内容

概要

はじめに

表記法

前提条件

使用するコンポーネント

トラブルシューティング フローチャート

関連情報

概要

このドキュメントでは、T1 エラー イベントのトラブルシューティング用のフローチャートを提供します。

はじめに

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

前提条件

このドキュメントに関しては個別の前提条件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの内容は、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではありません。

トラブルシューティング フローチャート

詳細情報を見るには、コマンド ボックスをクリックしてください。

関連情報

- T1 のトラブルシューティング

- T1 レイヤ 1 トラブルシューティング

- T1 アラームのトラブルシューティング

- T1 PRI に関するトラブルシューティング

- Hard Plug のループバック テスト

- テクニカルサポート - Cisco Systems