内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

MWI の概要

Cisco Unity Express の統合の問題

Cisco CallManager Express と MWI

エラー:検索しています。メッセージの表示中にエラーが発生しました

Cisco CallManager Express システムのトラブルシューティングの方法

Cisco CallManager と MWI

一般的な MWI とボイスメールのトレース

関連情報

概要

このドキュメントでは、Cisco Unity Express のメッセージ待機インジケータ（MWI）機能の概要について説明します。

前提条件

要件

このドキュメントの読者は、Cisco Unity Express の Command Line Interface（CLI; コマンドライン インターフェイス）に関する知識が必要です。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、Cisco Unity Expressバージョン1.0/2.3.x/8.x以降に基づくものです。このドキュメントのサンプル設定と画面出力はすべて、Cisco Unity Express バージョン 1.1.1 のものです。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

MWI の概要

MWI は Cisco CallManager Express または CallManager に登録されているユーザに対して新着のボイスメール メッセージが届いていることを視覚的に知らせる機能です。Cisco Unity Express が Cisco CallManager に統合されていて、WAN の停止のためにシステムが Survivable Remote Site Telephony（SRST）モードで稼働している場合、MWI は機能しません。

Cisco Unity Express が Cisco CallManager Express に統合されている場合、新着のボイスメールがユーザのメールボックスに届くと、extension_MWI_on/off_number@CallManager_Express_IP_address に Session Initiation Protocol（SIP; セッション開始プロトコル）コールが送信されます。また、ユーザがすべての新着メッセージを取得したときにも SIP コールが送信されます。これは Cisco CallManager Express ルータの ephone-dn 番号と一致します。ephone-dn 番号は、MWI 番号に、Cisco Unity Express 加入者の内線番号の桁数に等しいワイルドカード桁を加えたものになります。たとえば、メールボックス12345のMWI-on番号が420であるとします。Cisco CallManager Express IPアドレスは10.2.3.6です。この例では、メッセージは42012345@10.2.3.6に送信されます。「mwi on」設定パラメータが「420...」のephone-dn番号です。

Cisco CallManager に統合されている場合は、Java Telephony Application Programming Interface（JTAPI）プロトコルによって直接ランプが点灯します。特定の番号にコールを送信する必要はありません。JTAPI プロトコルは、MWI イベントを処理する setMessageWaiting コマンドをサポートしています。そのため、Cisco CallManager で MWI 内線番号が設定されているかどうかに関係なく MWI は動作します。ただし、Cisco Unity Express が SRST モードで稼働している場合は MWI は機能しない点に注意してください。完全な MWI 更新は、Cisco Unity Express が Cisco CallManager に登録されて、IP 電話が CallManager フォールバック モードでなくなったときに初めて実行されます。

ほとんどの問題は、Cisco CallManager Express/CallManager と Cisco Unity Express の統合に関係するものです。MWI は必ずしも物理ランプとは関連付けられていない点に注意してください。メッセージを受け取る番号が電話機のプライマリ回線でない場合、電話機のディスプレイにはエンベロープ通知しか表示されません。Cisco CallManager では、各回線で MWI をどのように処理するかを設定できます。問題が発生しているユーザが 1 人か 2 人の場合は、ここから問題の原因を探し始めることができます。

MWI を受信するには、電話番号に Cisco Unity Express システム上の有効なメールボックスが関連付けられている必要があります。番号はユーザに関連付けられていて、ユーザはメールボックスを所有している必要があります。デバッグを開始し、トラブルシューティングのために高度な対策を講じる前に、トラブルシューティングのために1つの簡単なタスクを実行できます。ユーザがメールボックスにログインしており、ボイスメールメッセージを送受信できることを確認します。

テストするユーザは GUI または CLI から検索できます。この場合、user3です。ユーザに対して設定されている内線番号を検索し、ユーザのメールボックスの状態（有効または無効など）を判別し、ユーザに新しいメッセージまたは古いメッセージがあるかどうかを判別できます。この例では、CLI を使用してトラブルシューティングを行います。

cue-3660-41a>show users

administrator

operator

user1

user2

user3

user4

user6

user7

user8

cue-3660-41a>show user detail username user3

Full Name:          user

First Name:

Last Name:          user

Nickname:           user

Phone:              11044

Phone(E.164):

Language:           en_US

cue-3660-41a>show voicemail mailboxes

OWNER                              MSGS NEW  SAVED  MSGTIME MBXSIZE   USED

"operator"                         0    0    0      0       3000      0 %

"user1"                            0    0    0      0       3000      0 %

"user2"                            0    0    0      0       3000      0 %

"user3"                            0    0    0      0       3000      0 %

"user4"                            0    0    0      0       3000      0 %

"user6"                            0    0    0      0       3000      0 %

"user7"                            0    0    0      0       3000      0 %

"user8"                            0    0    0      0       3000      0 %

cue-3660-41a>show voicemail detail mailbox user3

Owner:                                  /sw/local/users/user3

Type:                                   Personal

Description:

Busy state:                             idle

Enabled:                                true

Mailbox Size (seconds):                 3000

Message Size (seconds):                 60

Play Tutorial:                          true

Space Used (seconds):                   0

Total Message Count:                    0

New Message Count:                      0

Saved Message Count:                    0

Expiration (days):                      30

Greeting:                               standard

Zero Out Number:

Created/Last Accessed:                  Jun 17 2004 09:54:39 EDT

cue-3660-41a>

このユーザが存在し、番号が関連付けられていて、メッセージが存在していないことを確認してください。これらの事項に当てはまる場合、MWI の状態はオフです。

注：E.164(ITU-T)アドレスはMWIの目的には使用されません。使用できるのはプライマリ電話番号だけです。

Cisco Unity Express の統合の問題

Cisco CallManager Express と MWI

まず始めに、設定を確認する必要があります。Cisco CallManager Express で show running-config コマンドを発行して、設定を表示します。また、より直接的に show telephony-service ephone-dn コマンドを発行することもできます。次のような出力が表示されます。

ephone-dn  44

number 11099.....

mwi on

!

!

ephone-dn  45

number 11098.....

mwi off

!

この出力は重要な情報を示しています。MWIオンの番号は11099です。MWIオフの番号は11098です。ダイヤルプランの桁数は5です。(5点[.....] MWI onまたはoffコードの後に表示されます)。 つまり、MWI は 5 桁の電話番号（DN）に対してのみ動作します。

Cisco Unity Express 側では設定とライセンスを確認できます。よくある問題の 1 つは、CallManager Express ライセンスではなく、Cisco CallManager ライセンスがロードされているために起こります。これを確認するには、Cisco Unity Express から show software licenses コマンドを発行します。

cue-3660-41a>show software licenses

Core:e

- application mode: CCME

!--- CCME represents Cisco CallManager Express.

- total usable system ports: 8

Voicemail/Auto Attendant:

- max system mailbox capacity time: 6000

- max general delivery mailboxes: 20

- max personal mailboxes: 100

Languages:

- max installed languages: 1

- max enabled languages: 1

アプリケーション モードが CCME ではなく CCM（Cisco CallManager）になっている場合は、MWI を除くすべての機能が動作します。ライセンスが間違っている場合の唯一の解決方法は、ソフトウェアの再イメージ化を行い、ライセンスを再適用することです。メッセージや設定を保存して復元することはできません。

次に、設定を確認します。show run コマンドを発行して設定を表示するか、show ccn application コマンドを使用します。

cue-3660-41a> show ccn application

Name:                                   ciscomwiapplication

Description:                            ciscomwiapplication

Script:                                 setmwi.aef

ID number:                              0

Enabled:                                yes

Maximum number of sessions:             4

strMWI_OFF_DN:                          11098

strMWI_ON_DN:                           11099

CallControlGroupID:                     0

注：アプリケーションは有効で、MWI_OFFとMWI_ONの番号はそれぞれ11098と11099です。システムには、内線番号の桁数の概念はありません。コールを適切なMWIのオン/オフ番号に発信し、メールボックスの内線番号を追加するだけです。コールを適切にルーティングするには、宛先パターンに適切な数のドットを含むダイヤル ピアを Cisco CallManager Express システムが持っている必要があります。

最後に、Cisco Unity Express の SIP ゲートウェイの IP アドレスが正しい Cisco CallManager Express の IP アドレスを指していることを確認します。

cue-3660-41a>show ccn subsystem sip

SIP Gateway:                            14.80.227.125

SIP Port Number:                        5060

これが正しくない場合、コールは正しい Cisco CallManager Express に送信されません。コールは失敗します。

シグナリングの問題のトラブルシューティングを開始する方法は 2 つあります。Cisco Unity Express側から、通常は最初にデフォルトトレースを無効にすることが最も簡単です。次に、必要に応じて再度有効にします。これを行うには、no trace all コマンドを発行します。最初に発行するトレース コマンドは trace ccn stacksip dbug です。

注：トレーシングの詳細については、ドキュメント『CUEでのトレースデータの設定と収集』を参照してください。

MWI メッセージを送信する前に、トレース バッファをクリアします。トレース メッセージはすべてこのメモリ バッファに書き込まれます。バッファをクリアするのは、テスト コールの後に以前のメッセージが表示されないようにするためです。これを行うには clear trace コマンドを使用します。

次に、MWI メッセージを送信します。これを行うには、mwi refresh telephonenumber xxxx コマンドを使用します。更新コマンドは GUI からも発行できます。

最後に、トレース バッファを表示し、show trace buffer long コマンドの出力を確認します。この例では重要な情報を強調表示しています。

cue-3660-41a>trace ccn stacksip dbug

cue-3660-41a>clear trace

cue-3660-41a>mwi refresh telephonenumber 11043

cue-3660-41a>show trace buffer long

Press <CTRL-C> to exit...

2106 07/14 14:28:27.263 ACCN SIPL 0 --- send message --- to 14.80.227.125:5060

INVITE sip:1109811043@14.80.227.125;user=phone SIP/2.0

Via: SIP/2.0/UDP 14.80.227.145:5060

From: "Cisco SIP Channel3"

;tag=f0a4ab8e-488

To:

;user=phone>

Call-ID: a1c0ece2-486@14.80.227.145:5060 CSeq: 51 INVITE Contact: sip:outbound-0@14.80.227.145:5060 User-Agent: Jasmin UA / ver 1.1 Accept: application/sdp Content-Type: application/sdp Content-Length: 224 v=0 o=CiscoSystemsSIP-Workflow-App-UserAgent 3582 3582 IN IP4 14.80.227.145 s=SIP Call c=IN IP4 14.80.227.145 t=0 0 m=audio 16902 RTP/AVP 0 111 a=rtpmap:0 pcmu/8000 a=rtpmap:111 telephone-event/8000 a=fmtp:111 0-11 2069 07/14 14:28:27.275

ACCN SIPL 0 receive 379 from 14.80.227.125:51955 2070 07/14 14:28:27.275 ACCN SIPL 0 not found header for Date 2070 07/14 14:28:27.275 ACCN SIPL 0 not found header for Allow-Events 2070 07/14 14:28:27.276 ACCN SIPL 0 -------

SIP/2.0 100 Trying Via: SIP/2.0/UDP 14.80.227.145:5060 From: "Cisco SIP Channel3" <sip:outbound-0@14.80.227.125>;tag=f0a4ab8e-488 To: <sip:1109811043@14.80.227.125;user=phone>;tag=5FF5244-43A Date: Sat, 15 Jun 2002 13:33:41 GMT

Call-ID: a1c0ece2-486@14.80.227.145:5060 Server: Cisco-SIPGateway/IOS-12.x CSeq: 51 INVITE Allow-Events: telephone-event Content-Length: 0 2069 07/14 14:28:27.276

ACCN SIPL 0 receive 441 from 14.80.227.125:51955 2070 07/14 14:28:27.294 ACCN SIPL 0 not found header for Date 2070 07/14 14:28:27.294 ACCN SIPL 0 not found header for Allow-Events 2070 07/14 14:28:27.294 ACCN SIPL 0 -------

SIP/2.0 180 Ringing Via: SIP/2.0/UDP 14.80.227.145:5060 From: "Cisco SIP Channel3" <sip:outbound-0@14.80.227.125>;tag=f0a4ab8e-488 To: <sip:1109811043@14.80.227.125;user=phone>;tag=5FF5244-43A Date: Sat, 15 Jun 2002 13:33:41 GMT

Call-ID: a1c0ece2-486@14.80.227.145:5060 Server: Cisco-SIPGateway/IOS-12.x CSeq: 51 INVITE Allow: UPDATE Allow-Events: telephone-event Contact: <sip:1109811043@14.80.227.125:5060> Content-Length: 0 2072 07/14 14:28:27.294 ACCN SIPL 0 ignore null remote tag for Dialog1610: callid= a1c0ece2-486@14.80.227.145:5060, localTag=f0a4ab8e-488, remoteTag=5FF5244-43A 2072 07/14 14:28:27.294 ACCN SIPL 0 ltp95: ContactingState processResponse 100 Trying 2072 07/14 14:28:27.294 ACCN SIPL 0 ignore null remote tag for Dialog1611: callid= a1c0ece2-486@14.80.227.145:5060, localTag=f0a4ab8e-488, remoteTag=5FF5244-43A 2072 07/14 14:28:27.294 ACCN SIPL 0 ltp95: ContactingState processResponse 180 Ringing 2106 07/14 14:28:32.274 ACCN SIPL 0 ltp95: ContactingState close terminate cause=20 2106 07/14 14:28:32.275 ACCN SIPL 0 addHeadersAndBody: branch = null 2106 07/14 14:28:32.276

ACCN SIPL 0 --- send message --- to 14.80.227.125:5060

CANCEL sip:1109811043@14.80.227.125;user=phone SIP/2.0 Via: SIP/2.0/UDP 14.80.227.145:5060 From: "Cisco SIP Channel3" <sip:outbound-0@14.80.227.125>;tag=f0a4ab8e-488 To: <sip:1109811043@14.80.227.125;user=phone> Call-ID: a1c0ece2-486@14.80.227.145:5060 CSeq: 51 CANCEL Max-Forwards: 50 Content-Length: 0 2069 07/14 14:28:32.282

ACCN SIPL 0 receive 293 from 14.80.227.125:51955 2070 07/14 14:28:32.283 ACCN SIPL 0 not found header for Date 2070 07/14 14:28:32.283 ACCN SIPL 0 -------

SIP/2.0 200 OK Via: SIP/2.0/UDP 14.80.227.145:5060 From: "Cisco SIP Channel3" <sip:outbound-0@14.80.227.125>;tag=f0a4ab8e-488 To: <sip:1109811043@14.80.227.125;user=phone> Date: Sat, 15 Jun 2002 13:33:46 GMT

Call-ID: a1c0ece2-486@14.80.227.145:5060 Content-Length: 0 CSeq: 51 CANCEL 2072 07/14 14:28:32.283 ACCN SIPL 0 ignore null remote tag for Dialog1612: callid= a1c0ece2-486@14.80.227.145:5060, localTag=f0a4ab8e-488, remoteTag=null 2072 07/14 14:28:32.283 ACCN SIPL 0 ltp95: TerminatedState process response to CANCEL, unregister 2072 07/14 14:28:32.284 ACCN SIPL 0 ignore null remote tag for Dialog1609: callid= a1c0ece2-486@14.80.227.145:5060, localTag=f0a4ab8e-488, remoteTag=null 2072 07/14 14:28:32.284 ACCN SIPL 0 com.cisco.jasmin.impl.sip.MessageDispatcherImpl unregister Dialog1609: callid=a1c0ece2-486@14.80.227.145:5060, localTag=f0a4ab8e-488, remoteTag=null 2069 07/14 14:28:32.284

ACCN SIPL 0 receive 390 from 14.80.227.125:51955 2070 07/14 14:28:32.284 ACCN SIPL 0 not found header for Date 2070 07/14 14:28:32.284 ACCN SIPL 0 not found header for Allow-Events 2070 07/14 14:28:32.284 ACCN SIPL 0 -------

SIP/2.0 487 Request Cancelled Via: SIP/2.0/UDP 14.80.227.145:5060 From: "Cisco SIP Channel3" <sip:outbound-0@14.80.227.125>;tag=f0a4ab8e-488 To: <sip:1109811043@14.80.227.125;user=phone>;tag=5FF5244-43A Date: Sat, 15 Jun 2002 13:33:46 GMT

Call-ID: a1c0ece2-486@14.80.227.145:5060 Server: Cisco-SIPGateway/IOS-12.x CSeq: 51 INVITE Allow-Events: telephone-event Content-Length: 0 2072 07/14 14:28:32.285 ACCN SIPL 0 LocalLineImpl outbound-0 send ACK to INVITE 487 2072 07/14 14:28:32.285 ACCN SIPL 0 can not extract contact address from null 2072 07/14 14:28:32.285

ACCN SIPL 0 --- send message --- to 14.80.227.125:5060 ACK sip:1109811043@14.80.227.125;user=phone SIP/2.0 Via: SIP/2.0/UDP 14.80.227.145:5060 From: "Cisco SIP Channel3" <sip:outbound-0@14.80.227.125>;tag=f0a4ab8e-488 To: <sip:1109811043@14.80.227.125;user=phone>;tag=5FF5244-43A

Call-ID: a1c0ece2-486@14.80.227.145:5060 CSeq: 51 ACK Max-Forwards: 50 Content-Length: 0

この出力では、ユーザが INVITE メッセージを送信すると、Cisco CallManager Express が Trying メッセージを返します。Cisco CallManager Express が Ringing メッセージを送信すると、ユーザが CANCEL メッセージを送信します。MWI 番号は実際のコールのピックアップや受信には使用されません。この番号にコールを発信すると、ランプがオンまたはオフになります。この例では、11098 が MWI オンかオフかを知っている必要があります。また、11043 が Cisco CallManager Express で有効な内線番号として設定されている必要があります。

必要な Cisco Unity Express トレースをすべて修正した後は、すべてのトレースを無効にして、デフォルト トレースを再び有効にします。トレースを無効にするには clear trace all コマンドを発行します。すべてのデフォルト トレースを再び有効にするには、ここに示すコードを Cisco Unity Express の CLI に貼り付けます。

注：また、Cisco Unity Expressを再起動すると、デフォルトトレースを復元できます。

trace ccn engine dbug

trace ccn libldap dbug

trace ccn subsystemappl dbug

trace ccn managerappl dbug

trace ccn managerchannel dbug

trace ccn subsystemjtapi dbug

trace ccn subsystemsip dbug

trace ccn stacksip dbug

trace ccn subsystemhttp dbug

trace ccn vbrowsercore dbug

trace ccn subsystemcmt dbug

trace ccn libmedia dbug

trace ccn managercontact dbug

trace ccn stepcall dbug

trace ccn stepmedia dbug

trace config-ccn sip-subsystem debug

trace config-ccn jtapi-subsystem debug

trace config-ccn sip-trigger debug

trace config-ccn jtapi-trigger debug

trace config-ccn http-trigger debug

trace config-ccn group debug

trace config-ccn application debug

trace config-ccn script debug

trace config-ccn prompt debug

trace config-ccn miscellaneous debug

trace voicemail database query

trace voicemail database results

trace voicemail database transaction

trace voicemail database connection

trace voicemail database execute

trace voicemail mailbox login

trace voicemail mailbox logout

trace voicemail mailbox send

trace voicemail mailbox save

trace voicemail mailbox receive

trace voicemail mailbox delete

trace voicemail message create

trace voicemail message dec

trace voicemail message delete

trace voicemail message get

trace voicemail message inc

trace webinterface initwizard init

Cisco CallManager Express ルータ自体で簡単にすべての SIP メッセージを診断することもできます。通常、debug ccsip messages と debug ccsip media は最も便利なコマンドです。SIP シグナリングだけが必要な場合、この診断は非常に早く、Cisco Unity Express がトレースする不要な情報も少なくて済みます。Cisco Unity Express が正しい CallManager Express の IP アドレスにシグナリングを送信している場合、SIP シグナリングは各サーバでミラーリングされます。

Cisco Unity Express へのコールや Cisco Unity Express からのコールには G.711 が使用されますが、これもよくある問題の原因になります。たとえば、次のような Cisco CallManager Express モジュールからの SIP パケットがデバッグで表示される場合があります。

Mar 11 10:09:13.767 EST: //-1/xxxxxxxxxxxx/SIP/Msg/ccsipDisplayMsg:

Sent:

SIP/2.0 488 Not Acceptable Media

Via: SIP/2.0/UDP 172.18.106.88:5060

From: "Cisco SIP Channel1" <sip:outbound-0@172.18.106.66>;tag=75b5194d-133

To: <sip:1109811043@172.18.106.66;user=phone>;tag=23F1578C-252

Date: Fri, 11 Mar 2005 15:09:13 GMT

Call-ID: e34bafcc-131@172.18.106.88:5060

Server: Cisco-SIPGateway/IOS-12.x

CSeq: 51 INVITE

Allow-Events: telephone-event

Content-Length: 0

この出力は、Cisco Unity Express からの SIP INVITE メッセージが、G.711 が設定されたダイヤル ピアと一致しないため、Cisco CallManager Express がコールを拒否したことを示しています。このコール拒否の問題を解決するには、MWI トラフィック専用のダイヤル ピアを追加します。このセクションの例は11099.....MWIオンと11098.....MWIオフにします。次のダイヤル ピアを追加できます。

dial-peer voice 123 voip

incoming called-number 1109[8,9].....

codec g711ulaw

no vad

!

それほど頻繁ではない問題として、ダイヤル ピア、VoIP 着信ルール、またはその他の場所で適用されるトランスレーション パターンに MWI トラフィックが照合されるときに起こるものがあります。言い換えると、Class of Restriction（COR）ルールによってコールがブロックされることがあります。MWI オン/オフ番号と MWI を点灯させるための内線番号をダイヤルしても、SIP 経由でコールが着信したときの動作は必ずしも同じではないことがあります。COR の詳細については、『Class of Restrictions（COR）の設定』を参照してください。

要約すると、次のことを必ず確認する必要があります。

- Cisco CallManager Express ライセンスがあること。show software licenses コマンドを発行します。Cisco CallManager ライセンスの場合は、MWI を除くすべての機能が動作します。

- MWI オン番号およびオフ番号が Cisco CallManager Express で設定されていること。ドットの数は内線番号の長さを示します。show telephony-service ephone-dn コマンドを発行します。

- Cisco Unity Express でドットなしのオン番号およびオフ番号と照合するための MWI オン番号およびオフ番号が Cisco Unity Express で設定されていること。これは show ccn application コマンドで確認できます。

- Cisco Unity Express が正しい Cisco CallManager Express サーバの IP アドレスを指していること。これは show ccn subsystem sip コマンドで確認できます。

- ccnsubsystem sipコマンドでmwi sip outcallが設定されていることを確認してください。

他の方法でうまく行かない場合は、trace ccn stacksip dbug コマンドを発行してトラブルシューティングを開始します。

Message Waiting Indicator（MWI）（Cisco Unified CallManager Express のみ）

症状：新しいバージョンの Cisco Unity Express にアップグレードした後、メールボックスにメッセージが残されても MWI が点灯しなくなった。

- 説明：アップグレード手順により、Session Initiation Protocol(SIP)サブシステムのIPアドレスが削除されました。

- 推奨処置:Cisco Unified CMEルータをポイントするようにSIP IPアドレスを再設定します。

エラー:検索しています。メッセージの表示中にエラーが発生しました

メッセージを取得しようとすると、「Searching, there error display your message」というエラーメッセージが表示されます。

この問題を解決するには、「電話システムの電話ビューを有効にするには」で説明する手順を実行します。

Cisco CallManager Express システムのトラブルシューティングの方法

Cisco CallManager Express システムのトラブルシューティングを行う手順は次のとおりです。

1. show ephone コマンドを入力して、登録されているすべての電話機を表示します。電話機が 1 台も登録されていない場合は、次の作業を行います。

1. デフォルト ルータと TFTP サーバ アドレス（オプション 150）を含む DHCP 設定を確認します。

2. dir コマンドを使用して、必要なファイルがルータのフラッシュ メモリに存在していることを確認します。

3. 必要なファイルに関して tftp-server コマンドが設定されていることを確認します。

4. debug ephone register MAC アドレス コマンドを使用して、Cisco IP Phone の登録アクティビティを表示します。

5. debug ip dhcp コマンドを使用して、DHCP の動作を確認します。

2. show ephone コマンドを入力して、登録されているすべての電話機を表示します。電話機が登録されていて表示された場合は、次の作業を行います。

1. 電話番号に割り当てられている電話機ボタンが正しいことを確認します。

2. Cisco IP Phone が登録済みとして表示されることを確認します。

3. 電話機の [Settings] ディスプレイを使用して、Cisco IP 電話機の IP パラメータ設定を確認します。

4. show phone コマンドを発行したときにキープアライブ カウントが更新されることを確認します。

5. debug ephone register MAC アドレス コマンドを入力して、電話機をリセットし、再登録が行われることを確認して、Cisco IP Phone を表示します。

6. show ephone-dn summary コマンドを入力して、Cisco IP Phone の回線の状態を確認します。

7. 電話機の IP アドレスを確認して、そのアドレスに Ping を発行します。

3. debug ephone keepalive コマンドを使用して、Cisco IP Phone のキープアライブ デバッグを設定します。

4. debug ephone state コマンドを使用して、Cisco IP Phone のステート デバッグを設定します。

Cisco CallManager と MWI

Cisco Unity Express が Cisco CallManager に統合されている場合、最も重要なことは、Unity Express が登録されていて、ログオン情報がすべて正しく設定されていることを確認することです。

トラブルシューティングを行うには、まず始めに電話機が SRST モードで稼働しているかどうかを確認します。Cisco Unity Express モジュールがインストールされているルータにログインします。次に、show ephone registered コマンドを発行します。Cisco Unity Express が Cisco CallManager に正しく登録されていても、MWI はどの登録されている電話機でも受信されません。

vnt-2651-44a#show ephone registered

ephone-3 Mac:0008.E31B.7AFC TCP socket:[2] activeLine:0 REGISTERED

mediaActive:0 offhook:0 ringing:0 reset:0 reset_sent:0 paging 0 debug:0

IP:14.80.119.206 51984 Telecaster 7960  keepalive 2697 max_line 6

button 1: dn 1  number 2103  CM Fallback CH1   IDLE

button 2: dn 2  number 2199  CM Fallback CH1   IDLE

ephone-4 Mac:0008.E37F.A119 TCP socket:[4] activeLine:0 REGISTERED

mediaActive:0 offhook:0 ringing:0 reset:0 reset_sent:0 paging 0 debug:0

IP:14.80.119.207 50963 Telecaster 7960  keepalive 2696 max_line 6

button 1: dn 3  number 2104  CM Fallback CH1   IDLE

REGISTERED で示される Cisco CallManager フォールバック状態の電話機が 1 台もない場合、前述のように、それらのデバイスでは SRST がアクティブにはなっていません。次に、Cisco Unity Express と Cisco CallManager の設定を確認して、Unity Express が CallManager に登録されていることを確認します。

VNT-AIM-CUE1>show ccn subsystem jtapi

Cisco Call Manager:                     14.80.227.127

CCM JTAPI Username:                     site1cue

CCM JTAPI Password:                     *****

Call Control Group 1 CTI ports:         28001,28002,28003,28004

この出力には、Cisco Unity Express が Cisco CallManager にログインするときに使用するすべての Computer Telephony Integration（CTI）ルート ポイントの電話番号と JTAPI アカウントが表示されています。

Cisco Unity Express が Cisco CallManager に正しく登録されていることを確認する必要があります。最初に、CTI ポートが実際に登録されていることを確認します。これを行うには、Cisco CallManager Administration Web ページにアクセスするのが最も簡単です。次に、[Device] > [Phone]を選択し、上記の出力にリストされているCTIポートを検索します。Status フィールドと IP Address フィールドは、完全に入力されている必要があります。

これらのポートが登録されていない場合、Cisco Unity Express は Cisco CallManager と通信できません。もう 1 つの可能性はログインが正しくないことです。この問題を解決するには、Cisco Unity Express モジュールから Cisco CallManager に Ping を発行します。これが成功する場合は、Cisco CTIManager とディレクトリサービス（この例では DC Directory Server）が開始されていることを確認します。Cisco CallManagerサーバで、[Start] > [Programs] > [Administrative Tools] > [Services]の順に選択して、次のことを確認します。

また、JTAPI ユーザ アカウント（この例では site1cue）が存在することも確認する必要があります。CTI ポート、ルート ポイント、および Enable CTI Application Use にチェックマークが付いていることを確認します。パスワードも確認します。

これ以外によくある問題は、CTI ポートの Calling Search Space に関係するものです。この Calling Search Space には MWI ランプを点灯させる電話番号のパーティションが含まれている必要があります。たとえば、ルートポイントではなくCTIポートのコーリングサーチスペースにLine1パーティションを含めて、Partition Line1の内線1234のMWIを設定する必要があります。CTIポートのコーリングサーチスペースが[None]の場合、MWIでは機能しません。

設定が正しい場合は、Cisco Unity Express モジュールで JTAPI 診断を有効にできます。ただし、診断を有効または無効にするにはリブートが必要になります。このレベルの診断は通常の trace デバッグ設定より強力です。この診断を有効にすると内部フラッシュ カードに大量の情報が書き込まれ、フラッシュの寿命が短くなる可能性があるため、Advanced Integration Module（AIM）の場合は特に、この診断を有効のままにしておかないでください。

現在有効な JTAPI トレースを表示するには、show ccn trace jtapi コマンドを発行します。

注：デフォルトでは、すべてのJTAPIトレースが無効になっています。

VNT-AIM-CUE1>show ccn trace jtapi

Warning:                                0

Informational:                          0

Jtapi Debugging:                        0

Jtapi Implementation:                   0

CTI Debugging:                          0

CTI Implementation:                     0

Protocol Debugging:                     0

Misc Debugging:                         0

すべてのトレースを有効にするには、次のコマンドを発行します。

VNT-AIM-CUE1>ccn trace jtapi debug all

You will have to reload the system for your changes to take effect

VNT-AIM-CUE1>ccn trace jtapi informational all

You will have to reload the system for your changes to take effect

VNT-AIM-CUE1>ccn trace jtapi warning all

You will have to reload the system for your changes to take effect

VNT-AIM-CUE1>show ccn trace jtapi

Warning:                                1

Informational:                          1

Jtapi Debugging:                        1

Jtapi Implementation:                   1

CTI Debugging:                          1

CTI Implementation:                     1

Protocol Debugging:                     1

Misc Debugging:                         1

ここでシステムをリロードする必要があります。上の出力と同じ ccn trace コマンドを発行します。ただし、後で無効にするには、各コマンドの前に no キーワードを追加します。たとえば、no ccn trace jtapi debug all のように入力します。AIM では特にこれが重要になります。これを怠るとパフォーマンスが低下したり、AIM のコンパクト フラッシュ カードの寿命が短くなる可能性があります。

リロード後、CiscoJtapi1.log ファイルの書き込みが開始され、最初のファイルが最大サイズに達すると CiscoJtapi2.log ファイルの書き込みが開始されます。

これらのログを表示するには、show log name CiscoJtapi1.log コマンドを発行します。また、ログ ファイルを FTP サーバにコピーして、オフラインで情報を確認することもできます。この場合のコマンドは、copy log CiscoJtapi1.log url ftp://user:passwd@ftpservipaddr/ です。

いずれの方法でも、すべての JTAPI 情報が表示されます。この例では、Cisco Unity Express モジュールが登録を試みていますが、WAN の障害のために失敗しています。

15252: Jul 14 03:58:24.412 EDT %JTAPI-CTIIMPL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) Trying

connection to server: 14.80.227.127

15253: Jul 14 03:58:24.416 EDT %JTAPI-CTIIMPL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) Provider.tryOpen

() Failure java.net.NoRouteToHostException: No route to host

15254: Jul 14 03:58:24.417 EDT %JTAPI-MISC-7-UNK:(P1-14.80.227.127) ProviderRetryThread

waiting for 30000 msecsCCNException = com.cisco.cti.client.CCNException: No route to host

15255: Jul 14 03:58:54.803 EDT %JTAPI-CTIIMPL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) Trying connection

to server: 14.80.227.127

15256: Jul 14 03:58:54.808 EDT %JTAPI-CTIIMPL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) Provider.tryOpen

() Failure java.net.NoRouteToHostException: No route to host

15257: Jul 14 03:58:54.809 EDT %JTAPI-MISC-7-UNK:(P1-14.80.227.127) ProviderRetryThread

waiting for 30000 msecsCCNException = com.cisco.cti.client.CCNException: No route to host

15258: Jul 14 03:59:24.817 EDT %JTAPI-CTIIMPL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) Trying connection

to server: 14.80.227.127

15259: Jul 14 03:59:24.820 EDT %JTAPI-CTIIMPL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) Provider.tryOpen

() Failure java.net.NoRouteToHostException: No route to host

15260: Jul 14 03:59:24.821 EDT %JTAPI-MISC-7-UNK:(P1-14.80.227.127) ProviderRetryThread

waiting for 30000 msecsCCNException = com.cisco.cti.client.CCNException: No route to host

15261: Jul 14 03:59:55.210 EDT %JTAPI-CTIIMPL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) Trying connection

to server: 14.80.227.127

次のトレースでは、Cisco CallManager への Cisco Unity Express の完全な登録が表示されます。この例では、8 つの CTI ポートが JTAPI ユーザに関連付けられています。ただし、Cisco Unity Express のライセンスで許可されているポートは 4 つまでなので、使用されるポートは 4 つだけです。また、Cisco CallManager に再登録された後、システムが自動的に完全な MWI 再同期を行うことにも注意してください。

17937: Jul 14 11:28:56.037 EDT %JTAPI-CTIIMPL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) Trying

connection to server: 14.80.227.127

17938: Jul 14 11:28:56.042 EDT %JTAPI-CTIIMPL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) connected

17939: Jul 14 11:28:56.043 EDT %JTAPI-MISC-7-UNK:(P1-14.80.227.127) EventThread: created

17940: Jul 14 11:28:56.045 EDT %JTAPI-MISC-7-UNK:(P1-14.80.227.127) EventThread

starting up...

17941: Jul 14 11:28:56.056 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127)

[ProviderRetryThread] sending: com.cisco.cti.protocol.ProviderOpenRequest {

sequenceNumber = 238

provider = 14.80.227.127

qbeClientVersion = Cisco JTAPI 1.4(3.12) Release

login = site1cue

password = 0c0a000a2c

filter = com.cisco.cti.protocol.ProviderEventFilter {

deviceRegistered = true

deviceUnregistered = true

directoryChangeNotify = true

}

applicationID = Cisco IP IVR

desiredServerHeartbeatTime = 30

cmAssignedApplicationID = 0

}

17942: Jul 14 11:28:56.072 EDT %JTAPI-MISC-7-UNK:(P1-14.80.227.127) ReceiveThread

starting up...

17943: Jul 14 11:28:56.114 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Response: com.cisco.cti.protocol.ProviderOpenResponse {

sequenceNumber = 238

providerInfoString = 3.3(3)

clientHeartbeat = 30

serverHeartbeat = 30

}

17944: Jul 14 11:28:56.131 EDT %JTAPI-CTIIMPL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) Server response:

will send server heartbeat every 30 seconds

17945: Jul 14 11:28:56.131 EDT %JTAPI-CTIIMPL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) Server response:

expecting client heartbeat every 30 seconds

17946: Jul 14 11:28:56.133 EDT %JTAPI-MISC-7-UNK:(P1-14.80.227.127) HeartbeatSendThread

starting up

17947: Jul 14 11:28:56.135 EDT %JTAPI-MISC-7-UNK:(P1-14.80.227.127)

DeviceLineUpdateThread: created

17948: Jul 14 11:28:56.136 EDT %JTAPI-MISC-7-UNK:(P1-14.80.227.127)

DeviceLineUpdateThread starting up...

17949: Jul 14 11:28:56.671 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Event: com.cisco.cti.protocol.ProviderOpenCompletedEvent {

eventSequence = 279

reason = 0

sequenceNumber = 238

providerInfoString = 3.3(3)

clientHeartbeat = 30

serverHeartbeat = 30

failureDescription = null

bMonitorCallParkDNs = false

}

1ISC-7-UNK:(P1-14.80.227.127) EventThread: queuing

com.cisco.cti.protocol.ProviderOpenCompletedEvent

17951: Jul 14 11:28:56.674 EDT %JTAPI-CTIIMPL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) EventThread

handling event com.cisco.cti.protocol.ProviderOpenCompletedEvent[279]

17952: Jul 14 11:28:56.674 EDT %JTAPI-CTIIMPL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) connected to

CTIManager version 3.3(3)

17953: Jul 14 11:28:56.676 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127)

[ProviderRetryThread] sending: com.cisco.cti.protocol.ProviderGetCapabilitiesRequest {

sequenceNumber = 239

}

17954: Jul 14 11:28:56.679 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Response: com.cisco.cti.protocol.ProviderGetCapabilitiesResponse {

sequenceNumber = 239

providerCapabilitiesInfo = com.cisco.cti.protocol.ProviderCapabilitiesInfo {

controlAnyDevice = false

maxNumberOfDevicesOpen = 0

}

}

17955: Jul 14 11:28:56.680 EDT %JTAPI-CTIIMPL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) can control any

device = false

17956: Jul 14 11:28:56.681 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127)

[ProviderRetryThread] sending: com.cisco.cti.protocol.ProviderGetDeviceInfoRequest {

sequenceNumber = 240

deviceGroup = 1

enumerateRegisterableDevices = true

}

17957: Jul 14 11:28:56.685 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Response: com.cisco.cti.protocol.ProviderGetDeviceInfoResponse {

sequenceNumber = 240

enumerationHandle = 3

}

17958: Jul 14 11:28:56.686 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127)

[ProviderRetryThread] sending: com.80.227.127) received Response:

com.cisco.cti.protocol.GetDeviceInfoFetchResponse {

sequenceNumber = 241

info = 11@[

com.cisco.cti.protocol.DeviceInfo {

name = CUE_SIte1_GMS

type = 73

allowsRegistration = true

},

com.cisco.cti.protocol.DeviceInfo {

name = CUE_Site1_AA

type = 73

allowsRegistration = true

},

com.cisco.cti.protocol.DeviceInfo {

name = CUE_Site1_VM

type = 73

allowsRegistration = true

},

com.cisco.cti.protocol.DeviceInfo {

name = cue_site1_p01

type = 72

allowsRegistration = true

},

com.cisco.cti.protocol.DeviceInfo {

name = cue_site1_p03

type = 72

allowsRegistration = true

},

com.cisco.cti.protocol.DeviceInfo {

name = cue_site1_p02

type = 72

allowsRegistration = true

},

com.cisco.cti.protocol.DeviceInfo {

name = cue_site1_p05

type = 72

allowsRegistration = true

},

com.cisco.cti.protocol.DeviceInfo {

name = cue_site1_p04

type = 72

allowsRegistration = true

},

com.cisco.cti.protocol.DeviceInfo {

name = cue_site1_p07

type = 72

allowsRegistration = true

},

com.cisco.cti.protocol.DeviceInfo {

name = cue_site1_p06

type = 72

allowsRegistration = true

},

com.cisco.cti.protocol.DeviceInfo {

name = cue_site1_p08

type = 72

allowsRegistration = true

}]

more = false

}

17960: Jul 14 11:28:56.706 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127)

[ProviderRetryThread] sending: com.cisco.cti.protocol.GetDeviceInfoCloseRequest {

sequenceNumber = 242

enumerationHandle = 3

}

17961: Jul 14 11:28:56.709 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Response: com.cisco.cti.protocol.GetDeviceInfoCloseResponse {

sequenceNumber = 242

}

17962: Jul 14 11:28:56.710 EDT %JTAPI-MISC-7-UNK:(P1-14.80.227.127) creating controlled

devices

17963: Jul 14 11:28:56.712 EDT %JTAPI-CTI-7-UNK:(P1-site1cue) cue_site1_p08(0,0)

updating lines

17964: Jul 14 11:28:56.713 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127)

[ProviderRetryThread] sending: com.cisco.cti.protocol.DeviceGetLineInfoRequest {

sequenceNumber = 243

deviceName = cue_site1_p08

}

17965: Jul 14 11:28:56.716 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Response: com.cisco.cti.protocol.DeviceGetLineInfoResponse {

sequenceNumber = 243

enumerationHandle = 1

}

17966: Jul 14 11:28:56.718 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127)

[ProviderRetryThread] sending: com.cisco.cti.protocol.GetLineInfoFetchRequest {

sequenceNumber = 244

enumerationHandle = 1

count = 10

}

17967: Jul 14 11:28:56.754 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Response: com.cisco.cti.protocol.GetLineInfoFetchResponse {

sequenceNumber = ol.LineInfo {

name = 28008

permanentLineID = 1936802189

}]

more = false

}

17968: Jul 14 11:28:56.761 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127)

[ProviderRetryThread] sending: com.cisco.cti.protocol.GetLineInfoCloseRequest {

sequenceNumber = 245

enumerationHandle = 1

}

17969: Jul 14 11:28:56.967 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Response: com.cisco.cti.protocol.GetLineInfoCloseResponse {

sequenceNumber = 245

}

17970: Jul 14 11:28:56.968 EDT %JTAPI-CTI-7-UNK:(P1-site1cue) cue_site1_p08(0,0)

refreshing lines: previous=1 current=1 created=0 removed=0

17971: Jul 14 11:28:56.969 EDT %JTAPI-CTI-7-UNK:(P1-site1cue) cue_site1_p07(0,0)

updating lines

17972: Jul 14 11:28:56.970 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127)

[ProviderRetryThread] sending: com.cisco.cti.protocol.DeviceGetLineInfoRequest {

sequenceNumber = 246

deviceName = cue_site1_p07

}

17973: Jul 14 11:28:56.973 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Response: com.cisco.cti.protocol.DeviceGetLineInfoResponse {

sequenceNumber = 246

enumerationHandle = 2

}

17974: Jul 14 11:28:56.975 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127)

[ProviderRetryThread] sending: com.cisco.cti.protocol.GetLineInfoFetchRequest {

sequenceNumber = 247

enumerationHandle = 2

count = 10

}

17975: Jul 14 11:28:57.007 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Response: com.cisco.cti.protocol.GetLineInfoFetchResponse {

sequenceNumber = 247

info = 1@[

com.cisconeID = 829100962

}]

more = false

}

17976: Jul 14 11:28:57.009 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127)

[ProviderRetryThread] sending: com.cisco.cti.protocol.GetLineInfoCloseRequest {

sequenceNumber = 248

enumerationHandle = 2

}

17977: Jul 14 11:28:57.227 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Response: com.cisco.cti.protocol.GetLineInfoCloseResponse {

sequenceNumber = 248

}

17978: Jul 14 11:28:57.229 EDT %JTAPI-CTI-7-UNK:(P1-site1cue) cue_site1_p07(0,0)

refreshing lines: previous=1 current=1 created=0 removed=0

17979: Jul 14 11:28:57.229 EDT %JTAPI-CTI-7-UNK:(P1-site1cue) cue_site1_p06(0,0)

updating lines

17980: Jul 14 11:28:57.230 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127)

[ProviderRetryThread] sending: com.cisco.cti.protocol.DeviceGetLineInfoRequest {

sequenceNumber = 249

deviceName = cue_site1_p06

}

17981: Jul 14 11:28:57.233 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Response: com.cisco.cti.protocol.DeviceGetLineInfoResponse {

sequenceNumber = 249

enumerationHandle = 3

}

17982: Jul 14 11:28:57.235 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127)

[ProviderRetryThread] sending: com.cisco.cti.protocol.GetLineInfoFetchRequest {

sequenceNumber = 250

enumerationHandle = 3

count = 10

}

17983: Jul 14 11:28:57.260 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Response: com.cisco.cti.protocol.GetLineInfoFetchResponse {

sequenceNumber = 250

info = 1@[

com.cisco.cti.protocol.LineInfo {

name = 28006

permanentLineID = 294850253

}]

more = false

}

17984: Jul 14 11:28:57.262 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127)

[ProviderRetryThread] sending: com.cisco.cti.protocol.GetLineInfoCloseRequest {

sequenceNumber = 251

enumerationHandle = 3

}

17985: Jul 14 11:28:57.265 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Response: com.cisco.cti.protocol.GetLineInfoCloseResponse {

sequenceNumber = 251

}

17986: Jul 14 11:28:57.267 EDT %JTAPI-CTI-7-UNK:(P1-site1cue) cue_site1_p06(0,0)

refreshing lines: previous=1 current=1 created=0 removed=0

17987: Jul 14 11:28:57.268 EDT %JTAPI-CTI-7-UNK:(P1-site1cue) cue_site1_p05(0,0)

updating lines

17988: Jul 14 11:28:57.268 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127)

[ProviderRetryThread] sending: com.cisco.cti.protocol.DeviceGetLineInfoRequest {

sequenceNumber = 252

deviceName = cue_site1_p05

}

17989: Jul 14 11:28:57.271 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Response: com.cisco.cti.protocol.DeviceGetLineInfoResponse {

sequenceNumber = 252

enumerationHandle = 4

}

17990: Jul 14 11:28:57.273 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127)

[ProviderRetryThread] sending: com.cisco.cti.protocol.GetLineInfoFetchRequest {

sequenceNumber = 253

enumerationHandle = 4

count = 10

}

17991: Jul 14 11:28:57.309 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Response: com.cisco.cti.protocol.GetLineInfoFetchResponse {

sequenceNumber = 253

info = 1@[

com.cisco.cti.protocol.LineInfo {7.311 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127)

[ProviderRetryThread] sending: com.cisco.cti.protocol.GetLineInfoCloseRequest {

sequenceNumber = 254

enumerationHandle = 4

}

17993: Jul 14 11:28:57.314 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Response: com.cisco.cti.protocol.GetLineInfoCloseResponse {

sequenceNumber = 254

}

17994: Jul 14 11:28:57.316 EDT %JTAPI-CTI-7-UNK:(P1-site1cue) cue_site1_p05(0,0)

refreshing lines: previous=1 current=1 created=0 removed=0

17995: Jul 14 11:28:57.317 EDT %JTAPI-CTI-7-UNK:(P1-site1cue) cue_site1_p04(0,0)

updating lines

17996: Jul 14 11:28:57.318 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127)

[ProviderRetryThread] sending: com.cisco.cti.protocol.DeviceGetLineInfoRequest {

sequenceNumber = 255

deviceName = cue_site1_p04

}

17997: Jul 14 11:28:57.322 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Response: com.cisco.cti.protocol.DeviceGetLineInfoResponse {

sequenceNumber = 255

enumerationHandle = 5

}

17998: Jul 14 11:28:57.324 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127)

[ProviderRetryThread] sending: com.cisco.cti.protocol.GetLineInfoFetchRequest {

sequenceNumber = 256

enumerationHandle = 5

count = 10

}

17999: Jul 14 11:28:57.358 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Response: com.cisco.cti.protocol.GetLineInfoFetchResponse {

sequenceNumber = 256

info = 1@[

com.cisco.cti.protocol.LineInfo {

name = 28004

permanentLineID = 1897211172

}]

more = false

}

18000: Jul

enumerationHandle = 5

}

18001: Jul 14 11:28:57.363 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Response: com.cisco.cti.protocol.GetLineInfoCloseResponse {

sequenceNumber = 257

}

18002: Jul 14 11:28:57.364 EDT %JTAPI-CTI-7-UNK:(P1-site1cue) cue_site1_p04(0,0)

refreshing lines: previous=1 current=1 created=0 removed=0

18003: Jul 14 11:28:57.365 EDT %JTAPI-CTI-7-UNK:(P1-site1cue) cue_site1_p03(0,0)

updating lines

18004: Jul 14 11:28:57.366 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127)

[ProviderRetryThread] sending: com.cisco.cti.protocol.DeviceGetLineInfoRequest {

sequenceNumber = 258

deviceName = cue_site1_p03

}

18005: Jul 14 11:28:57.587 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Response: com.cisco.cti.protocol.DeviceGetLineInfoResponse {

sequenceNumber = 258

enumerationHandle = 6

}

18006: Jul 14 11:28:57.589 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127)

[ProviderRetryThread] sending: com.cisco.cti.protocol.GetLineInfoFetchRequest {

sequenceNumber = 259

enumerationHandle = 6

count = 10

}

18007: Jul 14 11:28:57.632 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Response: com.cisco.cti.protocol.GetLineInfoFetchResponse {

sequenceNumber = 259

info = 1@[

com.cisco.cti.protocol.LineInfo {

name = 28003

permanentLineID = 2109152574

}]

more = false

}

18008: Jul 14 11:28:57.634 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127)

[ProviderRetryThread] sending: com.cisco.cti.protocol.GetLineInfoCloseRequest {

sequenceNumber = 260

enumerationHandle = 6

}

18009: Jul 14 11:28:57.637 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Response: com.cisco.cti.protocol.GetLineInfoCloseResponse {

sequenceNumber = 260

}

18010: Jul 14 11:28:57.638 EDT %JTAPI-CTI-7-UNK:(P1-site1cue) cue_site1_p03(0,0)

refreshing lines: previous=1 current=1 created=0 removed=0

18011: Jul 14 11:28:57.639 EDT %JTAPI-CTI-7-UNK:(P1-site1cue) cue_site1_p02(0,0)

updating lines

18012: Jul 14 11:28:57.640 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127)

[ProviderRetryThread] sending: com.cisco.cti.protocol.DeviceGetLineInfoRequest {

sequenceNumber = 261

deviceName = cue_site1_p02

}

18013: Jul 14 11:28:57.645 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Response: com.cisco.cti.protocol.DeviceGetLineInfoResponse {

sequenceNumber = 261

enumerationHandle = 7

}

18014: Jul 14 11:28:57.646 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127)

[ProviderRetryThread] sending: com.cisco.cti.protocol.GetLineInfoFetchRequest {

sequenceNumber = 262

enumerationHandle = 7

count = 10

}

18015: Jul 14 11:28:57.681 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Response: com.cisco.cti.protocol.GetLineInfoFetchResponse {

sequenceNumber = 262

info = 1@[

com.cisco.cti.protocol.LineInfo {

name = 28002

permanentLineID = 1035863534

}]

more = false

}

18016: Jul 14 11:28:57.683 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127)

[ProviderRetryThread] sending: com.cisco.cti.protocol.GetLUNK:(P1-14.80.227.127)

received Response: com.cisco.cti.protocol.GetLineInfoCloseResponse {

sequenceNumber = 263

}

18018: Jul 14 11:28:57.687 EDT %JTAPI-CTI-7-UNK:(P1-site1cue) cue_site1_p02(0,0)

refreshing lines: previous=1 current=1 created=0 removed=0

18019: Jul 14 11:28:57.688 EDT %JTAPI-CTI-7-UNK:(P1-site1cue) cue_site1_p01(0,0)

updating lines

18020: Jul 14 11:28:57.689 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127)

[ProviderRetryThread] sending: com.cisco.cti.protocol.DeviceGetLineInfoRequest {

sequenceNumber = 264

deviceName = cue_site1_p01

}

18021: Jul 14 11:28:57.692 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Response: com.cisco.cti.protocol.DeviceGetLineInfoResponse {

sequenceNumber = 264

enumerationHandle = 8

}

18022: Jul 14 11:28:57.694 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127)

[ProviderRetryThread] sending: com.cisco.cti.protocol.GetLineInfoFetchRequest {

sequenceNumber = 265

enumerationHandle = 8

count = 10

}

18023: Jul 14 11:28:57.708 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Response: com.cisco.cti.protocol.GetLineInfoFetchResponse {

sequenceNumber = 265

info = 1@[

com.cisco.cti.protocol.LineInfo {

name = 28001

permanentLineID = 1084634008

}]

more = false

}

18024: Jul 14 11:28:57.710 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127)

[ProviderRetryThread] sending: com.cisco.cti.protocol.GetLineInfoCloseRequest {

sequenceNumber = 266

enumerationHandle = 8

}

18025: Jul 14 11:28:57.713 EDT %JTAPI-esponse:

com.cisco.cti.protocol.GetLineInfoCloseResponse {

sequenceNumber = 266

}

18026: Jul 14 11:28:57.716 EDT %JTAPI-CTI-7-UNK:(P1-site1cue) cue_site1_p01(0,0)

refreshing lines: previous=1 current=1 created=0 removed=0

18027: Jul 14 11:28:57.717 EDT %JTAPI-CTI-7-UNK:(P1-site1cue) CUE_SIte1_GMS(0,0)

updating lines

18028: Jul 14 11:28:57.718 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127)

[ProviderRetryThread] sending: com.cisco.cti.protocol.DeviceGetLineInfoRequest {

sequenceNumber = 267

deviceName = CUE_SIte1_GMS

}

18029: Jul 14 11:28:57.725 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Response: com.cisco.cti.protocol.DeviceGetLineInfoResponse {

sequenceNumber = 267

enumerationHandle = 9

}

18030: Jul 14 11:28:57.727 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127)

[ProviderRetryThread] sending: com.cisco.cti.protocol.GetLineInfoFetchRequest {

sequenceNumber = 268

enumerationHandle = 9

count = 10

}

18031: Jul 14 11:28:57.961 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Response: com.cisco.cti.protocol.GetLineInfoFetchResponse {

sequenceNumber = 268

info = 1@[

com.cisco.cti.protocol.LineInfo {

name = 28111

permanentLineID = 632514620

}]

more = false

}

18032: Jul 14 11:28:57.963 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127)

[ProviderRetryThread] sending: com.cisco.cti.protocol.GetLineInfoCloseRequest {

sequenceNumber = 269

enumerationHandle = 9

}

18033: Jul 14 11:28:57.966 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Response: com.cisco.cti.protocol.GetLineInfoCloseResponse {

sequenceNumber = 269

}

18034: Jul 14 11:28:57.967 EDT %JTAPI-CTI-7-UNK:(P1-site1cue) CUE_SIte1_GMS(0,0)

refreshing lines: previous=1 current=1 created=0 removed=0

18035: Jul 14 11:28:57.968 EDT %JTAPI-CTI-7-UNK:(P1-site1cue) CUE_Site1_AA(0,0)

updating lines

18036: Jul 14 11:28:57.969 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127)

[ProviderRetryThread] sending: com.cisco.cti.protocol.DeviceGetLineInfoRequest {

sequenceNumber = 270

deviceName = CUE_Site1_AA

}

18037: Jul 14 11:28:57.972 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Response: com.cisco.cti.protocol.DeviceGetLineInfoResponse {

sequenceNumber = 270

enumerationHandle = 10

}

18038: Jul 14 11:28:57.974 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127)

[ProviderRetryThread] sending: com.cisco.cti.protocol.GetLineInfoFetchRequest {

sequenceNumber = 271

enumerationHandle = 10

count = 10

}

18039: Jul 14 11:28:58.011 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Response: com.cisco.cti.protocol.GetLineInfoFetchResponse {

sequenceNumber = 271

info = 1@[

com.cisco.cti.protocol.LineInfo {

name = 28100

permanentLineID = 117519949

}]

more = false

}

18040: Jul 14 11:28:58.013 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127)

[ProviderRetryThread] sending: com.cisco.cti.protocol.GetLineInfoCloseRequest {

sequenceNumber = 272

enumerationHandle = 10

}

18041: Jul 14 11:28:58.018 EDT %JTAved Response:

com.cisco.cti.protocol.GetLineInfoCloseResponse {

sequenceNumber = 272

}

18042: Jul 14 11:28:58.019 EDT %JTAPI-CTI-7-UNK:(P1-site1cue) CUE_Site1_AA(0,0)

refreshing lines: previous=1 current=1 created=0 removed=0

18043: Jul 14 11:28:58.020 EDT %JTAPI-CTI-7-UNK:(P1-site1cue) CUE_Site1_VM(0,0)

updating lines

18044: Jul 14 11:28:58.021 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127)

[ProviderRetryThread] sending: com.cisco.cti.protocol.DeviceGetLineInfoRequest {

sequenceNumber = 273

deviceName = CUE_Site1_VM

}

18045: Jul 14 11:28:58.025 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Response: com.cisco.cti.protocol.DeviceGetLineInfoResponse {

sequenceNumber = 273

enumerationHandle = 11

}

18046: Jul 14 11:28:58.035 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127)

[ProviderRetryThread] sending: com.cisco.cti.protocol.GetLineInfoFetchRequest {

sequenceNumber = 274

enumerationHandle = 11

count = 10

}

18047: Jul 14 11:28:58.060 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Response: com.cisco.cti.protocol.GetLineInfoFetchResponse {

sequenceNumber = 274

info = 1@[

com.cisco.cti.protocol.LineInfo {

name = 28000

permanentLineID = 1978608865

}]

more = false

}

18048: Jul 14 11:28:58.061 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127)

[ProviderRetryThread] sending: com.cisco.cti.protocol.GetLineInfoCloseRequest {

sequenceNumber = 275

enumerationHandle = 11

}

18049: Jul 14 11:28:58.277 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227s=1 current=1

created=0 removed=0

18051: Jul 14 11:28:58.279 EDT %JTAPI-CTI-7-UNK:(P1-14.80.227.127) refreshing device

map: previous=11 current=11 created=0 removed=0

18052: Jul 14 11:28:58.280 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127)

[ProviderRetryThread] sending: com.cisco.cti.protocol.ProviderGetDeviceInfoRequest {

sequenceNumber = 276

deviceGroup = 3

enumerateRegisterableDevices = true

}

18053: Jul 14 11:28:58.283 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Response: com.cisco.cti.protocol.ProviderGetDeviceInfoResponse {

sequenceNumber = 276

enumerationHandle = 4

}

18054: Jul 14 11:28:58.285 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127)

[ProviderRetryThread] sending: com.cisco.cti.protocol.GetDeviceInfoFetchRequest {

sequenceNumber = 277

enumerationHandle = 4

count = 100

type = 2

}

18055: Jul 14 11:28:58.296 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Response: com.cisco.cti.protocol.GetDeviceInfoFetchResponse {

sequenceNumber = 277

info = null

more = false

}

18056: Jul 14 11:28:58.298 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127)

[ProviderRetryThread] sending: com.cisco.cti.protocol.GetDeviceInfoCloseRequest {

sequenceNumber = 278

enumerationHandle = 4

}

18057: Jul 14 11:28:58.507 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Response: com.cisco.cti.protocol.GetDeviceInfoCloseResponse {

sequenceNumber = 278

}

18058: Jul 14 11:28:58.508 EDT %JTAPI-MISC-7-UNK:Provider "(P1-site1cue)" changing

state to IN_SERVICE

18059: Jul 14 11:28:58.509 EDT %JTAPI-JTAPI-7-UNK:(P1-site1cue)[ProviderRetryThread]

(P1-site1cue) Request: getObservers

18060: Jul 14 11:28:58.510 EDT %JTAPI-JTAPI-7-UNK:(P1-site1cue) ProvInServiceEv [#684]

18061: Jul 14 11:28:58.511 EDT %JTAPI-JTAPIIMPL-7-UNK:

[com.cisco.wf.subsystems.jtapi.SubsystemJTAPI$ProviderObserver@107836e4]

ObserverProxy.queueEvents: queuing asynchronously

18062: Jul 14 11:28:58.511 EDT %JTAPI-MISC-7-UNK:ObserverThread

(com.cisco.wf.subsystems.jtapi.SubsystemJTAPI$ProviderObserver@107836e4):

queuing com.cisco.jtapi.JtapiProviderEventSet

18063: Jul 14 11:28:58.512 EDT %JTAPI-JTAPIIMPL-7-UNK:ObserverThread

(com.cisco.wf.subsystems.jtapi.SubsystemJTAPI$ProviderObserver@107836e4):

delivering JPES[1]

18064: Jul 14 11:28:58.513 EDT %JTAPI-JTAPIIMPL-7-UNK:

[com.cisco.wf.subsystems.jtapi.SubsystemJTAPI$ProviderObserver@107836e4]

ObserverProxy.deliverEvents()

18065: Jul 14 11:28:58.517 EDT %JTAPI-JTAPIIMPL-7-UNK:

[com.cisco.wf.subsystems.jtapi.SubsystemJTAPI$ProviderObserver@107836e4]

ObserverProxy.deliverEvents() completed

18066: Jul 14 11:28:58.522 EDT %JTAPI-CTI-7-UNK:(P1-14.80.227.127) reopening device

(P1-site1cue) CUE_SIte1_GMS(0,0)

18067: Jul 14 11:28:58.525 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127)

[ProviderRetryThread] sending: com.cisco.cti.protocol.DeviceOpenRequest {

sequenceNumber = 279

deviceName = CUE_SIte1_GMS

filter = com.cisco.cti.protocol.DeviceEventFilter {

deviceModeChanged = false

keyPressed = false

displayChanged = false

startTransmission = true

stopTransmission = true

startReception = true

stopReception = true

softKeyPressed = false

deviceData = true

}

disableAutoRecovery = false

}

18068: Jul 14 11:28:58.544 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127)

received Event: com.cisco.cti.protocol.DeviceRegisteredEvent {

eventSequence = 280

deviceInfo = com.cisco.cti.protocol.DeviceInfo {

name = CUE_SIte1_GMS

type = 73

allowsRegistration = true

}

loginAllowed = false

loginUserID =

controllable = true

reason = 0

}

18069: Jul 14 11:28:58.545 EDT %JTAPI-MISC-7-UNK:(P1-14.80.227.127) EventThread:

queuing com.cisco.cti.protocol.DeviceRegisteredEvent

18070: Jul 14 11:28:58.546 EDT %JTAPI-CTIIMPL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) EventThread

handling event com.cisco.cti.protocol.DeviceRegisteredEvent[280]

18071: Jul 14 11:28:58.546 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) Received

DeviceRegisteredEvent

18072: Jul 14 11:28:59.303 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Response: com.cisco.cti.protocol.DeviceOpenResponse {

sequenceNumber = 279

callManagerID = 16777227

deviceID = 33

}

18073: Jul 14 11:28:59.306 EDT %JTAPI-CTI-7-UNK:(P1-site1cue) DeviceMap:

opening device "CUE_SIte1_GMS"

18074: Jul 14 11:28:59.314 EDT %JTAPI-MISC-7-UNK:(P1-14.80.227.127)

DeviceLineUpdateThread: queuing com.cisco.cti.client.implementation.Device

18075: Jul 14 11:28:59.315 EDT %JTAPI-CTi.protocol.DeviceGetLineInfoRequest {

sequenceNumber = 280

deviceName = CUE_SIte1_GMS

}

18077: Jul 14 11:28:59.325 EDT %JTAPI-CTI-7-UNK:(P1-site1cue) CUE_SIte1_GMS(16777227,33)

reopening line 28111(0,0)

18078: Jul 14 11:28:59.328 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127)

[ProviderRetryThread] sending: com.cisco.cti.protocol.LineOpenRequest {

sequenceNumber = 281

deviceName = CUE_SIte1_GMS

lineName = 28111

filter = com.cisco.cti.protocol.LineEventFilter {

callStateChanged = true

dtmf = true

ring = false

toneChanged = false

globalCallHandleChanged = true

openReceiveChannel = false

partyInfoChanged = true

bExistingCallEvent = true

bNewCallEvent = true

bLineCfwdAllStatus = true

}

disableAutoRecovery = false

}

18079: Jul 14 11:28:59.305 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Event: com.cisco.cti.protocol.DeviceInServiceEvent {

eventSequence = 281

deviceCallManagerID = 16777227

deviceID = 33

}

18080: Jul 14 11:28:59.330 EDT %JTAPI-MISC-7-UNK:(P1-14.80.227.127) EventThread:

queuing com.cisco.cti.protocol.DeviceInServiceEvent

18081: Jul 14 11:28:59.331 EDT %JTAPI-CTIIMPL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) EventThread

handling event com.cisco.cti.protocol.DeviceInServiceEvent[281]

18082: Jul 14 11:28:59.332 EDT %JTAPI-JTAPIIMPL-7-UNK:(P1-site1cue) Terminal

"CUE_SIte1_GMS" in service

18083: Jul 14 11:28:59.333 EDT %JTAPI-JTAPI-7-UNK:(P1-site1cue) [CUE_SIte1_GMS]

CiscoTermInServiceEv [#685]

18084: Jul 14 11:28:59.334 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Response: com.cisco.cti.protocol.DeviceGetLineInfoResponse {

sequenceNumber = 280

enumerationHandle = 12

}

18085: Jul 14 11:28:59.336 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127)

[(P1-14.80.227.127) DeviceLineUpdateThread] sending:

com.cisco.cti.protocol.GetLineInfoFetchRequest {

sequenceNumber = 282

enumerationHandle = 12

count = 10

}

18086: Jul 14 11:28:59.362 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Response: com.cisco.cti.protocol.LineOpenResponse {

sequenceNumber = 281

callManagerID = 16777227

lineID = 33

}

18087: Jul 14 11:28:59.364 EDT %JTAPI-CTI-7-UNK:(P1-14.80.227.127) reopening device

(P1-site1cue) CUE_Site1_AA(0,0)

18088: Jul 14 11:28:59.367 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127)

[ProviderRetryThread] sending: com.cisco.cti.protocol.DeviceOpenRequest {

sequenceNumber = 283

deviceName = CUE_Site1_AA

filter = com.cisco.cti.protocol.DeviceEventFilter {

deviceModeChanged = false

keyPressed = false

featureButtonPressed = false

lampModeChanged = false

ringModeChanged = false

displayChanged = false

startTransmission = true

stopTransmission = true

startReception = true

stopReception = true

softKeyPressed = false

deviceData = true

}

dilse

}

18089: Jul 14 11:28:59.371 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Event: com.cisco.cti.protocol.LineInServiceEvent {

eventSequence = 282

lineCallManagerID = 16777227

lineID = 33

}

18090: Jul 14 11:28:59.371 EDT %JTAPI-MISC-7-UNK:(P1-14.80.227.127) EventThread:

queuing com.cisco.cti.protocol.LineInServiceEvent

18091: Jul 14 11:28:59.372 EDT %JTAPI-CTIIMPL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) EventThread

handling event com.cisco.cti.protocol.LineInServiceEvent[282]

18092: Jul 14 11:28:59.373 EDT %JTAPI-CTI-7-UNK:(P1-site1cue){Line:28111(16777227,33)}

LineInServiceEvent

18093: Jul 14 11:28:59.374 EDT %JTAPI-JTAPIIMPL-7-UNK:(P1-site1cue) Address "28111"

in service

18094: Jul 14 11:28:59.374 EDT %JTAPI-JTAPI-7-UNK:(P1-site1cue) [28111]

CiscoAddrInServiceEv [#686]

18095: Jul 14 11:28:59.375 EDT %JTAPI-JTAPIIMPL-7-UNK:

[com.cisco.wf.subsystems.jtapi.TAPIPortGroup$ServiceAddressObserver@6d8576e6]

ObserverProxy.queueEvents: queuing asynchronously

18096: Jul 14 11:28:59.376 EDT %JTAPI-MISC-7-UNK:ObserverThread

(com.cisco.wf.subsystems.jtapi.TAPIPortGroup$ServiceAddressObserver@6d8576e6):

queuing com.cisco.jtapi.JtapiAddressEventSet

18097: Jul 14 11:28:59.377 EDT %JTAPI-JTAPIIMPL-7-UNK:ObserverThread

(com.cisco.wf.subsystems.jtapi.TAPIPortGroup$ServiceAddressObserver@6d8576e6):

delivering JAES[1]

18098: Jul 14 11:28:59.378 EDT %JTAPI-JTAPIIMPL-7-UNK:

[com.cisco.wf.subsystems.jtapi.TAPIPortGroup$ServiceAddressObserver@6d8576e6]

ObserverProxy.deliverEvents()

18099: Jul 14 11:28:59.391 EDT %JTAPI-JTAPIIMPL-7-UNK:[com.cisco.wf.subsyscompleted

18100: Jul 14 11:28:59.403 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Response: com.cisco.cti.protocol.GetLineInfoFetchResponse {

sequenceNumber = 282

info = 1@[

com.cisco.cti.protocol.LineInfo {

name = 28111

permanentLineID = 632514620

}]

more = false

}

18101: Jul 14 11:28:59.405 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127)

[(P1-14.80.227.127) DeviceLineUpdateThread] sending:

com.cisco.cti.protocol.GetLineInfoCloseRequest {

sequenceNumber = 284

enumerationHandle = 12

}

18102: Jul 14 11:28:59.408 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Event: com.cisco.cti.protocol.DeviceRegisteredEvent {

eventSequence = 283

deviceInfo = com.cisco.cti.protocol.DeviceInfo {

name = CUE_Site1_AA

type = 73

allowsRegistration = true

}

loginAllowed = false

loginUserID =

controllable = true

reason = 0

}

18103: Jul 14 11:28:59.409 EDT %JTAPI-MISC-7-UNK:(P1-14.80.227.127) EventThread:

queuing com.cisco.cti.protocol.DeviceRegisteredEvent

18104: Jul 14 11:28:59.410 EDT %JTAPI-CTIIMPL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) EventThread

handling event com.cisco.cti.protocol.DeviceRegisteredEvent[283]

18105: Jul 14 11:28:59.411 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) Received

DeviceRegisteredEvent

18106: Jul 14 11:28:59.412 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Response: com.cisco.cti.protocol.DeviceOpenResponse {

sequenceNumber = 283

callManagerID = 16777227

deviceID = 34

}

18107: Jul 14 11:28:59.414 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Event: com.cisco.cti.protocol.DeviceInServiceEvent {

eventSequence = 284

deviceCallManagerID = 16777227

deviceID = 34

}

18108: Jul 14 11:28:59.416 EDT %JTAPI-CTI-7-UNK:(P1-site1cue) DeviceMap: opening

device "CUE_Site1_AA"

18109: Jul 14 11:28:59.417 EDT %JTAPI-MISC-7-UNK:(P1-14.80.227.127)

DeviceLineUpdateThread: queuing com.cisco.cti.client.implementation.Device

18110: Jul 14 11:28:59.418 EDT %JTAPI-CTI-7-UNK:(P1-site1cue) CUE_Site1_AA(16777227,34)

reopening line 28100(0,0)

18111: Jul 14 11:28:59.420 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127)

[ProviderRetryThread] sending: com.cisco.cti.protocol.LineOpenRequest {

sequenceNumber = 285

deviceName = CUE_Site1_AA

lineName = 28100

filter = com.cisco.cti.protocol.LineEventFilter {

callStateChanged = true

dtmf = true

ring = false

toneChanged = false

globalCallHandleChanged = true

openReceiveChannel = false

partyInfoChanged = true

bExistingCallEvent = true

bNewCallEvent = true

bLineCfwdAllStatus = true

}

disableAutoRecovery = false

}

18112: Jul 14 11:28:59.422 EDT %JTAPI-MISC-7-UNK:(P1-14.80.227.127) EventThread:

queuing com.cisco.cti.protocol.DeviceInServiceEvent

18113: Jul 14 11:28:59.423 EDT %JTAPI-CTIIMPL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) EventThread

handling event com.cisco.cti.proto

18115: Jul 14 11:28:59.425 EDT %JTAPI-JTAPI-7-UNK:(P1-site1cue) [CUE_Site1_AA]

CiscoTermInServiceEv [#687]

18116: Jul 14 11:28:59.428 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Response: com.cisco.cti.protocol.GetLineInfoCloseResponse {

sequenceNumber = 284

}

18117: Jul 14 11:28:59.429 EDT %JTAPI-CTI-7-UNK:(P1-site1cue) CUE_SIte1_GMS(16777227,33)

refreshing lines: previous=1 current=1 created=0 removed=0

18118: Jul 14 11:28:59.430 EDT %JTAPI-CTI-7-UNK:(P1-site1cue) CUE_Site1_AA(16777227,34)

updating lines

18119: Jul 14 11:28:59.431 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127)

[(P1-14.80.227.127) DeviceLineUpdateThread] sending:

com.cisco.cti.protocol.DeviceGetLineInfoRequest {

sequenceNumber = 286

deviceName = CUE_Site1_AA

}

18120: Jul 14 11:28:59.434 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Response: com.cisco.cti.protocol.LineOpenResponse {

sequenceNumber = 285

callManagerID = 16777227

lineID = 34

}

18121: Jul 14 11:28:59.436 EDT %JTAPI-CTI-7-UNK:(P1-14.80.227.127) reopening device

(P1-site1cue) cue_site1_p08(0,0)

18122: Jul 14 11:28:59.436 EDT %JTAPI-CTIIMPL-7-UNK:(P1-site1cue) cue_site1_p08(0,0)

Device is not Opened previously, not attempting to open

18123: Jul 14 11:28:59.437 EDT %JTAPI-CTI-7-UNK:(P1-14.80.227.127) reopening device

(P1-site1cue) CUE_Site1_VM(0,0)

18124: Jul 14 11:28:59.439 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127)

[ProviderRetryThread] sending: com.cisco.cti.protocol.DeviceOpenRequest {

sequenceNumber = 287

deviceName = CUE_Site1_VM

filter ssed = false

lampModeChanged = false

ringModeChanged = false

displayChanged = false

startTransmission = true

stopTransmission = true

startReception = true

stopReception = true

softKeyPressed = false

deviceData = true

}

disableAutoRecovery = false

}

18125: Jul 14 11:28:59.442 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Event: com.cisco.cti.protocol.LineInServiceEvent {

eventSequence = 285

lineCallManagerID = 16777227

lineID = 34

}

18126: Jul 14 11:28:59.443 EDT %JTAPI-MISC-7-UNK:(P1-14.80.227.127) EventThread:

queuing com.cisco.cti.protocol.LineInServiceEvent

18127: Jul 14 11:28:59.444 EDT %JTAPI-CTIIMPL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) EventThread

handling event com.cisco.cti.protocol.LineInServiceEvent[285]

18128: Jul 14 11:28:59.445 EDT %JTAPI-CTI-7-UNK:(P1-site1cue){Line:28100(16777227,34)}

LineInServiceEvent

18129: Jul 14 11:28:59.446 EDT %JTAPI-JTAPIIMPL-7-UNK:(P1-site1cue) Address "28100"

in service

18130: Jul 14 11:28:59.447 EDT %JTAPI-JTAPI-7-UNK:(P1-site1cue) [28100]

CiscoAddrInServiceEv [#688]

18131: Jul 14 11:28:59.448 EDT %JTAPI-JTAPIIMPL-7-UNK:

[com.cisco.wf.subsystems.jtapi.TAPIPortGroup$ServiceAddressObserver@3f0ab6e7]

ObserverProxy.queueEvents: queuing asynchronously

18132: Jul 14 11:28:59.448 EDT %JTAPI-MISC-7-UNK:ObserverThread

(com.cisco.wf.subsystems.jtapi.TAPIPortGroup$ServiceAddressObserver@3f0ab6e7):

queuing com.cisco.jtapi.JtapiAddressEventSet

18133: Jul 14 11:28:59.449 EDT %JTAPI-JTAPIIMPL-7-UNK:ObserverThread

(com.cisco.wf.subsystems.jtapi.TAPIPortGroup$ServiceAddressObserver@3f0ab6e7):

delivering JAES[1]

18134: Jul 14 11:28:59.450 EDT %JTAPI-JTAPIIMPL-7-UNK:

[com.cisco.wf.subsystems.jtapi.TAPIPortGroup$ServiceAddressObserver@3f0ab6e7]

ObserverProxy.deliverEvents()

18135: Jul 14 11:28:59.468 EDT %JTAPI-JTAPIIMPL-7-UNK:

[com.cisco.wf.subsystems.jtapi.TAPIPortGroup$ServiceAddressObserver@3f0ab6e7]

ObserverProxy.deliverEvents() completed

18136: Jul 14 11:28:59.475 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Response: com.cisco.cti.protocol.DeviceGetLineInfoResponse {

sequenceNumber = 286

enumerationHandle = 13

}

18137: Jul 14 11:28:59.476 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127)

[(P1-14.80.227.127) DeviceLineUpdateThread] sending:

com.cisco.cti.protocol.GetLineInfoFetchRequest {

sequenceNumber = 288

enumerationHandle = 13

count = 10

}

18138: Jul 14 11:28:59.481 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Event: com.cisco.cti.protocol.DeviceRegisteredEvent {

eventSequence = 286

deviceInfo = com.cisco.cti.protocol.DeviceInfo {

name = CUE_Site1_VM

type = 73

allowsRegistration = true

}

loginAllowed = false

loginUserID =

controllable = true

reason = 0

}

18139: Jul 14 11:28:59.482 EDT %JTAPI-MISC-7-UNK:(P1-14.80.227.127) EventThread:

queuing com.cisco.cti.protocol.DeviceRegisteredEvent

18140: Jul 14 11:28:59.483 EDT %JTAPI-CTIIMPL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) EventThread

handling event com.cisco.cti.protocol.DeviceRegisteredEvent[286]

18141: Jul 14 11:28:59.484 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) Received

DeviceRegisteredEvent

18142: Jul 14 11:28:59.705 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Response: com.cisco.cti.protocol.DeviceOpenResponse {

sequenceNumber = 287

callManagerID = 16777227

deviceID = 35

}

18143: Jul 14 11:28:59.707 EDT %JTAPI-CTI-7-UNK:(P1-site1cue) DeviceMap: opening

device "CUE_Site1_VM"

18144: Jul 14 11:28:59.708 EDT %JTAPI-MISC-7-UNK:(P1-14.80.227.127)

DeviceLineUpdateThread: queuing com.cisco.cti.client.implementation.Device

18145: Jul 14 11:28:59.709 EDT %JTAPI-CTI-7-UNK:(P1-site1cue) CUE_Site1_VM(16777227,35)

reopening line 28000(0,0)

18146: Jul 14 11:28:59.711 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127)

[ProviderRetryThread] sending: com.cisco.cti.protocol.LineOpenRequest {

sequenceNumber = 289

deviceName = CUE_Site1_VM

lineName = 28000

filter = com.cisco.cti.protocol.LineEventFilter {

callStateChanged = true

dtmf = true

ring = false

toneChanged = false

globalCallHandleChanged = true

openReceiveChannel = false

partyInfoChanged = true

bExistingCallEvent = true

bNewCallEvent = true

bLineCfwdAllStatus = true

}

disableAutoRecovery = false

}

18147: Jul 14 11:28:59.714 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Event: com.cisco.cti.protocol.DeviceInServiceEvent {

eventSequ

18149: Jul 14 11:28:59.716 EDT %JTAPI-CTIIMPL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) EventThread

handling event com.cisco.cti.protocol.DeviceInServiceEvent[287]

18150: Jul 14 11:28:59.718 EDT %JTAPI-JTAPIIMPL-7-UNK:(P1-site1cue) Terminal

"CUE_Site1_VM" in service

18151: Jul 14 11:28:59.718 EDT %JTAPI-JTAPI-7-UNK:(P1-site1cue) [CUE_Site1_VM]

CiscoTermInServiceEv [#689]

18152: Jul 14 11:28:59.720 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Response: com.cisco.cti.protocol.GetLineInfoFetchResponse {

sequenceNumber = 288

info = 1@[

com.cisco.cti.protocol.LineInfo {

name = 28100

permanentLineID = 117519949

}]

more = false

}

18153: Jul 14 11:28:59.722 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127)

[(P1-14.80.227.127) DeviceLineUpdateThread] sending:

com.cisco.cti.protocol.GetLineInfoCloseRequest {

sequenceNumber = 290

enumerationHandle = 13

}

18154: Jul 14 11:28:59.724 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Response: com.cisco.cti.protocol.LineOpenResponse {

sequenceNumber = 289

callManagerID = 16777227

lineID = 35

}

18155: Jul 14 11:28:59.726 EDT %JTAPI-CTI-7-UNK:(P1-14.80.227.127) reopening device

(P1-site1cue) cue_site1_p07(0,0)

18156: Jul 14 11:28:59.726 EDT %JTAPI-CTIIMPL-7-UNK:(P1-site1cue) cue_site1_p07(0,0)

Device is not Opened previously, not attempting to open

18157: Jul 14 11:28:59.727 EDT %JTAPI-CTI-7-UNK:(P1-14.80.227.127) reopening device

(P1-site1cue) cue_site1_p06(0,0)

18158: Jul 14 11:28:59.728 EDT %JTAPI-CTIIMPL-7-UNK:(P1-site1cue) cue_site1_p06(0,0)

Device is not Opened previously, not attempting to open

18159: Jul 14 11:28:59.728 EDT %JTAPI-CTI-7-UNK:(P1-14.80.227.127) reopening device

(P1-site1cue) cue_site1_p05(0,0)

18160: Jul 14 11:28:59.729 EDT %JTAPI-CTIIMPL-7-UNK:(P1-site1cue) cue_site1_p05(0,0)

Device is not Opened previously, not attempting to open

18161: Jul 14 11:28:59.729 EDT %JTAPI-CTI-7-UNK:(P1-14.80.227.127) reopening device

(P1-site1cue) cue_site1_p04(0,0)

18162: Jul 14 11:28:59.733 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127)

[ProviderRetryThread] sending: com.cisco.cti.protocol.DeviceRegisterDeviceRequest {

sequenceNumber = 291

deviceName = cue_site1_p04

ipAddr = 1802113708

rtpPortNumber = 16384

mediaSpecificationTimeout = 0

mediaCaps = 2@[

com.cisco.cti.protocol.MediaCapability {

payloadCapability = 4

maxFramesPerPacket = 30

bitRate = 1

},

com.cisco.cti.protocol.MediaCapability {

payloadCapability = 2

maxFramesPerPacket = 30

bitRate = 1

}]

filter = com.cisco.cti.protocol.DeviceEventFilter {

deviceModeChanged = false

keyPressed = false

featureButtonPressed = false

lampModeChanged = false

ringModeChanged = false

displayChanged = false

startTransmission = true

stopTransmission = true

startReception = true

stopReception = true

softKeyPressed = false

deviceData 163: Jul 14 11:28:59.737 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Event: com.cisco.cti.protocol.LineInServiceEvent {

eventSequence = 288

lineCallManagerID = 16777227

lineID = 35

}

18164: Jul 14 11:28:59.737 EDT %JTAPI-MISC-7-UNK:(P1-14.80.227.127) EventThread:

queuing com.cisco.cti.protocol.LineInServiceEvent

18165: Jul 14 11:28:59.739 EDT %JTAPI-CTIIMPL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) EventThread

handling event com.cisco.cti.protocol.LineInServiceEvent[288]

18166: Jul 14 11:28:59.739 EDT %JTAPI-CTI-7-UNK:(P1-site1cue){Line:28000(16777227,35)}

LineInServiceEvent

18167: Jul 14 11:28:59.740 EDT %JTAPI-JTAPIIMPL-7-UNK:(P1-site1cue) Address "28000" in

service

18168: Jul 14 11:28:59.741 EDT %JTAPI-JTAPI-7-UNK:(P1-site1cue) [28000]

CiscoAddrInServiceEv [#690]

18169: Jul 14 11:28:59.741 EDT %JTAPI-JTAPIIMPL-7-UNK:

[com.cisco.wf.subsystems.jtapi.TAPIPortGroup$ServiceAddressObserver@40b3b6e1]

ObserverProxy.queueEvents: queuing asynchronously

18170: Jul 14 11:28:59.742 EDT %JTAPI-MISC-7-UNK:ObserverThread

(com.cisco.wf.subsystems.jtapi.TAPIPortGroup$ServiceAddressObserver@40b3b6e1):

queuing com.cisco.jtapi.JtapiAddressEventSet

18171: Jul 14 11:28:59.744 EDT %JTAPI-JTAPIIMPL-7-UNK:ObserverThread

(com.cisco.wf.subsystems.jtapi.TAPIPortGroup$ServiceAddressObserver@40b3b6e1):

delivering JAES[1]

18172: Jul 14 11:28:59.744 EDT %JTAPI-JTAPIIMPL-7-UNK:

[com.cisco.wf.subsystems.jtapi.TAPIPortGroup$ServiceAddressObserver@40b3b6e1]

ObserverProxy.deliverEvents()

18173: Jul 14 11:28:59.760 EDT %JTAPI-JTAPIIMPL-7-UNK:

[com.cisco.wf.subsystems.jtapi.T

18174: Jul 14 11:28:59.768 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Response: com.cisco.cti.protocol.GetLineInfoCloseResponse {

sequenceNumber = 290

}

18175: Jul 14 11:28:59.769 EDT %JTAPI-CTI-7-UNK:(P1-site1cue) CUE_Site1_AA(16777227,34)

refreshing lines: previous=1 current=1 created=0 removed=0

18176: Jul 14 11:28:59.770 EDT %JTAPI-CTI-7-UNK:(P1-site1cue) CUE_Site1_VM(16777227,35)

updating lines

18177: Jul 14 11:28:59.771 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127)

[(P1-14.80.227.127) DeviceLineUpdateThread] sending:

com.cisco.cti.protocol.DeviceGetLineInfoRequest {

sequenceNumber = 292

deviceName = CUE_Site1_VM

}

18178: Jul 14 11:28:59.775 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received Event:

com.cisco.cti.protocol.DeviceRegisteredEvent {

eventSequence = 289

deviceInfo = com.cisco.cti.protocol.DeviceInfo {

name = cue_site1_p04

type = 72

allowsRegistration = true

}

loginAllowed = false

loginUserID =

controllable = true

reason = 0

}

18179: Jul 14 11:28:59.776 EDT %JTAPI-MISC-7-UNK:(P1-14.80.227.127) EventThread:

queuing com.cisco.cti.protocol.DeviceRegisteredEvent

18180: Jul 14 11:28:59.777 EDT %JTAPI-CTIIMPL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) EventThread

handling event com.cisco.cti.protocol.DeviceRegisteredEvent[289]

18181: Jul 14 11:28:59.778 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) Received

DeviceRegisteredEvent

18182: Jul 14 11:28:59.780 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Response: com.cisco.cti.protocol.DeviceRegisterDeviceResponse {

sequenceNumber = 291

callManagerID = 16777227

deviceID = 36

deviceInfo = com.cisco.cti.protocol.DeviceInfo {

name = cue_site1_p04

type = 72

allowsRegistration = true

}

}

18183: Jul 14 11:28:59.781 EDT %JTAPI-CTI-7-UNK:(P1-site1cue) DeviceMap: opening

device "cue_site1_p04"

18184: Jul 14 11:28:59.782 EDT %JTAPI-MISC-7-UNK:(P1-14.80.227.127)

DeviceLineUpdateThread: queuing com.cisco.cti.client.implementation.Device

18185: Jul 14 11:28:59.783 EDT %JTAPI-CTI-7-UNK:(P1-site1cue) cue_site1_p04(16777227,36)

reopening line 28004(0,0)

18186: Jul 14 11:28:59.785 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127)

[ProviderRetryThread] sending: com.cisco.cti.protocol.LineOpenRequest {

sequenceNumber = 293

deviceName = cue_site1_p04

lineName = 28004

filter = com.cisco.cti.protocol.LineEventFilter {

callStateChanged = true

dtmf = true

ring = false

toneChanged = false

globalCallHandleChanged = true

openReceiveChannel = false

partyInfoChanged = true

bExistingCallEvent = true

bNewCallEvent = true

bLineCfwdAllStatus = true

}

disableAutoRecovery = false

}

18187: Jul 14 11:28:59.789 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Event: com.cisco.cti.protocol.DeviceInServiceEvent {

eventSequence = 290

deviceCallManagerID = 16777227

deviceID cti.protocol.DeviceInServiceEvent

18189: Jul 14 11:28:59.790 EDT %JTAPI-CTIIMPL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) EventThread

handling event com.cisco.cti.protocol.DeviceInServiceEvent[290]

18190: Jul 14 11:28:59.791 EDT %JTAPI-JTAPIIMPL-7-UNK:(P1-site1cue) Terminal

"cue_site1_p04" in service

18191: Jul 14 11:28:59.792 EDT %JTAPI-JTAPI-7-UNK:(P1-site1cue) [cue_site1_p04]

CiscoTermInServiceEv [#691]

18192: Jul 14 11:28:59.794 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Response: com.cisco.cti.protocol.DeviceGetLineInfoResponse {

sequenceNumber = 292

enumerationHandle = 14

}

18193: Jul 14 11:28:59.796 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127)

[(P1-14.80.227.127) DeviceLineUpdateThread] sending:

com.cisco.cti.protocol.GetLineInfoFetchRequest {

sequenceNumber = 294

enumerationHandle = 14

count = 10

}

18194: Jul 14 11:28:59.799 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Response: com.cisco.cti.protocol.LineOpenResponse {

sequenceNumber = 293

callManagerID = 16777227

lineID = 36

}

18195: Jul 14 11:28:59.800 EDT %JTAPI-CTI-7-UNK:(P1-14.80.227.127) reopening

device (P1-site1cue) cue_site1_p03(0,0)

18196: Jul 14 11:28:59.803 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127)

[ProviderRetryThread] sending: com.cisco.cti.protocol.DeviceRegisterDeviceRequest {

sequenceNumber = 295

deviceName = cue_site1_p03

ipAddr = 1802113708

rtpPortNumber = 16386

mediaSpecificationTimeout = 0

mediaCaps = 2@[

com.cisco.cti.ability {

payloadCapability = 2

maxFramesPerPacket = 30

bitRate = 1

}]

filter = com.cisco.cti.protocol.DeviceEventFilter {

deviceModeChanged = false

keyPressed = false

featureButtonPressed = false

lampModeChanged = false

ringModeChanged = false

displayChanged = false

startTransmission = true

stopTransmission = true

startReception = true

stopReception = true

softKeyPressed = false

deviceData = true

}

disableAutoRecovery = false

}

18197: Jul 14 11:28:59.807 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Event: com.cisco.cti.protocol.LineInServiceEvent {

eventSequence = 291

lineCallManagerID = 16777227

lineID = 36

}

18198: Jul 14 11:28:59.808 EDT %JTAPI-MISC-7-UNK:(P1-14.80.227.127) EventThread:

queuing com.cisco.cti.protocol.LineInServiceEvent

18199: Jul 14 11:28:59.809 EDT %JTAPI-CTIIMPL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) EventThread

handling event com.cisco.cti.protocol.LineInServiceEvent[291]

18200: Jul 14 11:28:59.810 EDT %JTAPI-CTI-7-UNK:(P1-site1cue){Line:28004(16777227,36)}

LineInServiceEvent

18201: Jul 14 11:28:59.810 EDT %JTAPI-JTAPIIMPL-7-UNK:(P1-site1cue) Address "28004"

in service

18202: Jul 14 11:28:59.811 EDT %JTAPI-JTAPI-7-UNK:(P1-site1cue) [28004]

CiscoAddrInServiceEv [#692]

18203: Jul 14 11:28:59.812 EDT %JTAPI-JTAPIIMPL-7-UNK:

[com.cisco.wf.subsystems.jtapi.TAPIPortGroup$ServiceAddressObserver@3928f6e1]

ObserverProxy.queueEvents: queuing asynchronously

18204: Jul 14 11:28:59.812 EDT %JTAPI-MISC-7-UNK:ObserverThread

(com.cisco.wf.subsystems.jtapi.TAPIPortGroup$ServiceAddressObserver@3928f6e1):

queuing com.cisco.jtapi.JtapiAddressEventSet

18205: Jul 14 11:28:59.813 EDT %JTAPI-JTAPIIMPL-7-UNK:ObserverThread

(com.cisco.wf.subsystems.jtapi.TAPIPortGroup$ServiceAddressObserver@3928f6e1):

delivering JAES[1]

18206: Jul 14 11:28:59.814 EDT %JTAPI-JTAPIIMPL-7-UNK:

[com.cisco.wf.subsystems.jtapi.TAPIPortGroup$ServiceAddressObserver@3928f6e1]

ObserverProxy.deliverEvents()

18207: Jul 14 11:28:59.948 EDT %JTAPI-JTAPIIMPL-7-UNK:

[com.cisco.wf.subsystems.jtapi.TAPIPortGroup$ServiceAddressObserver@3928f6e1]

ObserverProxy.deliverEvents() completed

18208: Jul 14 11:29:00.057 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Response: com.cisco.cti.protocol.GetLineInfoFetchResponse {

sequenceNumber = 294

info = 1@[

com.cisco.cti.protocol.LineInfo {

name = 28000

permanentLineID = 1978608865

}]

more = false

}

18209: Jul 14 11:29:00.059 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127)

[(P1-14.80.227.127) DeviceLineUpdateThread] sending:

com.cisco.cti.protocol.GetLineInfoCloseRequest {

sequenceNumber = 296

enumerationHandle = 14

}

18210: Jul 14 11:29:00.062 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Event: com.cisco.cti.protocol.DeviceRegisteredEvent {

eventSequence = 292

deviceInfo = com.cisco.cti.protocol.DeviceInfo {

name = cue_site1_p03

type = 72

owsRegistration = true

}

loginAllowed = false

loginUserID =

controllable = true

reason = 0

}

18211: Jul 14 11:29:00.063 EDT %JTAPI-MISC-7-UNK:(P1-14.80.227.127) EventThread:

queuing com.cisco.cti.protocol.DeviceRegisteredEvent

18212: Jul 14 11:29:00.064 EDT %JTAPI-CTIIMPL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) EventThread

handling event com.cisco.cti.protocol.DeviceRegisteredEvent[292]

18213: Jul 14 11:29:00.065 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) Received

DeviceRegisteredEvent

18214: Jul 14 11:29:00.067 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Response: com.cisco.cti.protocol.DeviceRegisterDeviceResponse {

sequenceNumber = 295

callManagerID = 16777227

deviceID = 37

deviceInfo = com.cisco.cti.protocol.DeviceInfo {

name = cue_site1_p03

type = 72

allowsRegistration = true

}

}

18215: Jul 14 11:29:00.068 EDT %JTAPI-CTI-7-UNK:(P1-site1cue) DeviceMap: opening

device "cue_site1_p03"

18216: Jul 14 11:29:00.069 EDT %JTAPI-MISC-7-UNK:(P1-14.80.227.127)

DeviceLineUpdateThread: queuing com.cisco.cti.client.implementation.Device

18217: Jul 14 11:29:00.070 EDT %JTAPI-CTI-7-UNK:(P1-site1cue) cue_site1_p03

(16777227,37) reopening line 28003(0,0)

18218: Jul 14 11:29:00.072 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127)

[ProviderRetryThread] sending: com.cisco.cti.protocol.LineOpenRequest {

sequenceNumber = 297

deviceName = cue_site1_p03

lineName = 28003

filter = com.cisco.cti.protocol.LineEventFilter {

callS

partyInfoChanged = true

bExistingCallEvent = true

bNewCallEvent = true

bLineCfwdAllStatus = true

}

disableAutoRecovery = false

}

18219: Jul 14 11:29:00.096 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Event: com.cisco.cti.protocol.DeviceInServiceEvent {

eventSequence = 293

deviceCallManagerID = 16777227

deviceID = 37

}

18220: Jul 14 11:29:00.097 EDT %JTAPI-MISC-7-UNK:(P1-14.80.227.127) EventThread:

queuing com.cisco.cti.protocol.DeviceInServiceEvent

18221: Jul 14 11:29:00.098 EDT %JTAPI-CTIIMPL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) EventThread

handling event com.cisco.cti.protocol.DeviceInServiceEvent[293]

18222: Jul 14 11:29:00.098 EDT %JTAPI-JTAPIIMPL-7-UNK:(P1-site1cue) Terminal

"cue_site1_p03" in service

18223: Jul 14 11:29:00.099 EDT %JTAPI-JTAPI-7-UNK:(P1-site1cue) [cue_site1_p03]

CiscoTermInServiceEv [#693]

18224: Jul 14 11:29:00.101 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Response: com.cisco.cti.protocol.GetLineInfoCloseResponse {

sequenceNumber = 296

}

18225: Jul 14 11:29:00.102 EDT %JTAPI-CTI-7-UNK:(P1-site1cue) CUE_Site1_VM(16777227,35)

refreshing lines: previous=1 current=1 created=0 removed=0

18226: Jul 14 11:29:00.103 EDT %JTAPI-CTI-7-UNK:(P1-site1cue) cue_site1_p04(16777227,36)

updating lines

18227: Jul 14 11:29:00.104 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127)

[(P1-14.80.227.127) DeviceLineUpdateThread] sending:

com.cisco.cti.protocol.DeviceGetLineInfoRequest {

sequenceNumber = 298

deviceName = cue_site1_p04

}

18228: Jul 14 11:29:00.107 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Response: com.cisco.cti.protocol.LineOpenResponse {

sequenceNumber = 297

callManagerID = 16777227

lineID = 37

}

18229: Jul 14 11:29:00.108 EDT %JTAPI-CTI-7-UNK:(P1-14.80.227.127) reopening device

(P1-site1cue) cue_site1_p02(0,0)

18230: Jul 14 11:29:00.112 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127)

[ProviderRetryThread] sending: com.cisco.cti.protocol.DeviceRegisterDeviceRequest {

sequenceNumber = 299

deviceName = cue_site1_p02

ipAddr = 1802113708

rtpPortNumber = 16388

mediaSpecificationTimeout = 0

mediaCaps = 2@[

com.cisco.cti.protocol.MediaCapability {

payloadCapability = 4

maxFramesPerPacket = 30

bitRate = 1

},

com.cisco.cti.protocol.MediaCapability {

payloadCapability = 2

maxFramesPerPacket = 30

bitRate = 1

}]

filter = com.cisco.cti.protocol.DeviceEventFilter {

deviceModeChanged = false

keyPressed = false

featureButtonPressed = false

lampModeChanged = false

ringModeChanged = false

displayChanged = false

startTransmission = true

stopTransmission = true

startReception = true

stopReception = true

softKeyPressed = false

deviceData = true

}

disableAutoRecovery = false

}

18231: Jul 14 11:29:00.116 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-1 294

lineCallManagerID = 16777227

lineID = 37

}

18232: Jul 14 11:29:00.117 EDT %JTAPI-MISC-7-UNK:(P1-14.80.227.127) EventThread:

queuing com.cisco.cti.protocol.LineInServiceEvent

18233: Jul 14 11:29:00.118 EDT %JTAPI-CTIIMPL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) EventThread

handling event com.cisco.cti.protocol.LineInServiceEvent[294]

18234: Jul 14 11:29:00.119 EDT %JTAPI-CTI-7-UNK:(P1-site1cue){Line:28003(16777227,37)}

LineInServiceEvent

18235: Jul 14 11:29:00.120 EDT %JTAPI-JTAPIIMPL-7-UNK:(P1-site1cue) Address "28003"

in service

18236: Jul 14 11:29:00.120 EDT %JTAPI-JTAPI-7-UNK:(P1-site1cue) [28003]

CiscoAddrInServiceEv [#694]

18237: Jul 14 11:29:00.121 EDT %JTAPI-JTAPIIMPL-7-UNK:

[com.cisco.wf.subsystems.jtapi.TAPIPortGroup$ServiceAddressObserver@2f3a76e1]

ObserverProxy.queueEvents: queuing asynchronously

18238: Jul 14 11:29:00.122 EDT %JTAPI-MISC-7-UNK:ObserverThread

(com.cisco.wf.subsystems.jtapi.TAPIPortGroup$ServiceAddressObserver@2f3a76e1):

queuing com.cisco.jtapi.JtapiAddressEventSet

18239: Jul 14 11:29:00.123 EDT %JTAPI-JTAPIIMPL-7-UNK:ObserverThread

(com.cisco.wf.subsystems.jtapi.TAPIPortGroup$ServiceAddressObserver@2f3a76e1):

delivering JAES[1]

18240: Jul 14 11:29:00.123 EDT %JTAPI-JTAPIIMPL-7-UNK:

[com.cisco.wf.subsystems.jtapi.TAPIPortGroup$ServiceAddressObserver@2f3a76e1]

ObserverProxy.deliverEvents()

18241: Jul 14 11:29:00.139 EDT %JTAPI-JTAPIIMPL-7-UNK:

[com.cisco.wf.subsystems.jtapi.TAPIPortGroup$ServiceAddressObserver@2f3a76e1]

ObserverProxy.deliverEvents() completed

18242: Jul 14 11:29:00.141 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227ceNumber = 298

enumerationHandle = 15

}

18243: Jul 14 11:29:00.142 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127)

[(P1-14.80.227.127) DeviceLineUpdateThread] sending:

com.cisco.cti.protocol.GetLineInfoFetchRequest {

sequenceNumber = 300

enumerationHandle = 15

count = 10

}

18244: Jul 14 11:29:00.147 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Event: com.cisco.cti.protocol.DeviceRegisteredEvent {

eventSequence = 295

deviceInfo = com.cisco.cti.protocol.DeviceInfo {

name = cue_site1_p02

type = 72

allowsRegistration = true

}

loginAllowed = false

loginUserID =

controllable = true

reason = 0

}

18245: Jul 14 11:29:00.147 EDT %JTAPI-MISC-7-UNK:(P1-14.80.227.127) EventThread:

queuing com.cisco.cti.protocol.DeviceRegisteredEvent

18246: Jul 14 11:29:00.148 EDT %JTAPI-CTIIMPL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) EventThread

handling event com.cisco.cti.protocol.DeviceRegisteredEvent[295]

18247: Jul 14 11:29:00.149 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) Received

DeviceRegisteredEvent

18248: Jul 14 11:29:00.151 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Response: com.cisco.cti.protocol.DeviceRegisterDeviceResponse {

sequenceNumber = 299

callManagerID = 16777227

deviceID = 38

deviceInfo = com.cisco.cti.protocol.DeviceInfo {

name = cue_site1_p02

type = 72

allowsRegistration = true

}

}

18249: Jul 14 11:29:00.152 EDT %JTAPI-CTI-7-UNK:(P1-site1cue) DeviceMap: opening

device "cue_site1_p02"

18250: Jul 14 11:29:00.154 EDT %JTAPI-MISC-7-UNK:(P1-14.80.227.127)

DeviceLineUpdateThread: queuing com.cisco.cti.client.implementation.Device

18251: Jul 14 11:29:00.155 EDT %JTAPI-CTI-7-UNK:(P1-site1cue) cue_site1_p02(16777227,38)

reopening line 28002(0,0)

18252: Jul 14 11:29:00.157 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127)

[ProviderRetryThread] sending: com.cisco.cti.protocol.LineOpenRequest {

sequenceNumber = 301

deviceName = cue_site1_p02

lineName = 28002

filter = com.cisco.cti.protocol.LineEventFilter {

callStateChanged = true

dtmf = true

ring = false

toneChanged = false

globalCallHandleChanged = true

openReceiveChannel = false

partyInfoChanged = true

bExistingCallEvent = true

bNewCallEvent = true

bLineCfwdAllStatus = true

}

disableAutoRecovery = false

}

18253: Jul 14 11:29:00.161 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Event: com.cisco.cti.protocol.DeviceInServiceEvent {

eventSequence = 296

deviceCallManagerID = 16777227

deviceID = 38

}

18254: Jul 14 11:29:00.161 EDT %JTAPI-MISC-7-UNK:(P1-14.80.227.127) EventThread:

queuing com.cisco.cti.protocol.DeviceInServiceEvent

18255: Jul 14 11:29:00.162 EDT %JTAPI-CTIIMPL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) EventThread

handling event com.cisco.cti.protocol.DeviceInServiceEvent[296]

18256: Jul 14 11:29:00.163 EDT %JTAPI-JTAPIIMPL-7-UNKscoTermInServiceEv [#695]

18258: Jul 14 11:29:00.166 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Response: com.cisco.cti.protocol.GetLineInfoFetchResponse {

sequenceNumber = 300

info = 1@[

com.cisco.cti.protocol.LineInfo {

name = 28004

permanentLineID = 1897211172

}]

more = false

}

18259: Jul 14 11:29:00.188 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127)

[(P1-14.80.227.127) DeviceLineUpdateThread] sending:

com.cisco.cti.protocol.GetLineInfoCloseRequest {

sequenceNumber = 302

enumerationHandle = 15

}

18260: Jul 14 11:29:00.192 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Response: com.cisco.cti.protocol.LineOpenResponse {

sequenceNumber = 301

callManagerID = 16777227

lineID = 38

}

18261: Jul 14 11:29:00.193 EDT %JTAPI-CTI-7-UNK:(P1-14.80.227.127) reopening

device (P1-site1cue) cue_site1_p01(0,0)

18262: Jul 14 11:29:00.197 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127)

[ProviderRetryThread] sending: com.cisco.cti.protocol.DeviceRegisterDeviceRequest {

sequenceNumber = 303

deviceName = cue_site1_p01

ipAddr = 1802113708

rtpPortNumber = 16390

mediaSpecificationTimeout = 0

mediaCaps = 2@[

com.cisco.cti.protocol.MediaCapability {

payloadCapability = 4

maxFramesPerPacket = 30

bitRate = 1

},

com.cisco.cti.protocol.MediaCapability {

payloadCapability = 2

maxFramesPerPacket = 30

bitRate = 1

}]

filter false

featureButtonPressed = false

lampModeChanged = false

ringModeChanged = false

displayChanged = false

startTransmission = true

stopTransmission = true

startReception = true

stopReception = true

softKeyPressed = false

deviceData = true

}

disableAutoRecovery = false

}

18263: Jul 14 11:29:00.202 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Event: com.cisco.cti.protocol.LineInServiceEvent {

eventSequence = 297

lineCallManagerID = 16777227

lineID = 38

}

18264: Jul 14 11:29:00.202 EDT %JTAPI-MISC-7-UNK:(P1-14.80.227.127) EventThread:

queuing com.cisco.cti.protocol.LineInServiceEvent

18265: Jul 14 11:29:00.204 EDT %JTAPI-CTIIMPL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) EventThread

handling event com.cisco.cti.protocol.LineInServiceEvent[297]

18266: Jul 14 11:29:00.204 EDT %JTAPI-CTI-7-UNK:(P1-site1cue){Line:28002(16777227,38)}

LineInServiceEvent

18267: Jul 14 11:29:00.205 EDT %JTAPI-JTAPIIMPL-7-UNK:(P1-site1cue) Address "28002"

in service

18268: Jul 14 11:29:00.206 EDT %JTAPI-JTAPI-7-UNK:(P1-site1cue) [28002]

CiscoAddrInServiceEv [#696]

18269: Jul 14 11:29:00.207 EDT %JTAPI-JTAPIIMPL-7-UNK:

[com.cisco.wf.subsystems.jtapi.TAPIPortGroup$ServiceAddressObserver@6d4a36e0]

ObserverProxy.queueEvents: queuing asynchronously

18270: Jul 14 11:29:00.207 EDT %JTAPI-MISC-7-UNK:ObserverThread

(com.cisco.wf.subsystems.jtapi.TAPIPortGroup$ServiceAddressObserver@6d4a36e0):

queuing com.cisco.jtapi.JtapiAddressEventSet

18271: Jul 14 11:29:00.208 EDT %JTAPI-JTAPIIMPL-7-UNK:ObserverThread

(com.cisco.wf.subsystems.jtapi.TAPIPortGroup$ServiceAddressObserver@6d4a36e0):

delivering JAES[1]

18272: Jul 14 11:29:00.209 EDT %JTAPI-JTAPIIMPL-7-UNK:

[com.cisco.wf.subsystems.jtapi.TAPIPortGroup$ServiceAddressObserver@6d4a36e0]

ObserverProxy.deliverEvents()

18273: Jul 14 11:29:00.218 EDT %JTAPI-JTAPIIMPL-7-UNK:

[com.cisco.wf.subsystems.jtapi.TAPIPortGroup$ServiceAddressObserver@6d4a36e0]

ObserverProxy.deliverEvents() completed

18274: Jul 14 11:29:00.220 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Response: com.cisco.cti.protocol.GetLineInfoCloseResponse {

sequenceNumber = 302

}

18275: Jul 14 11:29:00.222 EDT %JTAPI-CTI-7-UNK:(P1-site1cue) cue_site1_p04(16777227,36)

refreshing lines: previous=1 current=1 created=0 removed=0

18276: Jul 14 11:29:00.223 EDT %JTAPI-CTI-7-UNK:(P1-site1cue) cue_site1_p03(16777227,37)

updating lines

18277: Jul 14 11:29:00.224 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127)

[(P1-14.80.227.127) DeviceLineUpdateThread] sending:

com.cisco.cti.protocol.DeviceGetLineInfoRequest {

sequenceNumber = 304

deviceName = cue_site1_p03

}

18278: Jul 14 11:29:00.231 EDT %JTAPI-JTAPI-7-UNK:(P1-site1cue)[Thread-37][28002]Request:

setMessageWaiting ( 2104,true )

18279: Jul 14 11:29:00.232 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) [Thread-37]

sending: com.cisco.cti.protocol.LineSetMessageWaitingRequest {

sequenceNumber = 305

lineCallManagerID = 16777227

lineID = 38

lineName = 2104

lampMode = 2

}

1828PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received Event:

com.cisco.cti.protocol.DeviceRegisteredEvent {

eventSequence = 298

deviceInfo = com.cisco.cti.protocol.DeviceInfo {

name = cue_site1_p01

type = 72

allowsRegistration = true

}

loginAllowed = false

loginUserID =

controllable = true

reason = 0

}

18281: Jul 14 11:29:00.237 EDT %JTAPI-MISC-7-UNK:(P1-14.80.227.127) EventThread:

queuing com.cisco.cti.protocol.DeviceRegisteredEvent

18282: Jul 14 11:29:00.238 EDT %JTAPI-CTIIMPL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) EventThread

handling event com.cisco.cti.protocol.DeviceRegisteredEvent[298]

18283: Jul 14 11:29:00.238 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) Received

DeviceRegisteredEvent

18284: Jul 14 11:29:00.240 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Response: com.cisco.cti.protocol.DeviceRegisterDeviceResponse {

sequenceNumber = 303

callManagerID = 16777227

deviceID = 39

deviceInfo = com.cisco.cti.protocol.DeviceInfo {

name = cue_site1_p01

type = 72

allowsRegistration = true

}

}

18285: Jul 14 11:29:00.242 EDT %JTAPI-CTI-7-UNK:(P1-site1cue) DeviceMap: opening

device "cue_site1_p01"

18286: Jul 14 11:29:00.242 EDT %JTAPI-MISC-7-UNK:(P1-14.80.227.127)

DeviceLineUpdateThread: queuing com.cisco.cti.client.implementation.Device

18287: Jul 14 11:29:00.244 EDT %JTAPI-CTI-7-UNK:(P1-site1cue) cue_site1_p01(16777227,39)

reopening line 28001(0,0)

18288: Jul 14 11:29:00.246 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.

sequenceNumber = 306

deviceName = cue_site1_p01

lineName = 28001

filter = com.cisco.cti.protocol.LineEventFilter {

callStateChanged = true

dtmf = true

ring = false

toneChanged = false

globalCallHandleChanged = true

openReceiveChannel = false

partyInfoChanged = true

bExistingCallEvent = true

bNewCallEvent = true

bLineCfwdAllStatus = true

}

disableAutoRecovery = false

}

18289: Jul 14 11:29:00.249 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received Event:

com.cisco.cti.protocol.DeviceInServiceEvent {

eventSequence = 299

deviceCallManagerID = 16777227

deviceID = 39

}

18290: Jul 14 11:29:00.250 EDT %JTAPI-MISC-7-UNK:(P1-14.80.227.127) EventThread:

queuing com.cisco.cti.protocol.DeviceInServiceEvent

18291: Jul 14 11:29:00.251 EDT %JTAPI-CTIIMPL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) EventThread

handling event com.cisco.cti.protocol.DeviceInServiceEvent[299]

18292: Jul 14 11:29:00.252 EDT %JTAPI-JTAPIIMPL-7-UNK:(P1-site1cue) Terminal

"cue_site1_p01" in service

18293: Jul 14 11:29:00.253 EDT %JTAPI-JTAPI-7-UNK:(P1-site1cue) [cue_site1_p01]

CiscoTermInServiceEv [#697]

18294: Jul 14 11:29:00.255 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Response: com.cisco.cti.protocol.DeviceGetLineInfoResponse {

sequenceNumber = 304

enumerationHandle = 16

}

18295: Jul 14 11:29:00.268 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127)

[(P1-14.80.227.127) DeviceLineUpdateThread] sending:

com.cisco.cti.protocol.GetLineInfoFetchRequest {

sequenceNumber = 307

enumerationHandle = 16

count = 10

}

18296: Jul 14 11:29:00.271 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Response: com.cisco.cti.protocol.LineSetMessageWaitingResponse {

sequenceNumber = 305

}

18297: Jul 14 11:29:00.290 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Response: com.cisco.cti.protocol.LineOpenResponse {

sequenceNumber = 306

callManagerID = 16777227

lineID = 39

}

18298: Jul 14 11:29:00.291 EDT %JTAPI-MISC-7-UNK:(P1-14.80.227.127)

ProviderRetryThread stopping retries

18299: Jul 14 11:29:00.292 EDT %JTAPI-MISC-7-UNK:(P1-14.80.227.127)

ProviderRetryThread waiting until notified

18300: Jul 14 11:29:00.294 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Event: com.cisco.cti.protocol.LineInServiceEvent {

eventSequence = 300

lineCallManagerID = 16777227

lineID = 39

}

18301: Jul 14 11:29:00.294 EDT %JTAPI-MISC-7-UNK:(P1-14.80.227.127) EventThread:

queuing com.cisco.cti.protocol.LineInServiceEvent

18302: Jul 14 11:29:00.295 EDT %JTAPI-CTIIMPL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) EventThread

handling event com.cisco.cti.protocol.LineInServiceEvent[300]

18303: Jul 14 11:29:00.296 EDT %JTAPI-CTI-7-UNK:(P1-site1cue){Line:28001(16777227,39)}

LineInServiceEvent

18304: Jul 14 11:29:00.297 EDT %JTAPI-JTAPIIMPL-7-UNK:(P1-site1cue) Address "28001"

in service

18305: Jul 14 11:29:00.298 EDT %JTAPI-JTAPI-7-UNK:(P1-site1cue) [28001]

CiscoDT %JTAPI-MISC-7-UNK:ObserverThread

(com.cisco.wf.subsystems.jtapi.TAPIPortGroup$ServiceAddressObserver@324e36e0):

queuing com.cisco.jtapi.JtapiAddressEventSet

18308: Jul 14 11:29:00.300 EDT %JTAPI-JTAPIIMPL-7-UNK:ObserverThread

(com.cisco.wf.subsystems.jtapi.TAPIPortGroup$ServiceAddressObserver@324e36e0):

delivering JAES[1]

18309: Jul 14 11:29:00.301 EDT %JTAPI-JTAPIIMPL-7-UNK:

[com.cisco.wf.subsystems.jtapi.TAPIPortGroup$ServiceAddressObserver@324e36e0]

ObserverProxy.deliverEvents()

18310: Jul 14 11:29:00.327 EDT %JTAPI-JTAPIIMPL-7-UNK:

[com.cisco.wf.subsystems.jtapi.TAPIPortGroup$ServiceAddressObserver@324e36e0]

ObserverProxy.deliverEvents() completed

18311: Jul 14 11:29:00.376 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Response: com.cisco.cti.protocol.GetLineInfoFetchResponse {

sequenceNumber = 307

info = 1@[

com.cisco.cti.protocol.LineInfo {

name = 28003

permanentLineID = 2109152574

}]

more = false

}

18312: Jul 14 11:29:00.377 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127)

[(P1-14.80.227.127) DeviceLineUpdateThread] sending:

com.cisco.cti.protocol.GetLineInfoCloseRequest {

sequenceNumber = 308

enumerationHandle = 16

}

18313: Jul 14 11:29:00.381 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Response: com.cisco.cti.protocol.GetLineInfoCloseResponse {

sequenceNumber = 308

}

18314: Jul 14 11:29:00.382 EDT %JTAPI-CTI-7-UNK:(P1-site1cue) cue_site1_p03(16777227,37)

refreshing lines: previous=1 current=1 created=0 removed=0

18315: Jul 14 11:29:00.383 EDT %JTAPI-CTI-7-UNK EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:

(P1-14.80.227.127) [(P1-14.80.227.127) DeviceLineUpdateThread] sending:

com.cisco.cti.protocol.DeviceGetLineInfoRequest {

sequenceNumber = 309

deviceName = cue_site1_p02

}

18317: Jul 14 11:29:00.387 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Response: com.cisco.cti.protocol.DeviceGetLineInfoResponse {

sequenceNumber = 309

enumerationHandle = 17

}

18318: Jul 14 11:29:00.389 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127)

[(P1-14.80.227.127) DeviceLineUpdateThread] sending:

com.cisco.cti.protocol.GetLineInfoFetchRequest {

sequenceNumber = 310

enumerationHandle = 17

count = 10

}

18319: Jul 14 11:29:00.397 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Response: com.cisco.cti.protocol.GetLineInfoFetchResponse {

sequenceNumber = 310

info = 1@[

com.cisco.cti.protocol.LineInfo {

name = 28002

permanentLineID = 1035863534

}]

more = false

}

18320: Jul 14 11:29:00.398 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127)

[(P1-14.80.227.127) DeviceLineUpdateThread] sending:

com.cisco.cti.protocol.GetLineInfoCloseRequest {

sequenceNumber = 311

enumerationHandle = 17

}

18321: Jul 14 11:29:00.403 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Response: com.cisco.cti.protocol.GetLineInfoCloseResponse {

sequenceNumber = 311

}

18322: Jul 14 11:29:00.405 EDT %JTAPI-CTI-7-UNK:(P1-site1cue) cue_site1_p02(16777227,38)

refreshing lines: previous=1 current=1 created=0 removed=0

18323: Jul 14 11:29:00.405 EDT %JTAPI-CTI-7-UNK:(P1-site1cue) cue_site1_p01(16777227,39)

updating lines

18324: Jul 14 11:29:00.406 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127)

[(P1-14.80.227.127) DeviceLineUpdateThread] sending:

com.cisco.cti.protocol.DeviceGetLineInfoRequest {

sequenceNumber = 312

deviceName = cue_site1_p01

}

18325: Jul 14 11:29:00.409 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Response: com.cisco.cti.protocol.DeviceGetLineInfoResponse {

sequenceNumber = 312

enumerationHandle = 18

}

18326: Jul 14 11:29:00.411 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127)

[(P1-14.80.227.127) DeviceLineUpdateThread] sending:

com.cisco.cti.protocol.GetLineInfoFetchRequest {

sequenceNumber = 313

enumerationHandle = 18

count = 10

}

18327: Jul 14 11:29:00.419 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Response: com.cisco.cti.protocol.GetLineInfoFetchResponse {

sequenceNumber = 313

info = 1@[

com.cisco.cti.protocol.LineInfo {

name = 28001

permanentLineID = 1084634008

}]

more = false

}

18328: Jul 14 11:29:00.476 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127)

[(P1-14.80.227.127) DeviceLineUpdateThread] sending:

com.cisco.cti.protocol.GetLineInfoCloseRequest {

sequenceNumber = 314

enumerationHandle = 18

}

18329: Jul 14 11:29:00.480 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Response: com.cisco.cti.protocol.GetLineInfoCloseResponse {

sequenceNumber = 314

}

18330: Jul 14 11:29:00.521 EDT %JTAPI-CTI-7-UNK:(P1-site1cue)

18331: Jul 14 11:29:01.514 EDT %JTAPI-JTAPI-7-UNK:(P1-site1cue)[Thread-36][28001]

Request: setMessageWaiting ( 2104,true )

18332: Jul 14 11:29:01.516 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) [Thread-36]

sending: com.cisco.cti.protocol.LineSetMessageWaitingRequest {

sequenceNumber    = 315

lineCallManagerID = 16777227

lineID            = 39

lineName          = 2104

lampMode          = 2

}

18333: Jul 14 11:29:01.520 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Response: com.cisco.cti.protocol.LineSetMessageWaitingResponse {

sequenceNumber = 315

}

18334: Jul 14 11:29:02.807 EDT %JTAPI-JTAPI-7-UNK:(P1-site1cue)[Thread-37][28001]

Request: setMessageWaiting ( 2103,false )

18335: Jul 14 11:29:02.808 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) [Thread-37]

sending: com.cisco.cti.protocol.LineSetMessageWaitingRequest {

sequenceNumber    = 316

lineCallManagerID = 16777227

lineID            = 39

lineName          = 2103

lampMode          = 1

}

18336: Jul 14 11:29:02.815 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Response: com.cisco.cti.protocol.LineSetMessageWaitingResponse {

sequenceNumber = 316

}

18337: Jul 14 11:29:26.129 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

server Heartbeat: com.cisco.cti.protocol.Heartbeat {

}

18338: Jul 14 11:29:41.158 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127)

[HeartbeatSendThread] sending: com.cisco.cti.protocol.Heartbeat {

}

18339: Jul 14 11:29:56.473 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

server Heartbeat: com.cisco.cti.protocol

}

18340: Jul 14 11:30:11.480 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127)

[HeartbeatSendThread] sending: com.cisco.cti.protocol.Heartbeat {

}

18341: Jul 14 11:30:26.172 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

server Heartbeat: com.cisco.cti.protocol.Heartbeat {

}

18342: Jul 14 11:30:41.503 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127)

[HeartbeatSendThread] sending: com.cisco.cti.protocol.Heartbeat {

}

一般的な MWI とボイスメールのトレース

「MWI の概要」セクションで説明した統合の問題とは別に、trace 機能を使用してシステムの配信イベントと MWI イベントのトラブルシューティングを行うこともできます。通常、これは一般的なボイスメールのトラブルシューティングのカテゴリに分類されます。ただし、これらの問題は重なり合っている部分が多いため、いくつかの基本事項について説明します。

このセクションでは trace voicemail all コマンドの例について説明します。この例では、ユーザ 11044 にコールが発信されて、ボイスメールに転送されます。少なくとも、trace voicemail vmxl all コマンドと trace voicemail mwi all コマンドを発行する必要があります。

注：ユーザーはメッセージを緊急としてマークするために2を押します。この例で示す MWI イベントは、実際にはシグナリングが行われた後に発生します。SIP/JTAPI シグナルが発生すると、シグナルが成功したことを通知するためにこのメッセージが出力されます。

注：複数のコールが同時に存在する場合、特定のコールを追跡するのに役立つコールIDがあります。この場合、コールIDは0x000000037e11d669です。Cisco CallManager Express統合システムの場合は、trace ccn stacksip dbugコマンドも発行する必要があります。このコマンドでは、切断などのイベントが発生した時刻、さらに、番号が入力された時刻や他のイベントの発生も一層明確に表示されます。

cue-3660-41a>show trace buffer long

Press <CTRL-C> to exit...

5047 07/15 13:33:44.198 voicemail ldap "getUserByPhoneNo" 11044

5047 07/15 13:33:44.200 voicemail ldap "getUserByPhoneNo: userDn."

/sw/local/users/user3

5047 07/15 13:33:44.200 voicemail ldap 0 getAttributeValue:

/sw/local/users/user3/Language/preferredLanguage

5047 07/15 13:33:44.201 voicemail ldap 0 getAttributeValue:

/sw/local/users/user3/TelephoneNumbers/primaryExtension

5047 07/15 13:33:44.202 voicemail database 0 Got connection: 1, inUse: 1, active: 3

5047 07/15 13:33:44.202 voicemail database "SQL: " select mailboxid from vm_mbxusers

where owner=true and userdn='/sw/local/users/user3';

5047 07/15 13:33:44.204 voicemail database "Database query results"

PERSONAL_00000000000000000000003

5047 07/15 13:33:44.204 voicemail database 0 Freed connection: 1, inUse: 0, active: 3

5047 07/15 13:33:44.255 voicemail database 0 Got connection: 2, inUse: 1, active: 3

5047 07/15 13:33:44.255 voicemail database "SQL: " 0x000000037e11d669 select mailboxid

from vm_mbxusers where owner=true and userdn='/sw/local/users/user3';

5047 07/15 13:33:44.257 voicemail database "Database query results" 0x000000037e11d669

PERSONAL_00000000000000000000003

5047 07/15 13:33:44.258 voicemail database "SQL: " 0x000000037e11d669 select distinct

vm_mbxusers.mailboxid, orphanedtime from vm_mbxusers, vm_mailbox where

vm_mailbox.mailboxid=vm_mbxusers.mailboxid and (userdn='/sw/local/users/user3') and

orphanedtime=0 and owner=false;

5047 07/15 13:33:44.265 voicemail database 0 Freed connection: 2, inUse: 0, active: 3

18885 07/15 13:33:44.279 voicemail ldap "getSpokenNameByName: userDn."

/sw/local/users/user3

18885 07/15 13:33:44.279 voicemail ldap "normalizeDN" /sw/local/users/user3

18885 07/15 13:33:44.279 voicemail ldap "getSpokenName: dn." uid=user3,ou=users,

ou=branch123,o=cisco.com

18885 07/15 13:33:44.292 voicemail database 0 Got connection: 0, inUse: 1, active: 3

18885 07/15 13:33:44.293 voicemail database "SQL: " 0x000000037e11d669 select

greetingid,greetingtype,messagelength,messagesize,greetingoid from vm_greeting

where greetingtype=10 and mailboxid='PERSONAL_00000000000000000000003';

18885 07/15 13:33:44.296 voicemail database 0 Freed connection: 0, inUse: 0, active: 3

1989 07/15 13:33:44.324 voicemail vxml "Sorry. Extension" 0x000000037e11d669

AvPHGreetENU021.wav

1989 07/15 13:33:44.334 voicemail vxml 0 0x000000037e11d669 11044

1989 07/15 13:33:44.334 voicemail vxml "is not available." 0x000000037e11d669

AvSubGreetingsENU018.wav

1989 07/15 13:33:44.348 voicemail vxml "You may record your message at the tone.

When you are finished, press #" 0x000000037e11d669 AvSubSendMsgENU050.wav

2043 07/15 13:33:51.757 voicemail agc "AGC processing buffer" 8160 0

2043 07/15 13:33:52.777 voicemail agc "AGC processing buffer" 8160 0

2043 07/15 13:33:53.797 voicemail agc "AGC processing buffer" 8160 0

2043 07/15 13:33:54.817 voicemail agc "AGC processing buffer" 8160 0

2043 07/15 13:33:55.837 voicemail agc "AGC processing buffer" 8160 0

2043 07/15 13:33:56.257 voicemail agc "AGC processing buffer" 8160 0

1989 07/15 13:33:56.627 voicemail vxml "To send this message with normal

priority, press 1. To send this message with urgent priority, press 2."

0x000000037e11d669 AvPHGreetENU002.wav

1989 07/15 13:33:56.627 voicemail vxml "To listen to your message, press 3.

To re-record it, press 4." 0x000000037e11d669 AvAesopCustomENU004.wav

1989 07/15 13:33:56.632 voicemail vxml "To cancel press 6"

0x000000037e11d669 AvPHGreetENU403.wav

1989 07/15 13:34:03.395 voicemail vxml "callerMsgRecord.record_message.action"

0x000000037e11d669  2

18885 07/15 13:34:03.402 voicemail ldap "getUserByPhoneNo" undefined

18885 07/15 13:34:03.407 voicemail ldap "getUserByPhoneNo: No entry found."

18885 07/15 13:34:03.407 voicemail message "Creating Message" 1089912843407_0

18885 07/15 13:34:03.407 voicemail message "Message Length" 5398, Message Size: 44218

18885 07/15 13:34:03.407 voicemail mailbox "Sending message(s) from"

0x000000037e11d669 /sw/local/users/user3

18885 07/15 13:34:03.407 voicemail mailbox "Sending message to"

0x000000037e11d669 11044

18885 07/15 13:34:03.408 voicemail database 0 Got connection: 1, inUse: 1, active: 3

18885 07/15 13:34:03.408 voicemail mailbox "Message received" 0x000000037e11d669

PERSONAL_00000000000000000000003,1089912843407_0

18885 07/15 13:34:03.408 voicemail database "SQL: " 0x000000037e11d669 select count

(messageid) from vm_message where messageid='1089912843407_0';

18885 07/15 13:34:03.413 voicemail database "Database query results"

0x000000037e11d669 0

18885 07/15 13:34:03.413 voicemail database "SQL: " 0x000000037e11d669 update

vm_message set messageid='1089912843407_0',messagetype=1,sender='Unknown',

urgent=true,private=false,attachedmsgid=null where messageId='OID_16650';

18885 07/15 13:34:03.559 voicemail database "SQL: " 0x000000037e11d669 insert

into vm_usermsg values('PERSONAL_00000000000000000000003',

'1089912843407_0',1,1089912843407);

18885 07/15 13:34:03.564 voicemail database "SQL: " 0x000000037e11d669 select

totalmessagetime from vm_mailbox where mailboxid='PERSONAL_00000000000000000000003'

for update;

18885 07/15 13:34:03.566 voicemail database "Database query results"

0x000000037e11d669 28061

18885 07/15 13:34:03.567 voicemail database "SQL: " 0x000000037e11d669 update

vm_mailbox set totalmessagetime=33459 where

mailboxid='PERSONAL_00000000000000000000003';

18885 07/15 13:34:03.570 voicemail database "Commiting transaction"

0x000000037e11d669

18885 07/15 13:34:03.601 voicemail ldap 0 getAttributeValue:

/sw/local/users/user3/TelephoneNumbers/primaryExtension

18885 07/15 13:34:03.601 voicemail mwi "setMessageWaiting"

0x000000037e11d669 11044,true

18885 07/15 13:34:03.602 voicemail mwi " job state" adding job

1677 07/15 13:34:03.602 voicemail mwi " job state"

http://localhost:8080/mwiapp?extn=11044&state=1

18885 07/15 13:34:03.677 voicemail database 0 Freed connection: 1, inUse: 0,

active: 3

1989 07/15 13:34:03.688 voicemail vxml "Thank you. Your message has been sent."

0x000000037e11d669 AvPHGreetENU008.wav

1989 07/15 13:34:03.700 voicemail  "Hello, Unity-lite messaging system. If you

have a mailbox in this system press '*', Otherwise please hold for an operator."

0x000000037e11d669 AvAesopCustomENU001.wav

1989 07/15 13:34:07.756 voicemail vxml 0 0x000000037e11d669 TIMEOUT

1989 07/15 13:34:07.757 voicemail vxml 0 0x000000037e11d669 TIMEOUT

関連情報

- Cisco Unity Connection 8.xでの電話ビューの設定

- Cisco CallManager Express 3.1 システム アドミニストレータ ガイド

- Cisco Unity Express 2.3 インストールおよびアップグレード ガイド

- Cisco CallManager リリース 2.1 のための Cisco Unity Express GUI アドミニストレータ ガイド

- 音声に関する技術サポート

- 音声とユニファイド コミュニケーションに関する製品サポート

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems