内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

背景説明

設定

ネットワーク図

設定

確認

トラブルシュート

関連情報

概要

このドキュメントでは、ルータ間でマルチリンク バンドルを作成するための設定例について説明します。2つのルータ間に複数のマルチリンクを設定するには、バンドルごとに異なる認証ユーザ名を設定する必要があります。

前提条件

要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、Cisco IOS® ソフトウェア リリース 12.0(7)T に基づくものです。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

表記法

ドキュメントの表記法の詳細は、「シスコ テクニカル ティップスの表記法」を参照してください。

背景説明

ここで設定されている例には、次の特徴があります。

- 物理メンバ インターフェイスを 1 つ持つマルチリンク インターフェイスを使用します。

- マルチリンク インターフェイスのバックアップとして BRI インターフェイスを使用します。この BRI インターフェイスにはマルチリンク機能があり、メインのマルチリンク インターフェイスの他の特性すべてを備えています。

- バックアップ インターフェイスからメイン インターフェイスへ切り替える際には、互いに独立した 2 つのマルチリンク バンドルを使用します。一方はマルチリンク インターフェイスからのもので、もう一方は BRI からのものです。デフォルトでは、マルチリンク バンドルは認証されたユーザ名で識別されます。ただし、この場合はバックアップ（BRI）インターフェイスからメイン（マルチリンク）インターフェイスへの切り替え時に問題が生じます。この設定例では、この問題を回避する方法を説明します。

設定

このセクションでは、このドキュメントで説明する機能を設定するために必要な情報を提供しています。

注：この文書で使用されているコマンドの詳細を調べるには、「Command Lookup ツール」を使用してください（登録ユーザのみ）。

ネットワーク図

このドキュメントでは、次のネットワーク セットアップを使用します。

設定

このドキュメントでは、次の構成を使用します。

- ルータ3

- Router2

ルータ3

Router3#show running-config

!

version 12.0

!

hostname Router3

!

!

username MultilinkRouter2 password 0 cisco

username Router2BRI password 0 cisco

!--- The username must match the one in the ppp chap hostname command on the remote router

!

!

isdn switch-type basic-net3

!

multilink bundle-name authenticated

!--- to differentiate bundles based on authenticated usernames

!

interface Multilink1

ip address 192.168.19.6 255.255.255.0

no cdp enable

ppp authentication chap

ppp chap hostname MultilinkRouter3

!--- alternate CHAP hostname

ppp chap password 7 121A0C041104

ppp multilink

multilink-group 1

!

interface Serial1

no ip address

no ip directed-broadcast

encapsulation ppp

no fair-queue

ppp multilink

multilink-group 1

!

interface BRI0

no ip address

no ip directed-broadcast

encapsulation ppp

no ip route-cache

no ip mroute-cache

dialer rotary-group 1

isdn switch-type basic-net3

ppp authentication chap

ppp multilink

!

interface Dialer1

ip address 192.168.20.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

encapsulation ppp

dialer in-band

dialer idle-timeout 30

dialer map ip 10.0.0.0 name Router2 broadcast 6084

dialer map ip 192.168.20.2 name Router2 broadcast 6084

dialer load-threshold 1 either

dialer watch-group 1

dialer-group 1

ppp authentication chap

ppp chap hostname Router3BRI

!--- alternate CHAP hostname

ppp chap password 7 094F471A1A0A

ppp multilink

!

router eigrp 1

network 10.0.0.0

network 192.168.19.0

network 192.168.20.0

no auto-summary

eigrp log-neighbor-changes

!

ip classless

no ip http server

!

access-list 150 deny eigrp any any

access-list 150 deny udp any any

access-list 150 permit ip any any

dialer watch-list 1 ip 10.0.0.0 255.0.0.0

dialer-list 1 protocol ip list 150

!

line con 0

exec-timeout 0 0

transport input none

line aux 0

line vty 0 4

login

!

end

Router2

Router2#show running-config

!

version 12.0

!

hostname Router2

!

!

username MultilinkRouter3 password 0 cisco

username Router3BRI password 0 cisco

!--- The username must match the one in the ppp chap hostname command on the remote router

!

isdn switch-type basic-net3

!

multilink bundle-name authenticated

!

interface Multilink1

ip address 192.168.19.5 255.255.255.0

no cdp enable

ppp authentication chap

ppp chap hostname MultilinkRouter2

ppp chap password 7 104D000A0618

!--- alternate CHAP hostname

ppp multilink

multilink-group 1

!

interface Serial1

no ip address

no ip directed-broadcast

encapsulation ppp

no fair-queue

clockrate 2000000

ppp multilink

multilink-group 1

!

interface BRI0

no ip address

no ip directed-broadcast

encapsulation ppp

no ip route-cache

no ip mroute-cache

dialer pool-member 1

isdn switch-type basic-net3

ppp authentication chap

ppp multilink

!

interface Dialer1

ip address 192.168.20.2 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

encapsulation ppp

dialer remote-name Router3

dialer pool 1

dialer string 6082

dialer-group 1

ppp authentication chap

ppp chap hostname Router2BRI

!--- alternate CHAP hostname

ppp chap password 7 00071A150754

ppp multilink

!

router eigrp 1

network 10.0.0.0

network 192.168.19.0

network 192.168.20.0

no auto-summary

eigrp log-neighbor-changes

!

access-list 150 deny eigrp any any

access-list 150 deny udp any any

access-list 150 permit ip any any

dialer-list 1 protocol ip list 150

!

!

line con 0

exec-timeout 0 0

transport input none

line aux 0

line vty 0 4

!

end

確認

ここでは、設定が正しく機能していることを確認するために使用する情報を示します。

一部の show コマンドはアウトプット インタープリタ ツールによってサポートされています（登録ユーザ専用）。このツールを使用することによって、show コマンド出力の分析結果を表示できます。

- show ppp multilink：ネットワークが正常に動作しているかどうかをテストします。

次に示す出力は、上記のネットワーク ダイアグラムにあるデバイス上で、これらのコマンドを入力した結果です。

Router3#show ppp multilink

Multilink1, bundle name is MultilinkRouter2

0 lost fragments, 0 reordered, 0 unassigned, sequence 0x0/0x0 rcvd/sent

0 discarded, 0 lost received, 1/255 load

Member links: 1 active, 0 inactive (max not set, min not set)

Serial1

Virtual-Access1, bundle name is Router2BRI

Dialer interface is Dialer1

0 lost fragments, 0 reordered, 0 unassigned, sequence 0x18/0x3F rcvd/sent

0 discarded, 0 lost received, 1/255 load

Member links: 2 (max not set, min not set)

BRI0:1

BRI0:2

Router2#show ppp multilink

Multilink1, bundle name is MultilinkRouter3

0 lost fragments, 0 reordered, 0 unassigned, sequence 0x0/0x0 rcvd/sent

0 discarded, 0 lost received, 1/255 load

Member links: 1 active, 0 inactive (max not set, min not set)

Serial1

Virtual-Access1, bundle name is Router3BRI

Dialer interface is Dialer1

0 lost fragments, 0 reordered, 0 unassigned, sequence 0x18/0x3F rcvd/sent

0 discarded, 0 lost received, 1/255 load

Member links: 2 (max not set, min not set)

BRI0:1

BRI0:2

トラブルシュート

現在、この設定に関する特定のトラブルシューティング情報はありません。

関連情報

- マルチリンク PPP バンドルネーミング基準

- その他のテクニカル ティップ：PPP

- その他のテクニカル ティップ：Access-Dial

- テクニカルサポート - Cisco Systems