内容

概要

帯域幅管理の動作の概要

Ciscoゲートキーパーでの帯域幅管理機能の設定方法

帯域幅の情報を表示する際に使用するゲートキーパの「show」コマンド

帯域幅関連の RAS メッセージ（BRQ/BCF/BRJ）

帯域幅の状態を報告する際に使用する RAS メッセージ

コール帯域幅の縮小をゲートキーパに要求するために、BRQ がゲートウェイから通知されるしくみ

例

関連情報

概要

このドキュメントは、Cisco IOS® ソフトウェア ゲートキーパーおよびゲートキーパーからゲートウェイへの H.225 Registration, Admission, and Status（RAS）メッセージングに関する基本的な知識を持つ読者を対象としています。詳細については、『H.323 ゲートキーパーの理解』を参照してください。

H.323の推奨事項に従って、Cisco IOSゲートキーパーは次のH.225 RAS帯域幅管理メッセージをサポートする必要があります。

- 帯域幅要求（BRQ）

- Bandwidth Reject（BRJ; 帯域幅拒否）メッセージ

- Bandwidth Confirm（BCF; 帯域幅確認）メッセージ

この概念は、帯域幅管理に基づくことができます。また、帯域幅変更のすべての要求を受け入れるnull関数にすることもできます。つまり、ゲートキーパーは、これらのメッセージを使用して、要求を許可するか拒否するか、単にそれらを無視するかを帯域幅管理できます。

帯域幅管理の動作の概要

Ciscoゲートキーパーは、帯域幅の制限により、端末からのコールを拒否できます。これは、ゲートキーパーが、コールをサポートするためにネットワーク上で使用可能な帯域幅が不足していると判断した場合に発生する可能性があります。この機能は、端末が追加の帯域幅を要求したり、コールの使用帯域幅の変更を報告すると、アクティブ コールの間にも動作します。

Cisco ゲートキーパは、ゾーンの帯域幅のリソースを管理できるように、アクティブ コールの全記録を保持します。クラスタの構成では、設定した時間間隔ごとに Gatekeeper Update Protocol（GUP）announcementIndication メッセージが交換され、ゾーンの帯域利用率に関する情報が伝達されます。このGUPメッセージ交換により、ゲートキーパーが別々の物理デバイスに存在する場合でも、代替ゲートキーパーは単一のゾーンの帯域幅を適切に管理できます。

コールアドミッション要求(ARQ)を受け入れるために十分な帯域幅があるかどうかを判断すると、Ciscoゲートキーパーは次の式で使用可能な帯域幅を計算します。

Available_bandwidth = (total_allocated_bandwidth) - (bandwidth_used_locally) - (bandwidth_used_by_all_alternates)。

使用可能な帯域幅がコールに十分な場合は、アドミッション確認(ACF)が返され、それ以外の場合はアドミッション拒否(ARJ)が返されます。

音声ゲートウェイがCiscoゲートキーパーに帯域幅を要求する場合、コーデック、レイヤ2カプセル化、および圧縮RTP(cRTP)などの圧縮機能を考慮する必要があります。これらの機能は、コールセットアップ時に定義されない場合があります。この場合、コールのセットアップ後に帯域幅変更要求をゲートキーパーに発行して、コールが使用する帯域幅の量を調整できます。

注：Cisco IOSソフトウェアリリース12.2(2)XAの時点では、コーデック変更時の帯域幅変更レポートの機能のみが実装されています。次のセクションを参照してください。詳細は、「コール帯域幅の縮小をゲートキーパに要求するために、BRQ がゲートウェイから通知されるしくみ」のセクションを参照してください。

Ciscoゲートキーパーでの帯域幅管理機能の設定方法

Cisco IOSソフトウェアリリース12.3(1)では、Ciscoゲートキーパーで次のタイプのゾーン帯域幅制限を設定できます。

- ローカル ゾーンと指定したリモート ゾーンの間の全 H.323 トラフィックに対して最大の帯域幅。必要に応じて、この設定をリモートゾーンごとに個別に繰り返すことができます。

- ローカルゾーン内の1つのセッションに許可される最大帯域幅。通常、音声ではなくビデオアプリケーションに使用されます

- すべてのリモートゾーンに対して集合的に許可されるすべてのH.323トラフィックの最大帯域幅

- 新しいコマンドbandwidth check-destinationは、ARQに応答する前に、宛先エンドポイントの帯域幅を確認します。このコマンドは、Cisco IOSソフトウェアリリース12.3(1)で導入されました。

Ciscoゲートキーパーゾーンの帯域幅を設定するには、次のコマンドを使用します。

- bandwidth {interzone |合計 | session} {default | zone zone-name} max-bandwidth

- bandwidth remote max-bandwidth

- bandwidth check-destination

詳細は、bandwidthコマンドを参照してください。

これらの設定値は、ARQおよびBRQを処理するために使用されます。

ARQの場合、Ciscoゲートキーパーは、メッセージで指定された帯域幅を適切なゾーンカウンタまたはリモートカウンタから差し引きます。この結果、カウンタが負の値に変わる場合、コールは拒否され、理由ARJ_REQ_DENIEDを含むARJ応答が送信されます。コール要求がこの帯域幅を超えると、Ciscoゲートキーパーはアドミッション拒否(ARJ)を返します。

BRQが帯域幅の増加を要求すると、Cisco Gatekeeperは要求をゾーンまたはリモートに対して検証します。検証が失敗すると、BRJ応答がBRJ_INSUFFICIENT_RSCの理由と許可される最大帯域幅を含めて送信されます。

帯域幅の情報を表示する際に使用するゲートキーパの「show」コマンド

show gatekeeper zone statusコマンドを入力して、すべてのゾーンの帯域幅情報を表示します。

gkb-1#show gatekeeper zone status

GATEKEEPER ZONES

================

GK name      Domain Name   RAS Address     PORT  FLAGS

-------      -----------   -----------     ----- -----

gkb-1        domainB.com   172.16.13.41    1719  LS

BANDWIDTH INFORMATION (kbps) :

Maximum total bandwidth : 512

Current total bandwidth : 128

Current total bandwidth (w/ Alt GKs) : 128

Maximum interzone bandwidth : 512

Current interzone bandwidth : 128

Current interzone bandwidth (w/ Alt GKs) : 128

Maximum session bandwidth : 512

SUBNET ATTRIBUTES :

All Other Subnets : (Enabled)

PROXY USAGE CONFIGURATION :

Inbound Calls from all other zones :

to terminals in local zone gkb-1 : use proxy

to gateways in local zone gkb-1  : do not use proxy

to MCUs in local zone gkb-1  : do not use proxy

Outbound Calls to all other zones :

from terminals in local zone gkb-1 : use proxy

from gateways in local zone gkb-1  : do not use proxy

from MCUs in local zone gkb-1  : do not use proxy

gka-1        domainA.com   172.16.13.35    1719  RS

ゲートキーパーがクラスタの一部である場合に、帯域幅情報を表示するには、show gatekeeper zone clusterコマンドを入力します。

gkb-1#show gatekeeper zone cluster

LOCAL CLUSTER INFORMATION

=========================

TOT BW   INT BW   REM BW   LAST      ALT GK

LOCAL GK NAME ALT GK NAME   PRI (kbps)   (kbps)   (kbps)   ANNOUNCE  STATUS

------------- -----------   --- ------   ------   ------   --------  ------

gkb-1         gkb-2         0   0        0        0        22s       CONNECTED

show gatekeeper callsコマンドを入力して、そのゲートキーパーによって許可されたアクティブコールと、各ゲートキーパーが使用する帯域幅を表示します。

gkb-1#show gatekeeper calls

Total number of active calls = 1.

GATEKEEPER CALL INFO

====================

LocalCallID                        Age(secs)   BW

3-63466                            9           128(Kbps)

Endpt(s): Alias                 E.164Addr

src EP: gwa-1                 4085272923

Endpt(s): Alias                 E.164Addr

dst EP: gwb-1                 3653

CallSignalAddr  Port  RASSignalAddr   Port

172.16.13.23    1720  172.16.13.23    54670

帯域幅関連の RAS メッセージ（BRQ/BCF/BRJ）

BRQメッセージは、Ciscoゲートキーパーから帯域幅の変更を要求するために使用されます。手順は次のようになります。

1. Ciscoゲートキーパーは、登録データベースでエンドポイントを見つけるために、endpointIdentifierによって要求を確認します。

2. callReferenceValueを使用してコールレコードを検索し、同じcallReferenceValueを持つエンドポイントに関連付けられたコールを見つけます。

3. コール レコードを見つけると、Cisco ゲートキーパは、帯域幅の変更を計算し、必要に応じてグローバル ゾーンの帯域幅に加算するか、または帯域幅から減算します。使用中のプロキシ リソースやゲートウェイ リソースについても同じことを実行します。

4. BCFまたはBRJメッセージは、成功または失敗に応じてエンドポイントに返信されます。

帯域幅の状態を報告する際に使用する RAS メッセージ

Information Request Response（IRR; 情報要求応答）の nonStandardData フィールドにも、ゲートウェイまたはプロキシで現在使用されている帯域幅の情報が伝送されます。

コール帯域幅の縮小をゲートキーパに要求するために、BRQ がゲートウェイから通知されるしくみ

Cisco IOSソフトウェアリリース12.2(2)XAよりも前のCisco H.323ゲートウェイでは、64 kbpsの帯域幅を必要とするために、コールが常に報告されていました。これは、Cisco G.711コーデックの単方向帯域幅です。コールのエンドポイントが、より効率的なコーデックの使用を選択した場合、Cisco ゲートキーパには帯域幅の変更が報告されませんでした。Cisco IOSソフトウェアリリース12.2(2)XAバージョンのCisco H.323ゲートウェイ以降で、H.323バージョン3に準拠している場合、報告される帯域幅は双方向です。最初に、128 KB が予約されます。コールのエンドポイントがより効率的なコーデックを選択すると、Ciscoゲートキーパーに帯域幅の変更が通知されます。

注：Cisco IOSソフトウェアリリース12.2(2)XAより前の報告された帯域幅動作をゾーン帯域幅管理に使用するには、グローバルコンフィギュレーションモードで次のコマンドを使用してCisco H.323ゲートウェイを設定します。

Router(config-gateway)#emulate cisco h323 bandwidth

例

このセクションでは、次の2つの例について説明します。

- クラスタ トポロジ内での帯域幅管理

- 帯域幅を報告するためのBRQの使用

例 1：クラスタ トポロジ内での帯域幅管理

クラスタ内のCisco Gatekeeperからキャプチャされたデバッグを参照してください。このデバッグでは、コールに必要な帯域幅を含むARQおよびACFメッセージが表示されます。これらのメッセージを受信すると、Ciscoゲートキーパーは、この帯域幅変更に関してクラスタ内の他のゲートキーパーを更新します。

注：次のコマンドは、この出力をキャプチャするために使用されます。debug h225 asn1、debug ras、debug gatekeeper gup asn1、debug gatekeeper gup events。

Mar  2 23:59:26.802:

Mar  2 23:59:26.802: RAS INCOMING PDU ::=

value RasMessage ::= admissionRequest :

!--- ARQ is received.

{

requestSeqNum 5928

callType pointToPoint : NULL

callModel direct : NULL

endpointIdentifier {"6196296800000001"}

destinationInfo

{

e164 : "3653"

}

srcInfo

{

e164 : "4085272923",

h323-ID : {"gwa-1"}

}

srcCallSignalAddress ipAddress :

{

ip 'AC100D0F'H

port 11002

}

bandWidth 1280

!--- Intial bandwidth of 128k is requested.

callReferenceValue 14

nonStandardData

{

nonStandardIdentifier h221NonStandard :

{

t35CountryCode 181

t35Extension 0

manufacturerCode 18

}

data '80000008800180'H

}

conferenceID 'C8C66C7D168011CC800C8828285B8DF6'H

activeMC FALSE

answerCall TRUE

canMapAlias TRUE

callIdentifier

{

guid 'C8C66C7D168011CC800D8828285B8DF6'H

}

willSupplyUUIEs FALSE

}

Mar  2 23:59:26.810: ARQ (seq# 5928) rcvd

Mar  2 23:59:26.810: H225 NONSTD INCOMING ENCODE BUFFER::= 80 00000880

0180

Mar  2 23:59:26.810:

Mar  2 23:59:26.810: H225 NONSTD INCOMING PDU ::=

value ARQnonStandardInfo ::=

{

sourceAlias

{

}

sourceExtAlias

{

}

callingOctet3a 128

}

parse_arq_nonstd: ARQ Nonstd decode succeeded, remlen = 129

Mar  2 23:59:26.814: RAS OUTGOING PDU ::=

value RasMessage ::= admissionConfirm :

!--- ACF is sent back.

{

requestSeqNum 5928

bandWidth 1280

!--- BW value is included.

callModel direct : NULL

destCallSignalAddress ipAddress :

{

ip 'AC100D17'H

port 1720

}

irrFrequency 240

willRespondToIRR FALSE

uuiesRequested

{

setup FALSE

callProceeding FALSE

connect FALSE

alerting FALSE

information FALSE

releaseComplete FALSE

facility FALSE

progress FALSE

empty FALSE

}

}

Mar  2 23:59:26.818: RAS OUTGOING ENCODE BUFFER::= 2B 00172740 050000AC

100D1706 B800EF1A 00C00100 020000

Mar  2 23:59:26.818:

Mar  2 23:59:26.818:  IPSOCK_RAS_sendto:   msg length 24 from

172.16.13.41:1719 to 172.16.13.23: 51874

Mar  2 23:59:26.822:       RASLib::RASSendACF: ACF (seq# 5928) sent to

172.16.13.23

Mar  2 23:59:36.046: GUP OUTGOING PDU ::=

value GUP_Information ::=

!--- GUP update message is sent to all gatekeepers in the cluster.

{

protocolIdentifier { 1 2 840 113548 10 0 0 2 }

message announcementIndication :

{

announcementInterval 30

endpointCapacity 46142

callCapacity 68793

hostName '676B622D31'H

percentMemory 25

percentCPU 0

currentCalls 1

currentEndpoints 2

zoneInformation

{

{

gatekeeperIdentifier {"gkb-1"}

altGKIdentifier {"gkb-2"}

totalBandwidth 1280

!--- BW info is included.

interzoneBandwidth 1280

remoteBandwidth 1280

}

}

}

}

Mar  2 23:59:36.050: GUP OUTGOING ENCODE BUFFER::= 00 0A2A8648 86F70C0A

00000220 001E40B4 3E80010C B904676

B 622D3132 00010002 01420000 67006B00 62002D00 31080067 006B0062

002D0032 40050040 05004005 00

Mar  2 23:59:36.054:

Mar  2 23:59:36.054: Sending GUP ANNOUNCEMENT INDICATION to 172.16.13.16

例 2：帯域幅を報告するためのBRQの使用

リモートゲートキーパーの帯域幅が144 kbpsに制限されているセットアップで、Ciscoゲートキーパーからデバッグを見つけます。デバッグで、要求されたARQの初期帯域幅は128 kpbsであることがわかります。コールがセットアップされると、エンドポイントは BRQ メッセージによって帯域幅の変更と 16 kbps の帯域幅が使用されることを報告します。つまり、コールは、Cisco G729 コーデックを使用してセットアップされています。次に、別のコールが要求されて、同じように処理されます。

エンドポイントが最初のコールの帯域幅の変更を要求する前に2番目のコールが着信した場合、128+128=256 kpbsであり、144 kpbsを超えるコールが設定されているため、Ciscoゲートキーパーはそのコールを拒否します。

!

!

!

gatekeeper

zone local gka-1 domainA.com 172.16.13.35

zone remote gkb-1 domainB.com 172.16.13.41 1719

zone prefix gkb-1 36*

zone prefix gka-1 53*

gw-type-prefix 1#* default-technology

bandwidth remote 144

no shutdown

endpoint ttl 120

!

次の出力は、debug h225 asn1およびdebug rasコマンドを使用してキャプチャされました。

gka-1#show logging

Syslog logging: enabled (0 messages dropped, 0 messages rate-limited, 0

flushes, 0 overruns)

Console logging: disabled

Monitor logging: level debugging, 1076 messages logged

Buffer logging: level debugging, 203860 messages logged

Logging Exception size (4096 bytes)

Trap logging: level informational, 66 message lines logged

Log Buffer (9999999 bytes):

Mar 14 20:18:06.385: RAS INCOMING ENCODE BUFFER::= 27 88039700 F0003800

31004600 36004100 38003900 38003000 30003000 30003000 30003000 31010180

69860140 04006700 77006100 2D003140 0500000B 40B50000 12138000 0008A001

800B1249 53444E2D 564F4943 45DA4A9C E21FCF11 CC802093 7822E08B 6308E020

00018011 00DA4A9C E21FCF11 CC802193 7822E08B 630100

Mar 14 20:18:06.401:

Mar 14 20:18:06.405: RAS INCOMING PDU ::=

value RasMessage ::= admissionRequest :

!--- ARQ is received.

{

requestSeqNum 920

callType pointToPoint : NULL

callModel direct : NULL

endpointIdentifier {"81F6A89800000001"}

destinationInfo

{

e164 : "3653"

}

srcInfo

{

h323-ID : {"gwa-1"}

}

bandWidth 1280

!--- Intial BW of 128 kpbs is requested.

callReferenceValue 11

nonStandardData

{

nonStandardIdentifier h221NonStandard :

{

t35CountryCode 181

t35Extension 0

manufacturerCode 18

}

data '80000008A001800B124953444E2D564F494345'H

}

conferenceID 'DA4A9CE21FCF11CC8020937822E08B63'H

activeMC FALSE

answerCall FALSE

canMapAlias TRUE

callIdentifier

{

guid 'DA4A9CE21FCF11CC8021937822E08B63'H

}

willSupplyUUIEs FALSE

}

Mar 14 20:18:06.425: H225 NONSTD INCOMING ENCODE BUFFER::= 80 000008A0

01800B12 4953444E 2D564F49 4345

Mar 14 20:18:06.429:

Mar 14 20:18:06.429: H225 NONSTD INCOMING PDU ::=

value ARQnonStandardInfo ::=

{

sourceAlias

{

}

sourceExtAlias

{

}

callingOctet3a 128

interfaceSpecificBillingId "ISDN-VOICE"

}

Mar 14 20:18:06.433: H225 NONSTD OUTGOING PDU ::=

value LRQnonStandardInfo ::=

{

ttl 6

nonstd-callIdentifier

{

guid 'DA4A9CE21FCF11CC8021937822E08B63'H

}

callingOctet3a 128

gatewaySrcInfo

{

h323-ID : {"gwa-1"}

}

}

Mar 14 20:18:06.437: H225 NONSTD OUTGOING ENCODE BUFFER::= 82 86B01100

DA4A9CE2 1FCF11CC 80219378 22E08B63 01800D01 40040067 00770061 002D0031

Mar 14 20:18:06.445:

Mar 14 20:18:06.445: RAS OUTGOING PDU ::=

value RasMessage ::= locationRequest :

{

requestSeqNum 2061

destinationInfo

{

e164 : "3653"

}

nonStandardData

{

nonStandardIdentifier h221NonStandard :

{

t35CountryCode 181

t35Extension 0

manufacturerCode 18

}

data '8286B01100DA4A9CE21FCF11CC8021937822E08B...'H

}

replyAddress ipAddress :

{

ip 'AC100D23'H

port 1719

}

sourceInfo

{

h323-ID : {"gka-1"}

}

canMapAlias TRUE

}

Mar 14 20:18:06.461: RAS OUTGOING ENCODE BUFFER::= 4A 80080C01 01806986

40B50000 12258286 B01100DA 4A9CE21F CF11CC80 21937822 E08B6301 800D0140

04006700 77006100 2D003100 AC100D23 06B70B80 0D014004 0067006B 0061002D

00310180

Mar 14 20:18:06.469:

Mar 14 20:18:06.473: RAS OUTGOING PDU ::=

value RasMessage ::= requestInProgress :

{

requestSeqNum 920

delay 9000

}

Mar 14 20:18:06.473: RAS OUTGOING ENCODE BUFFER::= 80 05000397 2327

Mar 14 20:18:06.473:

Mar 14 20:18:06.477: RAS INCOMING ENCODE BUFFER::= 4F 080C00AC 100D1706

B800AC10 0D17DC0E 40B50000 12390001 40040067 00770062 002D0031 08006700

6B006200 2D003101 10014004 00670077 0062002D 003100AC 100D1706 B8000000

00000000 00000010 40080880 013C0501 0000

Mar 14 20:18:06.489:

Mar 14 20:18:06.489: RAS INCOMING PDU ::=

value RasMessage ::= locationConfirm :

{

requestSeqNum 2061

callSignalAddress ipAddress :

{

ip 'AC100D17'H

port 1720

}

rasAddress ipAddress :

{

ip 'AC100D17'H

port 56334

}

nonStandardData

{

nonStandardIdentifier h221NonStandard :

{

t35CountryCode 181

t35Extension 0

manufacturerCode 18

}

data '00014004006700770062002D0031080067006B00...'H

}

destinationType

{

gateway

{

protocol

{

voice :

{

supportedPrefixes

{

}

}

}

}

mc FALSE

undefinedNode FALSE

}

}

Mar 14 20:18:06.509: H225 NONSTD INCOMING ENCODE BUFFER::= 00 01400400

67007700 62002D00 31080067 006B0062 002D0031 01100140 04006700 77006200

2D003100 AC100D17 06B80000 00000000 00000000

Mar 14 20:18:06.517:

Mar 14 20:18:06.521: H225 NONSTD INCOMING PDU ::=

value LCFnonStandardInfo ::=

{

termAlias

{

h323-ID : {"gwb-1"}

}

gkID {"gkb-1"}

gateways

{

{

gwType voip : NULL

gwAlias

{

h323-ID : {"gwb-1"}

}

sigAddress

{

ip 'AC100D17'H

port 1720

}

resources

{

maxDSPs 0

inUseDSPs 0

maxBChannels 0

inUseBChannels 0

activeCalls 0

bandwidth 0

inuseBandwidth 0

}

}

}

}

Mar 14 20:18:06.537: RAS OUTGOING PDU ::=

value RasMessage ::= admissionConfirm :

!--- ACF is sent back.

{

requestSeqNum 920

bandWidth 1280

!--- BW is included.

callModel direct : NULL

destCallSignalAddress ipAddress :

{

ip 'AC100D17'H

port 1720

}

irrFrequency 240

willRespondToIRR FALSE

uuiesRequested

{

setup FALSE

callProceeding FALSE

connect FALSE

alerting FALSE

information FALSE

releaseComplete FALSE

facility FALSE

progress FALSE

empty FALSE

}

}

Mar 14 20:18:06.549: RAS OUTGOING ENCODE BUFFER::= 2B 00039740 050000AC

100D1706 B800EF1A 00C00100 020000

Mar 14 20:18:06.553:

Mar 14 20:18:06.677: RAS INCOMING ENCODE BUFFER::= 32 0003981E 00380031

00460036 00410038 00390038 00300030 00300030 00300030 00300031 DA4A9CE2

1FCF11CC 80209378 22E08B63 000B00A0 15080011 00DA4A9C E21FCF11 CC802193

7822E08B 630100

Mar 14 20:18:06.685:

Mar 14 20:18:06.689: RAS INCOMING PDU ::=

value RasMessage ::= bandwidthRequest :

!--- BRQ message to request bandwidth to be changed to 16 kpbs.

{

requestSeqNum 921

endpointIdentifier {"81F6A89800000001"}

conferenceID 'DA4A9CE21FCF11CC8020937822E08B63'H

callReferenceValue 11

bandWidth 160

!--- 16 kpbs is requested.

callIdentifier

{

guid 'DA4A9CE21FCF11CC8021937822E08B63'H

}

answeredCall FALSE

}

Mar 14 20:18:06.697: RAS OUTGOING PDU ::=

value RasMessage ::= bandwidthConfirm :

!--- BCF is sent back approving the bandwidth request change.

{

requestSeqNum 921

bandWidth 160

}

Mar 14 20:18:06.697: RAS OUTGOING ENCODE BUFFER::= 34 039800A0

Mar 14 20:18:06.701:

Mar 14 20:18:12.066: RAS INCOMING ENCODE BUFFER::= 0E 40039906 0008914A

00030000 0100AC10 0D0FE511 00040067 006B0061 002D0031 00B50000 12288F00

0002003B 0180211E 00380031 00460036 00410038 00390038 00300030 00300030

00300030 00300031 01000180

Mar 14 20:18:12.074:

Mar 14 20:18:12.078: RAS INCOMING PDU ::=

value RasMessage ::= registrationRequest :

{

requestSeqNum 922

protocolIdentifier { 0 0 8 2250 0 3 }

discoveryComplete FALSE

callSignalAddress

{

}

rasAddress

{

ipAddress :

{

ip 'AC100D0F'H

port 58641

}

}

terminalType

{

mc FALSE

undefinedNode FALSE

}

gatekeeperIdentifier {"gka-1"}

endpointVendor

{

vendor

{

t35CountryCode 181

t35Extension 0

manufacturerCode 18

}

}

timeToLive 60

keepAlive TRUE

endpointIdentifier {"81F6A89800000001"}

willSupplyUUIEs FALSE

maintainConnection TRUE

}

Mar 14 20:18:12.098: RAS OUTGOING PDU ::=

value RasMessage ::= registrationConfirm :

{

requestSeqNum 922

protocolIdentifier { 0 0 8 2250 0 3 }

callSignalAddress

{

}

gatekeeperIdentifier {"gka-1"}

endpointIdentifier {"81F6A89800000001"}

alternateGatekeeper

{

}

timeToLive 60

willRespondToIRR FALSE

maintainConnection TRUE

}

Mar 14 20:18:12.106: RAS OUTGOING ENCODE BUFFER::= 12 40039906 0008914A

00030008 0067006B 0061002D 00311E00 38003100 46003600 41003800 39003800

30003000 30003000 30003000 3000310F 8A010002 003B0100 0180

Mar 14 20:18:12.114:

Mar 14 20:18:14.586: RAS INCOMING ENCODE BUFFER::= 5A C0039A08 80013C05

04010020 40078000 38003100 46003600 41003800 39003800 30003000 30003000

30003000 30003100 AC100D0F E5110100 AC100D0F 06B80140 04006700 77006100

2D003101 C100B500 00120570 2BA39307 000BDA4A 9CE21FCF 11CC8020 937822E0

8B630000 A003C000 1100DA4A 9CE21FCF 11CC8021 937822E0 8B630E20 0100

Mar 14 20:18:14.602:

Mar 14 20:18:14.602: RAS INCOMING PDU ::=

value RasMessage ::= infoRequestResponse :

!--- IRR message is received and it includes the bandwidth used on the gateway.

{

requestSeqNum 923

endpointType

{

gateway

{

protocol

{

voice :

{

supportedPrefixes

{

{

prefix e164 : "1#"

}

}

}

}

}

mc FALSE

undefinedNode FALSE

}

endpointIdentifier {"81F6A89800000001"}

rasAddress ipAddress :

{

ip 'AC100D0F'H

port 58641

}

callSignalAddress

{

ipAddress :

{

ip 'AC100D0F'H

port 1720

}

}

endpointAlias

{

h323-ID : {"gwa-1"}

}

perCallInfo

{

{

nonStandardData

{

nonStandardIdentifier h221NonStandard :

{

t35CountryCode 181

t35Extension 0

manufacturerCode 18

}

data '702BA39307'H

}

callReferenceValue 11

conferenceID 'DA4A9CE21FCF11CC8020937822E08B63'H

h245

{

}

callSignaling

{

}

callType pointToPoint : NULL

bandWidth 160

callModel direct : NULL

callIdentifier

{

guid 'DA4A9CE21FCF11CC8021937822E08B63'H

}

}

}

needResponse FALSE

}

Mar 14 20:18:14.646: H225 NONSTD INCOMING ENCODE BUFFER::= 70 2BA39307

Mar 14 20:18:14.646:

Mar 14 20:18:14.646: H225 NONSTD INCOMING PDU ::=

value IRRperCallnonStandardInfo ::=

{

startTime 732140295

}

Mar 14 20:18:28.008: RAS INCOMING ENCODE BUFFER::= 27 88039B00 F0003800

31004600 36004100 38003900 38003000 30003000 30003000 30003000 31010180

69860140 04006700 77006100 2D003140 0500000C 40B50000 12030000 00000000

00000000 00000000 00000000 0008E020 00018011 00000000 00000000 00000000

00000000 000100

Mar 14 20:18:28.024:

Mar 14 20:18:28.024: RAS INCOMING PDU ::=

value RasMessage ::= admissionRequest :

{

requestSeqNum 924

callType pointToPoint : NULL

callModel direct : NULL

endpointIdentifier {"81F6A89800000001"}

destinationInfo

{

e164 : "3653"

}

srcInfo

{

h323-ID : {"gwa-1"}

}

bandWidth 1280

callReferenceValue 12

nonStandardData

{

nonStandardIdentifier h221NonStandard :

{

t35CountryCode 181

t35Extension 0

manufacturerCode 18

}

data '000000'H

}

conferenceID '00000000000000000000000000000000'H

activeMC FALSE

answerCall FALSE

canMapAlias TRUE

callIdentifier

{

guid '00000000000000000000000000000000'H

}

willSupplyUUIEs FALSE

}

Mar 14 20:18:28.044: H225 NONSTD INCOMING ENCODE BUFFER::= 00 0000

Mar 14 20:18:28.044:

Mar 14 20:18:28.044: H225 NONSTD INCOMING PDU ::=

value ARQnonStandardInfo ::=

{

sourceAlias

{

}

sourceExtAlias

{

}

}

Mar 14 20:18:28.048: H225 NONSTD OUTGOING PDU ::=

value LRQnonStandardInfo ::=

{

ttl 6

nonstd-callIdentifier

{

guid '00000000000000000000000000000000'H

}

gatewaySrcInfo

{

h323-ID : {"gwa-1"}

}

}

Mar 14 20:18:28.056: H225 NONSTD OUTGOING ENCODE BUFFER::= 82 86901100

00000000 00000000 00000000 00000000 0D014004 00670077 0061002D 0031

Mar 14 20:18:28.060:

Mar 14 20:18:28.060: RAS OUTGOING PDU ::=

value RasMessage ::= locationRequest :

{

requestSeqNum 2062

destinationInfo

{

e164 : "3653"

}

nonStandardData

{

nonStandardIdentifier h221NonStandard :

{

t35CountryCode 181

t35Extension 0

manufacturerCode 18

}

data '8286901100000000000000000000000000000000...'H

}

replyAddress ipAddress :

{

ip 'AC100D23'H

port 1719

}

sourceInfo

{

h323-ID : {"gka-1"}

}

canMapAlias TRUE

}

Mar 14 20:18:28.076: RAS OUTGOING ENCODE BUFFER::= 4A 80080D01 01806986

40B50000 12238286 90110000 00000000 00000000 00000000 0000000D 01400400

67007700 61002D00 3100AC10 0D2306B7 0B800D01 40040067 006B0061 002D0031

0180

Mar 14 20:18:28.084:

Mar 14 20:18:28.088: RAS OUTGOING PDU ::=

value RasMessage ::= requestInProgress :

{

requestSeqNum 924

delay 9000

}

Mar 14 20:18:28.088: RAS OUTGOING ENCODE BUFFER::= 80 0500039B 2327

Mar 14 20:18:28.088:

Mar 14 20:18:28.097: RAS INCOMING ENCODE BUFFER::= 4F 080D00AC 100D1706

B800AC10 0D17DC0E 40B50000 12390001 40040067 00770062 002D0031 08006700

6B006200 2D003101 10014004 00670077 0062002D 003100AC 100D1706 B8000000

00000000 00000010 40080880 013C0501 0000

Mar 14 20:18:28.105:

Mar 14 20:18:28.109: RAS INCOMING PDU ::=

value RasMessage ::= locationConfirm :

{

requestSeqNum 2062

callSignalAddress ipAddress :

{

ip 'AC100D17'H

port 1720

}

rasAddress ipAddress :

{

ip 'AC100D17'H

port 56334

}

nonStandardData

{

nonStandardIdentifier h221NonStandard :

{

t35CountryCode 181

t35Extension 0

manufacturerCode 18

}

data '00014004006700770062002D0031080067006B00...'H

}

destinationType

{

gateway

{

protocol

{

voice :

{

supportedPrefixes

{

}

}

}

}

mc FALSE

undefinedNode FALSE

}

}

Mar 14 20:18:28.129: H225 NONSTD INCOMING ENCODE BUFFER::= 00 01400400

67007700 62002D00 31080067 006B0062 002D0031 01100140 04006700 77006200

2D003100 AC100D17 06B80000 00000000 00000000

Mar 14 20:18:28.133:

Mar 14 20:18:28.137: H225 NONSTD INCOMING PDU ::=

value LCFnonStandardInfo ::=

{

termAlias

{

h323-ID : {"gwb-1"}

}

gkID {"gkb-1"}

gateways

{

{

gwType voip : NULL

gwAlias

{

h323-ID : {"gwb-1"}

}

sigAddress

{

ip 'AC100D17'H

port 1720

}

resources

{

maxDSPs 0

inUseDSPs 0

maxBChannels 0

inUseBChannels 0

activeCalls 0

bandwidth 0

inuseBandwidth 0

}

}

}

}

Mar 14 20:18:28.153: RAS OUTGOING PDU ::=

value RasMessage ::= admissionConfirm :

{

requestSeqNum 924

bandWidth 1280

callModel direct : NULL

destCallSignalAddress ipAddress :

{

ip 'AC100D17'H

port 1720

}

irrFrequency 240

willRespondToIRR FALSE

uuiesRequested

{

setup FALSE

callProceeding FALSE

connect FALSE

alerting FALSE

information FALSE

releaseComplete FALSE

facility FALSE

progress FALSE

empty FALSE

}

}

Mar 14 20:18:28.169: RAS OUTGOING ENCODE BUFFER::= 2B 00039B40 050000AC

100D1706 B800EF1A 00C00100 020000

Mar 14 20:18:28.169:

Mar 14 20:18:28.289: RAS INCOMING ENCODE BUFFER::= 32 00039C1E 00380031

00460036 00410038 00390038 00300030 00300030 00300030 00300031 00000000

00000000 00000000 00000000 000C00A0 15080011 00000000 00000000 00000000

00000000 000100

Mar 14 20:18:28.301:

Mar 14 20:18:28.301: RAS INCOMING PDU ::=

value RasMessage ::= bandwidthRequest :

{

requestSeqNum 925

endpointIdentifier {"81F6A89800000001"}

conferenceID '00000000000000000000000000000000'H

callReferenceValue 12

bandWidth 160

callIdentifier

{

guid '00000000000000000000000000000000'H

}

answeredCall FALSE

}

Mar 14 20:18:28.309: RAS OUTGOING PDU ::=

value RasMessage ::= bandwidthConfirm :

{

requestSeqNum 925

bandWidth 160

}

Mar 14 20:18:28.313: RAS OUTGOING ENCODE BUFFER::= 34 039C00A0

Mar 14 20:18:28.313:

関連情報

- VoIPコールアドミッション制御

- Cisco ハイパフォーマンス ゲートキーパー

- Cisco H.323の拡張性と相互運用性の強化

- ゲートキーパーを使用した VoIP

- 音声に関する技術サポート

- 音声とユニファイド コミュニケーションに関する製品サポート

- Cisco IP Telephony のトラブルシューティング

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems