内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

CUE GUI 用に HTTPS アクセスを有効にする方法

概要

このドキュメントでは、Cisco Unity Express（CUE）GUI の HTTPS アクセスを有効にする方法について説明します。

前提条件

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- Cisco Unity Express

- HTTPS

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、Cisco Unity Express バージョン 8 以降に基づくものです。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

CUE GUI 用に HTTPS アクセスを有効にする方法

CUE GUI の HTTPS アクセスを有効にするには、次の手順を実行します。

1. CUE CLI コンフィギュレーション モードで、crypto key generate rsa label gui modulus 1024 コマンドを実行します。

2. CUE をリロードします。

3. CUE CLI コンフィギュレーション モードで、web session security keyLabel gui コマンドを実行します。

4. Microsoft Internet Explorer および Mozilla Firefox で Transport Layer Security（TLS）1.0 を有効にします。

5. ブラウザのアドレス バーに、「https://<cue-ip-address> OR http://<cue-ip-address>:443」を入力します。