内容

概要

エンタープライズ データ スクリーン ポップの設定方法

関連情報

概要

このドキュメントでは、企業データの画面ポップアップを設定する手順について説明します。この手順により、すでに存在するスクリプトに特定の手順を追加できます。

Q.エンタープライズデータスクリーンポップをセットアップするにはどうすればよいですか。

A.エンタープライズデータ画面を設定する手順は、次のとおりです。

1. 『Cisco Desktop Administrator ユーザ ガイド』の 2-3 ページから 2-8 ページで示すように、エンタープライズ データを設定します。この手順では、フィールド リストにカスタム フィールドを追加するか、既存のカスタム フィールドを編集します。

注：定義済みフィールドのインデックス番号は231 ～ 255で、編集することはできません。0 ～ 230 のインデックス番号を使用してカスタム フィールドを編集できます。

2. Cisco Response Applications Script Editor を実行して、エンタープライズ データがポップするスクリプトを変更します。

図 1：1 つの [Set Enterprise Data] ステップを含むスクリプト

3. [Select Resource] の前に「Op Q」という名前のラベルを追加します（図 1 と図 2 を参照）。

図 2：[Adding Label] ステップ

4. [Select Resource] ステップをすぐに接続しないように変更します。[No] ラジオ ボタンを選択すると、選択した出力分岐が表示されます（図 1 と図 3 を参照）。

図 3：[Select Resource] ステップ

5. ステップ 1 で設定した文字列変数とフィールドのインデックスを使用して、[Set Enterprise Data] ステップを追加します（図 1 と図 4 を参照）。

図 4：[Set Enterprise Server Data] ステップ

6. 必要に応じて [Set Enterprise Data] ステップをさらに追加するには、ステップ 5 を繰り返します。

7. ResourceID 変数を指定して [Connect] ステップを追加します（図 1 と図 5 を参照）。

図 5：[Connect] ステップ

8. [Connect] の下の [Failed] ステップで、ステップ 3 の参照先「Op Q」に移動するための [Goto] ステップを追加します（図 1 と図 6 を参照）。

図 6：[Goto] ステップ

関連情報

- Cisco Desktop Administrator ユーザ ガイド

- テクニカルサポート - Cisco Systems