内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

存続可能時間に関する情報

Cisco Gatekeeper のデバッグ

関連情報

概要

このドキュメントでは、複数の例で、Cisco ゲートキーパーが、存続可能時間（TTL）値を使用してエンドポイントをエージング アウトする仕組みを説明します。debug コマンドと show コマンドは、さまざまな方法で TTL がどのように動作するかを表示するために使用されます。

前提条件

要件

このドキュメントの読者には、次の項目に関する知識が必要です。

- Cisco ゲートキーパーを含む Cisco H.323 実装。H.323 ゲートキーパーの基礎知識については、『H.323 ゲートキーパーについて』を参照してください。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

- このドキュメントの目的のため、Cisco IOS® ソフトウェア リリース 12.3(9) を使用して情報を収集します。

H.323 ゲートキーパー機能を含む Cisco IOS 使用していることを確認してください。これは、Cisco IOS イメージ名に x が付加されることで示されます。たとえば、Cisco 3640 をゲートキーパーとして機能させるために有効な Cisco IOS は、c3640-ix-mz.123-9.bin です。

- Cisco ゲートキーパー（すべてのプラットフォーム）。

注：NetMeetingは、TTL値を提供しないため、このドキュメントの例ではH.323エンドポイントとして使用されています。

Cisco IOS ゲートウェイで NetMeeting を設定する方法については、『Cisco IOS ゲートウェイで Microsoft NetMeeting を設定する方法』を参照してください。

このマニュアルの情報は、特定のラボ環境に置かれたデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。実稼動中のネットワークで作業をしている場合、実際にコマンドを使用する前に、その潜在的な影響について理解しておく必要があります。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

存続可能時間に関する情報

Cisco ゲートキーパーで TTL がどのように動作し、さまざまなケースでエンドポイントのエージング プロセスがどのように動作するかについて、いくつかのヒントを次に示します。

- Cisco ゲートキーパーは、登録要求（RRQ）メッセージ（ライトウェイトまたはフル）をエンドポイントから定期的に受信することを期待します。

- エンドポイントのタイムアウトについて、Cisco ゲートキーパーはエンドポイントが RRQ メッセージで指定した TTL 値をチェックします。エンドポイントのタイムアウトは、デフォルトで 1800 秒（30 分）にハードコードされています。この値は、Cisco ゲートキーパーの CLI コマンド endpoint ttl <time_value> を使用して変更できます。これにより、すべての H.323 v1 エンドポイント、または RRQ メッセージに TTL 値が含まれない H.323 v2 以降のエンドポイントの動作が変更されます。

- Cisco ゲートキーパーは「エンドポイントのエージング プロセス」を定期的に実行します。このプロセスの実行間隔は、現在の CPU 負荷に応じて異なります（1 ～ 5 分間隔）。エージングの間隔は、CPU 使用率の 20 % ごとに 1 分ずつ、最大 5 分まで増加します。エンドポイントの数が多いときに CPU の過負荷を防ぐため、エージング プロセスは 1 パスあたり 50 個のエンドポイントでのみ実行されます。これを超える場合、残りは次のタイマー起動まで保留されます。これは 1 ～ 5 分です。

- RRQ RAS（Registration, Admission and Status）メッセージに timeToLive フィールドが含まれている場合、ゲートキーパーはそのフィールドの値を使用してシステム デフォルトまたは endpoint ttl <time_value> ゲートキーパー CLI コマンドを使用して設定された値を上書きします。エンドポイントから応答を受信せずにその期間が経過すると、次のタイマー起動時にそのエンドポイントのクリーンアップ プロセスが実行されます。ワースト ケースは、エンドポイントによって送信された TTL から 5 分が経過した場合（Cisco ゲートキーパーの CPU 負荷が一貫して高い場合）です。より可能性の高いワースト ケース シナリオは、TTL タイムアウトから 1 分が経過した場合です。

- エンドポイントの RRQ メッセージに timeToLive フィールドが含まれていない場合、Cisco ゲートキーパーはエンドポイントが TTL をサポートしないものとして扱います。この場合、ゲートキーパーはそのエンドポイントから RRQ を受信しなくなったときに TTL タイムアウト（デフォルトの 1800 秒または endpoint ttl コマンドで指定された値）を実行します。 その後、3 つの情報要求（IRQ）をそれぞれ（ゲートキーパーの CPU 負荷に応じて）1 ～ 5 分のいずれかの間隔で送信します。 3 つの IRQ を送信した後で応答を受信しなかった場合、Cisco ゲートキーパーは最終的にそのエンドポイントを削除します。

- エンドポイントがアクティブ コール中である場合、そのエンドポイントはコールが終了するまでエージング アウトされません。

- Cisco ゲートキーパーは、コール中のエンドポイントから情報要求応答（IRR）メッセージを受信することを期待します。Cisco ゲートキーパーは、コールの「guid」への参照を含む定期的な IRR メッセージを受信しなかった場合、4 分待ってから、そのコールの対象となるエンドポイントに IRQ を送信します。さらに 8 分が経過しても Cisco ゲートキーパーがそのコールに関する情報を受信しなかった場合、そのコールはクリーンアップされ、ゲートキーパーはエンドポイントに解除要求（DRQ）を送信します。「ダングリング」コールがクリーンアップされる（および帯域幅が解放される）までに、合計で約 12 分が経過します。 このコール タイマーは設定可能ではありません。

- 代替の Cisco ゲートキーパーが所有するエンドポイントは、（このゲートキーパーが実際にそのエンドポイントを「所有」していないので）直接エージング アウトされません。

- （alias static xxxxx コンフィギュレーション コマンドで作成された）スタティック エンドポイントは、エージング アウトされません。

Cisco Gatekeeper のデバッグ

TTL がどのように動作するかをさまざまな方法で確認するために使用できる show および debug コマンドの例を次に示します。

- show gatekeeper endpoints

- debug ras

- debug h225 asn1

次の 2 つの項では、Cisco ゲートキーパーが異なる TTL 値を使用してエンドポイントをエージング アウトする 2 つのケースについて説明します。

ケース 1

この出力は、debug rasコマンドとdebug h225 asn1コマンドからのもので、Cisco Gatekeeperから取得したものです。デバッグでは、ゲートウェイの TTL 値は 60 秒になっています。Cisco ゲートキーパーは、デフォルトや設定されたエンドポイントの TTL 値に関係なく、登録確認（RCF）メッセージでこれを確認し、受け入れます。これは、エンドポイントに TTL 値が含まれているためです。

Mar  2 23:52:50.797: RAS INCOMING ENCODE BUFFER::= 0E 400FD206 0008914A

00030000 0100AC10 0D2AE26A 00040067 006B0062 0

02D0032 00B50000 12128F00 02003B01 80211E00 36003100 36004600 32004400

43004300 30003000 30003000 30003000 30003101 00

0180

Mar  2 23:52:50.797:

Mar  2 23:52:50.797: RAS INCOMING PDU ::=

value RasMessage ::= registrationRequest :

{

requestSeqNum 4051

protocolIdentifier { 0 0 8 2250 0 3 }

discoveryComplete FALSE

callSignalAddress

{

}

rasAddress

{

ipAddress :

{

ip 'AC100D2A'H

port 57962

}

}

terminalType

{

mc FALSE

undefinedNode FALSE

}

gatekeeperIdentifier {"gkb-2"}

endpointVendor

{

vendor

{

t35CountryCode 181

t35Extension 0

manufacturerCode 18

}

}

timeToLive 60

!--- TTL value.

keepAlive TRUE

endpointIdentifier {"616F2DCC00000001"}

willSupplyUUIEs FALSE

maintainConnection TRUE

}

Mar  2 23:52:50.805: RRQ (seq# 4051) rcvd

Mar  2 23:52:50.805: RAS OUTGOING PDU ::=

value RasMessage ::= registrationConfirm :

{

requestSeqNum 4051

protocolIdentifier { 0 0 8 2250 0 3 }

callSignalAddress

{

}

gatekeeperIdentifier {"gkb-2"}

endpointIdentifier {"616F2DCC00000001"}

alternateGatekeeper

{

{

rasAddress ipAddress :

{

ip 'AC100D29'H

port 1719

}

gatekeeperIdentifier {"gkb-1"}

needToRegister TRUE

priority 0

}

}

timeToLive 60

willRespondToIRR FALSE

maintainConnection TRUE

}

Mar  2 23:52:50.813: RAS OUTGOING ENCODE BUFFER::= 12 400FD206 0008914A

00030008 0067006B 0062002D 00321E00 36003100 3

6004600 32004400 43004300 30003000 30003000 30003000 3000310F 8A140140

AC100D29 06B70800 67006B00 62002D00 31800200 3B

010001 80

Mar 2 23:52:50.813:

Mar 2 23:52:50.817: IPSOCK_RAS_sendto: msg length 86 from

172.16.13.16:1719 to 172.16.13.42: 57962

Mar 2 23:52:50.817: RASLib::RASSendRCF: RCF (seq# 4051) sent to 172.16.13.42

ケース 2

もう 1 つの例を次に示します。この例では、RRQ メッセージで TTL 値を送信しなかったエンドポイントが、120 秒（ゲートキーパーに設定されている値）が経過する前にライトウェイト RRQ を送信するように通知されています。Cisco ゲートキーパーは、登録解除要求（URQ）メッセージを受信した場合でも、3 つの IRQ メッセージが未応答になるまでエンドポイントを削除しないことが、この出力で確認できます。IRQ 間の間隔は 1 ～ 5 分です。

gka-1#show logging

Syslog logging: enabled (0 messages dropped, 0 messages rate-limited, 0 flushes, 0 overruns)

Console logging: disabled

Monitor logging: level debugging, 1076 messages logged

Buffer logging: level debugging, 4257 messages logged

Logging Exception size (4096 bytes)

Trap logging: level informational, 60 message lines logged

Log Buffer (9999999 bytes):

Mar 14 06:28:31.771: RAS INCOMING ENCODE BUFFER::= 0C 80000006 0008914A

00020001 00AB4555 BF06B801 00AB4555 BF05C502 00014007 006B0065 00740070

00610074 0065006C 60B50053 4C164D69 63726F73 6F6674AE 204E6574 4D656574

696E67AE 0003332E 3000

Mar 14 06:28:31.783:

Mar 14 06:28:31.787: RAS INCOMING PDU ::=

value RasMessage ::= registrationRequest :

{

requestSeqNum 1

protocolIdentifier { 0 0 8 2250 0 2 }

discoveryComplete FALSE

callSignalAddress

{

ipAddress :

{

ip 'AB4555BF'H

port 1720

}

}

rasAddress

{

ipAddress :

{

ip 'AB4555BF'H

port 1477

}

}

terminalType

{

terminal

{

}

mc FALSE

undefinedNode FALSE

}

terminalAlias

{

h323-ID : {"ketpatel"}

}

endpointVendor

{

vendor

{

t35CountryCode 181

t35Extension 0

manufacturerCode 21324

}

productId '4D6963726F736F6674AE204E65744D656574696E...'H

versionId '332E3000'H

}

}

Mar 14 06:28:31.811: RAS OUTGOING PDU ::=

value RasMessage ::= registrationConfirm :

{

requestSeqNum 1

protocolIdentifier { 0 0 8 2250 0 3 }

callSignalAddress

{

}

terminalAlias

{

h323-ID : {"ketpatel"}

}

gatekeeperIdentifier {"gka-1"}

endpointIdentifier {"81F6A89800000001"}

alternateGatekeeper

{

}

timeToLive 120

willRespondToIRR FALSE

maintainConnection FALSE

}

Mar 14 06:28:31.823: RAS OUTGOING ENCODE BUFFER::= 12 C0000006 0008914A

00030001 4007006B 00650074 00700061 00740065 006C0800 67006B00 61002D00

311E0038 00310046 00360041 00380039 00380030 00300030 00300030 00300030

00310F8A 01000200 77010001 00

gka-1#show gatekeeper endpoints

GATEKEEPER ENDPOINT REGISTRATION

================================

CallSignalAddr  Port  RASSignalAddr   Port  Zone Name         Type    Flags

--------------- ----- --------------- ----- ---------         ----    -----

171.69.85.191   1720  171.69.85.191   1477  gka-1             TERM

H323-ID: ketpatel

Total number of active registrations = 1

Mar 14 06:28:31.835:

Mar 14 06:28:31.835: RAS OUTGOING PDU ::=

value RasMessage ::= infoRequest :

{

requestSeqNum 70

callReferenceValue 0

callIdentifier

{

guid '00000000000000000000000000000000'H

}

}

Mar 14 06:28:31.839: RAS OUTGOING ENCODE BUFFER::= 56 00004500 000B0011

00000000 00000000 00000000 00000000 00

Mar 14 06:28:31.843:

Mar 14 06:28:31.847: RAS INCOMING ENCODE BUFFER::= 58 80004502 03C00038

00310046 00360041 00380039 00380030 00300030 00300030 00300030 003100AB

4555BF05 C50100AB 4555BF06 B8024007 006B0065 00740070 00610074 0065006C

4007006B 00650074 00700061 00740065 006C

Mar 14 06:28:31.859:

Mar 14 06:28:31.859: RAS INCOMING PDU ::=

value RasMessage ::= infoRequestResponse :

{

requestSeqNum 70

endpointType

{

terminal

{

}

mc FALSE

undefinedNode FALSE

}

endpointIdentifier {"81F6A89800000001"}

rasAddress ipAddress :

{

ip 'AB4555BF'H

port 1477

}

callSignalAddress

{

ipAddress :

{

ip 'AB4555BF'H

port 1720

}

}

endpointAlias

{

h323-ID : {"ketpatel"},

h323-ID : {"ketpatel"}

}

}

Mar 14 06:30:42.208: RAS OUTGOING PDU ::=

value RasMessage ::= infoRequest :

{

requestSeqNum 71

callReferenceValue 0

callIdentifier

{

guid '00000000000000000000000000000000'H

}

}

Mar 14 06:30:42.212: RAS OUTGOING ENCODE BUFFER::= 56 00004600 000B0011

00000000 00000000 00000000 00000000 00

Mar 14 06:30:42.216:

Mar 14 06:30:42.216: RAS INCOMING ENCODE BUFFER::= 58 80004602 03C00038

00310046 00360041 00380039 00380030 00300030 00300030 00300030 003100AB

4555BF05 C50100AB 4555BF06 B8024007 006B0065 00740070 00610074 0065006C

4007006B 00650074 00700061 00740065 006C

Mar 14 06:30:42.228:

Mar 14 06:30:42.232: RAS INCOMING PDU ::=

value RasMessage ::= infoRequestResponse :

{

requestSeqNum 71

endpointType

{

terminal

{

}

mc FALSE

undefinedNode FALSE

}

endpointIdentifier {"81F6A89800000001"}

rasAddress ipAddress :

{

ip 'AB4555BF'H

port 1477

}

callSignalAddress

{

ipAddress :

{

ip 'AB4555BF'H

port 1720

}

}

endpointAlias

{

h323-ID : {"ketpatel"},

h323-ID : {"ketpatel"}

}

}

Mar 14 06:32:05.938: RAS INCOMING ENCODE BUFFER::= 19 40000101 00AB4555

BF06B802 4007006B 00650074 00700061 00740065 006C4007 006B0065 00740070

00610074 0065006C 1E003800 31004600 36004100 38003900 38003000 30003000

30003000 30003000 31

Mar 14 06:32:05.950:

Mar 14 06:32:05.950: RAS INCOMING PDU ::=

value RasMessage ::= unregistrationRequest :

{

requestSeqNum 2

callSignalAddress

{

ipAddress :

{

ip 'AB4555BF'H

port 1720

}

}

endpointAlias

{

h323-ID : {"ketpatel"},

h323-ID : {"ketpatel"}

}

endpointIdentifier {"81F6A89800000001"}

}

Mar 14 06:32:05.962: RAS OUTGOING PDU ::=

value RasMessage ::= unregistrationConfirm :

{

requestSeqNum 2

}

Mar 14 06:32:05.962: RAS OUTGOING ENCODE BUFFER::= 1C 0001

Mar 14 06:32:05.966:

gka-1#show gatekeeper endpoints

GATEKEEPER ENDPOINT REGISTRATION

================================

CallSignalAddr  Port  RASSignalAddr   Port  Zone Name         Type    Flags

--------------- ----- --------------- ----- ---------         ----    -----

171.69.85.191   1720  171.69.85.191   1477  gka-1             TERM

Total number of active registrations = 1

Mar 14 06:33:42.223: RAS OUTGOING PDU ::=

value RasMessage ::= infoRequest :

{

requestSeqNum 72

callReferenceValue 0

callIdentifier

{

guid '00000000000000000000000000000000'H

}

}

Mar 14 06:33:42.227: RAS OUTGOING ENCODE BUFFER::= 56 00004700 000B0011

00000000 00000000 00000000 00000000 00

Mar 14 06:33:42.231:

Mar 14 06:34:42.234: RAS OUTGOING PDU ::=

value RasMessage ::= infoRequest :

{

requestSeqNum 73

callReferenceValue 0

callIdentifier

{

guid '00000000000000000000000000000000'H

}

}

Mar 14 06:34:42.238: RAS OUTGOING ENCODE BUFFER::= 56 00004800 000B0011

00000000 00000000 00000000 00000000 00

Mar 14 06:34:42.242:

Mar 14 06:35:42.244: RAS OUTGOING PDU ::=

value RasMessage ::= infoRequest :

{

requestSeqNum 74

callReferenceValue 0

callIdentifier

{

guid '00000000000000000000000000000000'H

}

}

Mar 14 06:35:42.248: RAS OUTGOING ENCODE BUFFER::= 56 00004900 000B0011

00000000 00000000 00000000 00000000 00

Mar 14 06:35:42.252:

gka-1#

gka-1#show gatekeeper endpoints

GATEKEEPER ENDPOINT REGISTRATION

================================

CallSignalAddr  Port  RASSignalAddr   Port  Zone Name         Type    Flags

--------------- ----- --------------- ----- ---------         ----    -----

Total number of active registrations = 0

関連情報

- Cisco ハイパフォーマンス ゲートキーパー

- H.323 バージョン 2 のサポート

- ゲートキーパー登録問題のトラブルシューティング

- 音声に関する技術サポート

- 音声とユニファイド コミュニケーションに関する製品サポート

- Cisco IP Telephony のトラブルシューティング

- テクニカルサポート - Cisco Systems