内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

VoIP のためのMicrosoft NetMeeting の設定

ネットワーク図

手順ごとの説明

ゲートウェイの設定

確認

トラブルシュート

Microsoft NetMeeting を使用したコールの開始

関連情報

概要

Microsoft NetMeeting は、インターネットまたはイントラネット上の 1 つの PC からマルチユーザの相互作用やコラボレーションを可能にする Windows ベースのアプリケーションです。他のクライアントまたはゲートウェイの宛先 IP アドレスが到達可能であれば、クライアントまたはゲートウェイは相互に直接接続できます。

前提条件

要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

- T1 PRIコントローラカード搭載Cisco AS5300

- IP Plusを使用したCisco IOS®ソフトウェアリリース12.1以降

- Microsoft NetMeetingバージョン3.01

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、「シスコ テクニカル ティップスの表記法」を参照してください。

VoIP のためのMicrosoft NetMeeting の設定

このセクションでは、このドキュメントで説明する機能を設定するために必要な情報を提供しています。

注：この文書で使用されているコマンドの詳細を調べるには、「Command Lookup ツール」を使用してください（登録ユーザのみ）。

ネットワーク図

このドキュメントでは、次のネットワーク セットアップを使用します。

手順ごとの説明

VoIPゲートウェイと連携するようにMicrosoft NetMeetingを設定するには、次の手順を使用します。

1. Microsoft NetMeetingを開き、[ツール] > [オプション]を選択します。

2. [General]タブをクリックし、[First name]、[Last name]、および[E-mail address]を入力します。

3. [オーディオ]タブの[詳細設定]をクリックします。

4. [Manually configure compression settings]をオンにし、[Preferred codec for audio compression]ドロップダウンリストから[CCITT u-Law, 8.000kHz, 8 Bit, Mono]を選択します。両方のダイアログボックスで[OK]をクリックします。

5. [NetMeeting Tools]メニューから、[Options] > [General] > [Advance calling]を選択します。

6. [ゲートウェイの設定]領域で、[電話とビデオ会議システムを呼び出すためにゲートウェイを使用する]チェックボックスをオンにし、[ゲートウェイ]フィールドに172.16.13.48と入力します。

ゲートウェイの設定

Microsoft NetMeetingをサポートするようにVoIPを設定するには、次の情報を含むVoIPピアを作成します。

- Session Target:NetMeetingを実行しているPCのIPアドレスまたはドメインネームシステム(DNS)名

- CODEC:g711ulaw、g711alaw、またはg723r63

確認

このセクションでは、設定が正常に動作しているかどうかを確認するために使用できる情報を提供します。

一部の show コマンドはアウトプット インタープリタ ツールによってサポートされています（登録ユーザ専用）。このツールを使用することによって、show コマンド出力の分析結果を表示できます。

- show run：このコマンドを発行して、ゲートウェイの送信元IPアドレスを確認します。

AS5300（サンノゼ）

zshaikh# show run

Building configuration...

Current configuration:

!

version 12.2

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

no service password-encryption

service internal

!

hostname zshaikh

enable password cisco

!

username 3006 password 0 1234

isdn switch-type primary-ni

interface Ethernet0

ip address 172.16.13.48 255.255.255.224

no ip route-cache

no ip mroute-cache

!

interface Serial0:23

no ip address

isdn switch-type primary-ni

isdn incoming-voice modem

no cdp enable

!

controller T1 0

framing esf

clock source line primary

linecode b8zs

pri-group timeslots 1-24

!

controller T1 1

clock source internal

!

voice service voip

!--- Enters voice service configuration mode and specifies a voice encapsulation !--- type as VoIP encapsulation. Voice service configuration mode is used for !--- packet Telephony service commands that affect the gateway globally.

h323

!--- Used to enable the H.323 voice service configuration commands.

h245 caps mode restricted

!--- The h245 caps mode restricted prevents Dual Tone Multifrequency (DTMF) !--- Named Telephone Events (NTEs) as well as T.38 capability indication in the !--- H.245 Terminal Capability Set packet. When these options are present, it !--- can prevent the H.245 negotiation from completing with some devices, !--- specifically with NetMeeting. Without the h245 caps mode restricted !--- command, calls in either direction will fail.

h245 tunnel disable

!--- By default, H.245 tunneling is enabled. This H.323 feature allows any H.245 !--- message to use the existing H.225 TCP session instead of bringing up a !--- second TCP session for H.245. Issue the h245 tunnel disable command to !--- disable this feature.

dial-peer voice 1 voip

!--- Configure Microsoft NetMeeting for Voice over IP.

destination-pattern 1000

codec g711ulaw

!--- CODEC: g711ulaw, g711alaw, or g723r63

session target ipv4:172.16.13.49

!--- Session Target: IP address or DNS name of the PC that is running NetMeeting

!

dial-peer voice 2 pots

destination-pattern .T

direct-inward-dial

port 0:D

トラブルシュート

トラブルシューティング情報については、『NetMeetingまたは類似のサードパーティ製H.323デバイスから発信されたISDNコール障害のトラブルシューティング』を参照してください。

注：Cisco IOSソフトウェアリリース12.2(11)Tが稼働していて、ルータでH.323バージョン4が稼働している場合、NetMeetingで問題が発生する可能性があります。Cisco Bug ID CSCdw49975(登録ユーザ専用)を参照してください。

Microsoft NetMeeting を使用したコールの開始

Microsoft NetMeetingでコールを開始するには、次の手順を実行します。

1. Microsoft NetMeetingアプリケーションで、[コール(Call)]アイコン（電話）をクリックして、[NetMeetingコール(NetMeeting call)]ダイアログボックスを開きます。

2. [NetMeetingコール]ダイアログボックスで、[コール] > [H.323ゲートウェイ]を選択します。

3. [Place A Call]ダイアログボックスで、[To]フィールドに電話番号を入力し、[Call]をクリックして、Microsoft NetMeetingからCisco AS5300シリーズルータへのコールを開始します。

関連情報

- Cisco IOS プラットフォームにおけるダイヤル ピアとコール レッグの理解

- Cisco IOS プラットフォーム上での着信ダイヤル ピアと発信ダイヤル ピアについて

- Cisco IOS 音声デジタル（T1/E1）を装備したインターフェイスにおけるダイヤルイン方式（DID）について

- Cisco AS5xxxゲートウェイでのモデムおよび音声コールの区別

- 音声に関する技術サポート

- 音声とユニファイド コミュニケーションに関する製品サポート

- Cisco IP Telephony のトラブルシューティング

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems