内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

フローチャート

関連情報

概要

このドキュメントでは、E1 PRI のトラブルシューティング フローチャートを示します。

前提条件

要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの内容は、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではありません。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

フローチャート

詳細を表示するには、コマンドボックスをクリックします。赤で示された情報をクリックすると、次のフローチャートに進みます。

関連情報

- E1 に関するトラブルシューティング

- E1 レイヤ 1 のトラブルシューティング

- E1 アラームのトラブルシューティング

- E1 エラー イベントのトラブルシューティング

- E1 回線のハード プラグ ループバック テスト

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems