを実行するコントローラを検索します。

H-REAP AP は、『ワイヤレス LAN コントローラ（WLC）への Lightweight AP（LAP）の登録』で説明されている方法のいずれかでコントローラの IP アドレスを学習できます。

注：APでCLIコマンドを使用してコントローラを検出するようにLAPを設定することもできます。詳細は、「CLI コマンドを使用した H-REAP コントローラの検出」を参照してください。

このドキュメントの例では、H-REAP にコントローラの IP アドレスを学習させるために DHCP オプション 43 の手順を使用しています。そして、コントローラに加入し、最新のソフトウェア イメージと設定をコントローラからダウンロードして、無線リンクを初期化します。ダウンロードした設定は不揮発性メモリに保存されて、スタンドアロン モードで使用されます。

LAP がコントローラに登録されてから、次の手順を実行します。

1. コントローラの GUI で、[Wireless] > [Access Points] を選択します。

このコントローラに登録された LAP が表示されます。

2. 設定する AP をクリックします。

3. [APs > Details] ウィンドウで [High Availability] タブをクリックし、AP が登録に使用するコントローラ名を定義してから [Apply] をクリックします。

最大 3 台（プライマリ、セカンダリ、三次）のコントローラ名を定義できます。 AP は、このウィンドウに指定した順序でコントローラを検索します。この例では、コントローラを 1 台だけ使用しているので、そのコントローラをプライマリ コントローラとして定義しています。

4. H-REAP 用に LAP を設定します。

H-REAP モードで動作するように LAP を設定するには、同じ [APs > Details] ウィンドウの [General] タブで、[AP mode] ドロップダウン メニューから [H-REAP] を選択します。

これによって LAP が H-REAP モードで動作するように設定されます。

注：この例では、APのIPアドレスがスタティックモードに変更され、スタティックIPアドレス172.18.1.10が割り当てられていることがわかります。このように割り当てられているのは、これがリモート オフィスで使用するサブネットであるためです。そのため、DHCP サーバからの IP アドレスを使用するのは、登録段階の最初だけです。AP がコントローラに登録された後に、アドレスをスタティック IP アドレスに変更します。

これで LAP がコントローラをプライミングし、H-REAP モード用に設定されました。次の手順として、コントローラ側で H-REAP を設定し、H-REAP のスイッチング状態を検討します。

H-REAP の動作理論

H-REAP 対応の LAP は、次の 2 つのモードで動作します。

- 接続モード：

H-REAP の WLC への CAPWAP コントロール プレーン リンクが動作中である場合を、H-REAP が接続モードであるといいます。つまり、LAP と WLC の間の WAN リンクがダウンしていないことを意味します。

- スタンドアロン モード：

H-REAP の WLC への WAN リンクがダウンしている場合を、H-REAP がスタンドアロン モードであるといいます。たとえば、H-REAP が WAN リンク経由で接続された WLC への接続を失っている場合です。

クライアントを認証するために使用する認証メカニズムは、中央またはローカルとして定義できます。

- 中央認証：リモート サイトからの WLC の処理を含む認証タイプのことです。

- ローカル認証：WLC からの認証の処理をまったく含まない認証タイプのことです。

注：LAPがどのモードであっても、H-REAPですべての802.11認証およびアソシエーション処理が行われます。接続モードの場合、H-REAP は WLC にこれらのアソシエーションと認証のプロキシを設定します。スタンドアロン モードの場合、LAP はそのようなイベントを WLC に通知できません。

クライアントが H-REAP AP に接続すると、AP はすべての認証メッセージをコントローラに転送します。正常な認証の後、そのデータ パケットはローカルでスイッチされるかコントローラにトンネリングして戻されます。これは、接続されている WLAN の設定に従って変わります。

H-REAP では、コントローラに設定された WLAN は次の 2 つのモードで動作できます。

- 中央スイッチング：

H-REAP の WLAN は、その WLAN のデータ トラフィックを WLC にトンネリングされるように設定した場合、中央スイッチング モードで動作するといいます。

- ローカル スイッチング：

H-REAP の WLAN は、その WLAN のデータ トラフィックが、WLC にトンネリングされることなく、LAP 自体の有線インターフェイスにおいてローカルで終端する場合、ローカル スイッチング モードで動作するといいます。

注：H-REAPローカルスイッチングに設定できるのはWLAN 1 ～ 8だけです。これは、H-REAP機能をサポートする1130、1240、および1250シリーズのAPに適用できるのは、これらのWLANだけです。

H-REAP のスイッチング状態

前述のセクションで説明した認証とスイッチング モードを組み合わせると、H-REAP は次のいずれかの状態で動作します。

- 中央認証、中央スイッチング

- 認証停止、スイッチング停止

- 中央認証、ローカル スイッチング

- 認証停止、ローカル スイッチング

- ローカル認証、ローカル スイッチング

中央認証、中央スイッチング

この状態では、WLAN に対して、AP がすべてのクライアント認証要求をコントローラに転送し、すべてのクライアント データを WLC にトンネリングします。この状態は、H-REAP が接続モードであるときにのみ有効です。このモードで動作するように設定されている WLAN は、認証方式が何であろうと、WAN 停止時には失われます。

この例では、次の設定を使用します。

- WLAN/SSID 名：Central

- [Layer 2 Security]：WPA2

- H-REAP ローカル スイッチング：無効

GUI を使って中央認証、中央スイッチング用に WLC を設定するには、次の手順を実行します。

1. [WLANs] をクリックして、 をクリックします。central という名前の新しい WLAN を作成してから、[Apply]

2. この WLAN は中央認証を使用しているので、[Layer 2 Security] フィールドで [WPA2] 認証を使用します。WPA2 は WLAN のデフォルトのレイヤ 2 セキュリティです。

3. [AAA Servers] タブを選択し、認証用に設定された適切なサーバを選択します。

4. この WLAN は中央スイッチングを使用しているため、[H-REAP Local Switching] チェック ボックスがオフになっている（[Local Switching] チェック ボックスが選択されていない）ことを確認してください。 次に、[Apply] をクリックします。

中央認証、中央スイッチングの確認

次のステップを実行します。

1. ワイヤレス クライアントを同じ SSID およびセキュリティ設定で設定します。

この例で、SSID は Central であり、セキュリティ方式は WPA2 です。

2. [RADIUS server] > [User Setup] で設定されているユーザ名とパスワードを入力して、クライアントの central SSID をアクティブにします。

この例では、ユーザ名とパスワードに User1 を使用しています。

クライアントは、RADIUS サーバによって中央で認証され、H-REAP AP に関連付けられます。これで、H-REAP は、中央認証、中央スイッチングになります。

認証停止、スイッチング停止

「中央認証、中央スイッチング」セクションで説明したのと同じ設定で、コントローラに接続する WAN リンクをディセーブルにします。これで、コントローラは AP からのハートビートの応答を待ちます。ハートビートの応答は、キープアライブ メッセージと同様のものです。コントローラは 1 秒に 1 回、連続したハートビートを 5 回試行します。

WLC は、H-REAP からのハートビート応答を受信しないので、LAP の登録を解除します。

WLC の CLI から debug capwap events enable コマンドを発行して、登録解除処理を確認します。次に示すのは、この debug コマンドの出力例です。

Thu Jan 18 03:19:32 2007: 00:15:c7:ab:55:90 Did not receive heartbeat reply from

AP 00:15:c7:ab:55:90

Thu Jan 18 03:19:32 2007: 00:15:c7:ab:55:90 apfSpamProcessStateChangeInSpamConte

xt: Down capwap event for AP 00:15:c7:ab:55:90 slot 0

Thu Jan 18 03:19:32 2007: 00:15:c7:ab:55:90 apfSpamProcessStateChangeInSpamConte

xt: Deregister capwap event for AP 00:15:c7:ab:55:90 slot 0

Thu Jan 18 03:19:32 2007: 00:15:c7:ab:55:90 apfSpamProcessStateChangeInSpamConte

xt: Down capwap event for AP 00:15:c7:ab:55:90 slot 1

Thu Jan 18 03:19:32 2007: 00:15:c7:ab:55:90 apfSpamProcessStateChangeInSpamConte

xt: Deregister capwap event for AP 00:15:c7:ab:55:90 slot 1

Thu Jan 18 03:19:32 2007: 00:15:c7:ab:55:90 Received capwap Down event for AP 00:

15:c7:ab:55:90 slot 0!

Thu Jan 18 03:19:32 2007: 00:15:c7:ab:55:90 Deregister capwap event for AP 00:15:

c7:ab:55:90 slot 0

Thu Jan 18 03:19:32 2007: 00:15:c7:ab:55:90 Received capwap Down event for AP 00:

15:c7:ab:55:90 slot 1!

Thu Jan 18 03:19:32 2007: 00:15:c7:ab:55:90 Deregister capwap event for AP 00:15:

c7:ab:55:90 slot 1

H-REAP はスタンドアロン モードになります。

この WLAN は以前に中央で認証され、中央でスイッチされたので、制御とデータ トラフィックはコントローラにトンネリングして戻されました。そのため、コントローラがないと、クライアントは H-REAP とのアソシエーションを維持することができず、接続解除されます。クライアント アソシエーションと認証が両方ともダウンしているこの H-REAP の状態を、認証停止、スイッチング停止といいます。

中央認証、ローカル スイッチング

この状態では、WLAN に対して、WLC がすべてのクライアント認証を処理し、H-REAP LAP がデータ パケットをローカルでスイッチします。クライアントの認証が成功した後、コントローラは capwap コントロール コマンドを H-REAP に送信して、その特定のクライアントのデータ パケットをローカルでスイッチするように LAP に指示します。このメッセージは、認証が成功するたびにそのクライアントに送信されます。この状態は接続モードの場合にのみ適用されます。

この例では、次の設定を使用します。

- WLAN/SSID 名：Central-Local

- [Layer 2 Security]：WPA2.

- H-REAP ローカル スイッチング：有効

コントローラの GUI から、次の手順を実行します。

1. [WLANs] をクリックして、central-local という名前の新しい WLAN を作成してから、[Apply] をクリックします。

2. この WLAN は中央認証を使用しているので、[Layer 2 Security] フィールドで [WPA2] 認証を選択します。

3. [Radius Servers] セクションの下で、認証用に設定された適切なサーバを選択します。

4. [H-REAP Local Switching] チェック ボックスにチェックマークを入れて、この WLAN に属しているクライアント トラフィックが H-REAP においてローカルでスイッチするようにします。

中央認証、ローカル スイッチングの確認

次のステップを実行します。

1. ワイヤレス クライアントを同じ SSID およびセキュリティ設定で設定します。

この例で、SSID は Central-Local であり、セキュリティ方式は WPA2 です。

2. [RADIUS server] > [User Setup] で設定されているユーザ名とパスワードを入力して、クライアントの central-local SSID をアクティブにします。

この例では、ユーザ名とパスワードに User1 を使用しています。

3. [OK] をクリックします。

クライアントは、RADIUS サーバによって中央で認証され、H-REAP AP に関連付けられます。これで、H-REAP は、中央認証、ローカル スイッチングになります。

認証停止、ローカル スイッチング

ローカルでスイッチされる WLAN が、WLC で処理される必要がある認証タイプ（EAP 認証（ダイナミック WEP/WPA/WPA2/802.11i）、WebAuth、NAC など）用に設定されている場合、WAN で障害が発生すると、認証停止、ローカル スイッチング状態になります。この状態では、WLAN に対して、H-REAP は、認証を試みる新しいクライアントを拒否します。ただし、H-REAP は、既存のクライアントが適切に接続を保つように、ビーコンとプローブ応答の送信は続行します。この状態は、スタンドアロン モードの場合にのみ有効です。

この状態を確認するため、「中央認証、ローカル スイッチング」セクションで説明されているものと同じ設定を使用します。

WLC に接続している WAN リンクがダウンしている場合、WLC は H-REAP の登録を解除する処理を実行します。

登録が解除されると、H-REAP はスタンドアロン モードになります。

この WLAN 経由で関連付けられるクライアントは、引き続き接続を維持します。ただし、オーセンティケータであるコントローラが利用可能ではないため、H-REAP はこの WLAN からの新しい接続を許可しません。

これは、同じ WLAN にある別のワイヤレス クライアントのアクティベーションによって確認できます。このクライアントの認証が失敗し、クライアントが関連付けを許可されないことを確認できます。

注：WLANクライアントの数が0になると、H-REAPは関連するすべての802.11機能を停止し、指定されたSSIDのビーコンを発行しなくなります。これによって、WLAN は、次の H-REAP 状態である、認証停止、スイッチング停止に移行します。

ローカル認証、ローカル スイッチング

この状態で、H-REAP LAP はクライアント認証を処理して、データ パケットをローカルでスイッチします。この状態は、スタンドアロン モードの場合で、かつ AP においてローカルで処理できる認証タイプに対してのみ有効であり、コントローラの処理は含みません。

以前、中央認証、ローカル スイッチング状態であった H-REAP は、設定された認証タイプが AP においてローカルで処理できる場合は、この状態に移行します。802.1x 認証などのように、設定された認証がローカルで処理できない場合、スタンドアロン モードのときには H-REAP は認証停止、ローカル スイッチング モードになります。

次に示すのは、スタンドアロン モードの AP においてローカルで処理できる一般的な認証メカニズムです。

- 開く

- 共有

- WPA-PSK

- WPA2-PSK

注：APが接続モードの場合、すべての認証プロセスがWLCによって処理されます。H-REAP がスタンドアロン モードであるとき、オープン、共有、WPA/WPA2-PSK 認証は、すべてのクライアント認証が発生する LAP に転送されます。

注：WLAN上でローカルスイッチングが有効になっているHybrid-REAPを使用している場合、外部Web認証はサポートされません。

この例では、次の設定を使用します。

- WLAN/SSID 名：Local

- [Layer 2 Security]：WPA-PSK

- H-REAP ローカル スイッチング：enabled

コントローラの GUI から、次の手順を実行します。

1. [WLANs] をクリックして、Local という名前の新しい WLAN を作成してから、[Apply] をクリックします。

2. この WLAN はローカル認証を使用するため、[Layer 2 Security] フィールドで [WPA-PSK] かまたはローカルで処理可能な前述のいずれかのセキュリティ メカニズムを選択します。

この例では WPA-PSK を使用しています。

3. 選択を行うと、使用する事前共有鍵/パス フレーズを設定する必要があります。

これは、認証を成功させるためにクライアント側と同じにする必要があります。

4. [H-REAP Local Switching] チェック ボックスにチェックマークを入れて、この WLAN に属しているクライアント トラフィックが H-REAP においてローカルでスイッチするようにします。

ローカル認証、ローカル スイッチングの確認

次のステップを実行します。

1. クライアントを同じ SSID とセキュリティ設定で設定します。

ここで、SSID は Local であり、セキュリティ方式は WPA-PSK です。

2. クライアントで Local SSID をアクティブにします。

クライアントはコントローラにおいて中央で認証され、H-REAP と関連付けられます。クライアント トラフィックはローカルでスイッチされるように設定されます。これで、H-REAP は、中央認証、ローカル スイッチングの状態になりました。

3. コントローラに接続する WAN リンクをディセーブルにします。

いつものように、コントローラは登録除外処理を実行します。H-REAP はコントローラから登録を解除されます。

登録が解除されると、H-REAP はスタンドアロン モードになります。

ただし、この WLAN に属しているクライアントは、引き続き H-REAP とのアソシエーションを維持します。

また、ここでの認証タイプはコントローラなしで AP においてローカルで処理できるので、H-REAP はこの WLAN 経由で新しいワイヤレス クライアントからのアソシエーションを許可します。

4. これを確認するには、同じ WLAN で他のワイヤレス クライアントをアクティブにします。

クライアントが正常に認証され、関連付けられることを確認できます。

トラブルシュート

- H-REAP のコンソール ポートでさらにクライアント接続問題のトラブルシューティングを行うには、次のコマンドを入力します。

AP_CLI#show capwap reap association

- コントローラでさらにクライアント接続問題のトラブルシューティングを行い、さらに、デバッグの出力を制限するには、次のコマンドを入力します。

AP_CLI#debug mac addr

- クライアントの 802.11 接続の問題をデバッグするには、次のコマンドを使用します。

AP_CLI#debug dot11 state enable

- クライアントの 802.1X 認証処理およびその障害をデバッグするには、次のコマンドを使用します。

AP_CLI#debug dot1x events enable

- バックエンド コントローラ/RADIUS のメッセージをデバッグするには、次のコマンドを使用します。

AP_CLI#debug aaa events enable

- また、クライアント debug コマンドの完全なセットを有効にするには、次のコマンドを使用します。

AP_CLI#debug client

関連情報

- ワイヤレス LAN コントローラと Lightweight アクセス ポイントの基本設定例

- 無線 LAN コントローラでの VLAN の設定例

- Cisco Wireless LAN Controller コンフィギュレーション ガイド、リリース 7.0

- Hybrid REAP の設計および導入ガイド

- Hybrid Remote Edge Access Point （H-REAP）の基本的なトラブルシューティング

- Lightweight アクセス ポイントの WLAN コントローラ フェールオーバーの設定例

- ワイヤレス製品に関するサポート

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems