内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

問題

解決方法

設定

ネットワーク図

確認

トラブルシュート

関連情報

概要

このドキュメントでは、Microsoft WindowsベースのFAXサーバでQuality of Service(QoS)を設定する方法について説明します。  この方法では、サーバからネットワークに送信されるパケットに正しいDiffServコードポイント(DSCP)値を適用できます。

前提条件

Microsoft Windows Serverバージョン2007以降のファックスおよびサードパーティ製ファックスサーバ用のシスコユニファイドコミュニケーションソリューション。

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- レイヤ 3 QOS

- Fax over Internet Protocol(FOIP)

- WiResharkでネットワークトラフィックをキャプチャして表示する

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

- IOS 154-3.M4を搭載した2951ルータ

- Windows Server 2007

- Xmedius Fax Server 6.5

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

問題

デフォルトでは、Microsoft Windowsサーバは、DiffServコードポイント(DSCP)値がゼロのパケットをマークします。  これにより、高遅延ネットワークセグメントでのメディアパケット配信にQoSの問題が発生する可能性があります。

解決方法

この問題は、RTPポート範囲に基づいてDSCP値46(Expedited Forwarding)を適用するようにWindows Serverグループポリシーを設定することで解決できます。

設定

必要なDSCP値を適用するようにWindows Serverを設定するには、次の手順を実行します。

ステップ1：コマンドgpedit.mscを入力して、MS Windowsグループポリシー編集コンフィギュレーションページにアクセスします

Windowsの[スタート]メニューの[ファイル名を指定して実行]セクションに移動します。

ステップ2:[Local Computer Policy] の[Windows Setting]セクションを展開し、[Policy-based QoS]を右クリックします。

ステップ3:ポリシーベースのQoS設定ポップアップで、目的のポリシー名を指定します。  次に、[Specify DSCP Value]で目的の値を選択します。  これは、サーバから送信されたパケットをマークする値です。  この値を定義したら、[次へ]ボタンを選択します。

ステップ4：マークされたパケットを選択する1つの方法は、QoSポリシーを使用するプログラムを選択することです。  ポリシーが[すべてのアプリケーション]に適用されるようにするには、オプションボタンを選択します。  この値を定義したら、[次へ]ボタンを選択します。

ステップ5:IPアドレス範囲を使用して、QoSポリシーでマーキングされるパケットを定義することもできます。  任意の送信元IPアドレスと宛先IPアドレスのオプションボタンを選択します。  このエントリを定義したら、[次へ]ボタンを選択します。

ステップ6: DSCP値46でマークされたサーバから送信されたメディアパケットを許可するには、[Select the protocol this QoS policy to]ドロップダウンメニューの[User Datagram Protocol (UDP)]オプションを選択します。  [From this source port number or range]セクションのオプションボタンを選択し、Real-time Transport Protocol(RTP)ポート範囲16384:32767の値を適用します。  「この宛先ポート番号の範囲に対して」ラジオボタンを選択し、RTPポート範囲16384:32767の値を適用します。 この設定を定義したら、[次へ]ボタンを選択します。

ネットワーク図

確認

ここでは、設定が正常に機能しているかどうかを確認します。  QoSポリシー設定が適用されたWindows ServerにWiresharkをインストールします。  インストールが完了したら、パケットキャプチャを開始し、テストファックスを送信します。  テストファックスが完了したら、パケットキャプチャを保存します。  テストファックスのメディアストリームを見つけ、サーバから送信されたReal-time Transport Protocol(RTP)またはUDP-TLパケットを強調表示します。  Wiresharkウィンドウの下半分にある[Internet Protocol Version 4]拡張メニューをダブルクリックします。  その後、[Differentiated Services Field:0xb8(DSCP 0x2e:Expedited Forwarding(EF)は、目的のパケットストリームに対して有効です。

トラブルシュート

現在、この設定に関する特定のトラブルシューティング情報はありません。

関連情報

- Microsoft Technet構成ガイド

- テクニカルサポートとドキュメント – シスコ システム