内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

アンテナ ケーブル

関連情報

概要

この文書では、Cisco Aironet 製品へのアンテナ取り付け方法について説明します。

前提条件

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- Aironet ワイヤレス製品

- ワイヤレス製品のインストール

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

- Aironet アクセス ポイント（AP）とブリッジ

- Aironet アンテナおよびアクセサリ

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

アンテナ ケーブル

ワイヤレス ネットワークの設置では、アンテナをユーザに近いところに配置する必要があります。アンテナの位置は、接続されているスイッチや、コンピュータ ルームの近くである必要はありません。AP やブリッジからアンテナの位置まで、ケーブルを 100 フィート以上にわたって敷設できます。

同軸ケーブルは、アンテナと無線装置の間の無線周波数（RF）エネルギーを伝送します。アンテナ ケーブルによってトランスミッタとレシーバの両方のアンテナ システムで信号損失が生じます。信号損失の削減、ケーブル長を最小限に抑え、アンテナにワイヤレス デバイスを接続するための低損失(LL)またはHyper-V ULL ）で損失のアンテナ ケーブルを使用します。

RF 同軸ケーブル = 信号強度損失

信号消失の強度がケーブル セグメント長に直接比例します。）のケーブルが増加すると、信号損失はより高い購入コストで、減少します。If周波数（最大番号を付けられたチャネル）増加すると、損失が増加します。

LLのケーブル配線は、Aironet製品とアンテナ間の長さを拡張します。LL ケーブルでは 30 メートル（100 フィート）あたりの損失は 6.7 dB であり、ULL ケーブルの場合は 4.4 dB になります。これらのケーブルを使用すると、範囲やパフォーマンスに大きな影響を与えることなく、設置が柔軟に行えます。

シスコはこれらのLLおよびULLケーブルを提供:

機能

AIR-CAB020LL-R

AIR-CAB050LL-R

AIR-CAB100ULL-R

AIR-CAB150ULL-R

ケーブル長

6 m（20 ft）

15 m（50 ft）

30 m（100 ft）

46 m（150 ft）

伝送損失

1.3 dB

3.4 dB

4.4 dB

6.6 dB

注：ご使用のAironetワイヤレス製品にシスコのアンテナとシスコのアンテナケーブルを使用すると、次の機関の要件を完全に満たすことができます。

- FCC

- 欧州通信規格協会（ETSI）

- 他の規制機関

Cisco LLおよびULLケーブルが評価される課金です。プレナム定格ケーブルは、Times Microwave Systemsから入手できます 。

100-footケーブルは30の送信距離を削減できます。直線距離範囲での 30 % の減少は、カバー領域（面積）では約 50 % の減少に相当します。

アンテナケーブルを敷設する際には、次の点に注意してください。

1. 同軸ケーブルをあまりを持たせます、損失のプロパティが増加します。同軸ケーブルは慎重に取り扱うようにしてください。

2. 同軸曲線はメーカーの指定曲げ半径を超えてはなりません。

3. ケーブル セグメントが長くなるほど、ケーブル長全体での信号損失が上昇します。ケーブルのメーカーの仕様に、フィートあたりの実損失値が明記されています。

4. どの銅線が建物内の外部からされたら、避雷設備を使用します。多くの国は、落雷保護の使用例を必要とします。当該地域の建築規制を確認してください。

5. 屋外に取り付けられたアンテナの場合は、Coax-Sealのような良い材料でシールしてください 。

6. シスコの電力バジェットを計算できるOutdoor Bridge Range Calculation Utilityがあります。

関連情報

- Cisco Aironet アンテナおよびアクセサリのリファレンス ガイド

- アンテナに関する基本事項

- 特殊な設定

- Cisco Aironet Wireless LANのアンテナ ケーブルのサポート終了知らせ

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems