内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

問題

症状

回避策

概要

このドキュメントでは、Cisco Unified Communications Manager(CUCM)バージョン11.5.1 SU7および11.5.1 SU8のTFTPサービスコアの既知の問題について説明します。この問題を修正するには、回避策が必要です。

前提条件

要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、Cisco Unified Communications Manager(CUCM)に基づくものです。

問題

サーバが時刻00:00 2021をクロックすると、CUCM TFTPサービスが終了します

症状

RTMTでTFTPサービスのダウンに関するアラートが表示され、次に問題を特定するための手順を示します。

Jan 1 00:03:19 ucm-pub local7 6 : 898: ucm-pub.ciscolab.com: Jan 01 2021 07:03:19.321 UTC : %UC_GENERIC-6-ServiceStopped: %[ServiceName=Cisco Tftp][AppID=Cisco Service Manager][ClusterID=][NodeID=cap-86-pub.bldr-caplab.com]: Service stopped.

Jan 1 00:03:21 ucm-pub local7 6 : 899: ucm-pub.ciscolab.com: Jan 01 2021 07:03:21.346 UTC : %UC_GENERIC-6-ServiceStarted: %[ServiceName=Cisco Tftp][ProcessID=6803][AppID=Cisco Se

サーバCLIから：

1. CUCM(TFTP)サーバにログインし、コマンドutils core active listを実行します。出力には複数のCTFTPコアが表示されます。

2. コマンド「utils core active analyze <core name>」を実行します。

3. コアの出力(backtrace)は次と一致する必要があります。

#0 0x07adc3e8 in fputs () from /lib/libc.so.6

#1 0x0876cd38 in SdlSystemLog::writeToFile (this=0xf4a02930,_traceLinePnt=0xf4a05ba0) at SdlSystemLog.cpp:1971

#2 0x0876ce54 in SdlSystemLog::writer (this=0xf4a02930) at SdlSystemLog.cpp:1919

#3 0x0078dbc9 in start_thread () from /lib/libpthread.so.0

#4 0x07b5e07e in clone () from /lib/libc.so.6

Cisco CUCM Syslog

Jan 1 00:03:19 ucm-pub local7 6 Cisco: Tftp: DBL SDI Initialization successful

Jan 1 00:03:19 ucm-pub local7 6 Cisco: Tftp: SysLevel [127] UserMask [1] Enable [TRUE] File [/var/log/active/cm/trace/dbl/sdi/dbl.log]

Jan 1 00:03:20 ucm-pub local7 4 Cisco: Tftp: SDIDBConfigData::Read failed to retrieve SDI folder location, will use location in DB. ServiceID=1, NodeName=ucm-pub.bldr-caplab.com

Jan 1 00:03:24 ucm-pub local7 6 Cisco: Tftp: DBNotify SDI Initialization successful

CUCM Cisco TFTP SDLログ

SDL001_600_000103.txt:00913050.000 |00:03:17.708 |AppInfo | TID[f660e740] CServiceModule::waitForSignals() TID[f660e740] Signal[15] Received to QUIT, quitting.

注:DSTの更新後、TFTPサービスが再起動し、設計上コアは確認されません。

回避策

コアは、トレースファイルに何かを書き込もうとすると発生します。この結果、TFTPサービスを開始する機能が発生する可能性もあります。

手順は次のとおりです。

ステップ 1：  「utils os secure permissive」を実行し、Trace設定をオンまたはオフにしてosをpermissiveモードに設定します。

ステップ2：サービスアビリティからTFTPサービスを再起動/開始します。

ステップ3:「utils os secure enforce」を使用してクラスタを「Enforcing」に戻します。

この問題は、Cisco Bug ID CSCvw94324

注：回避策は一時的なものです。この問題はシスコエンジニアリングチームによって調査されています。