内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

設定

OS管理者パスワードを変更するには

セキュリティパスワードを変更するには

OS管理者パスワードまたはセキュリティパスワードをリセットするには

確認

トラブルシュート

概要

このドキュメントでは、OS管理者パスワードとセキュリティパスワードをリセットまたは変更する方法について説明します。

前提条件

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- Cisco Unified Communications Manager（CUCM）バージョン 10.5

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、Cisco Call Managerバージョン10.5に基づくものです

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認してください。

設定

OS管理者パスワードを変更するには

admin> set password user admin

古いパスワードと新しいパスワードの入力を求められます。システムがパスワードを確認すると、パスワードが変更されます。

セキュリティパスワードを変更するには

admin> set password user security

古いパスワードと新しいパスワードの入力を求められます。システムがパスワードを確認すると、パスワードが変更されます。

パブリッシャのセキュリティパスワードが最初に変更されていることを確認してください。セキュリティパスワードは、すべてのクラスタノードで同じにする必要があります。同じでない場合、パブリッシャとサブスクライバが通信しません。クラスタノードでセキュリティパスワードを変更した後、そのノードを再起動してください。

OS管理者パスワードまたはセキュリティパスワードをリセットするには

ステップ1:Vsphereクライアントから、次のユーザ名とパスワードを使用してCUCMコンソールにログインします。pwrecovery/pwreset。次の図に示すように、画面が表示されます。

ステップ2:cd/dvdドライブに接続するには、データストアから任意のisoイメージを選択できます。これはCUCMのイメージを再作成するものではありませんが、これは単にVMクライアントとのCUCM接続を確認するためです。

ステップ3:isoイメージを選択すると、任意のキーを押すように求められます。テストが完了すると、isoを削除するためのプロンプトが表示されます。

ステップ4：任意のキーを押して続行します。osの管理者パスワードをリセットするオプション（aと入力）またはセキュリティパスワードをリセットするオプション(sと入力)があります。

ステップ5:OS AdminまたはSecurityに応じてパスワードを変更できます。

注：バックアップ/復元に関連する問題を回避するために、セキュリティパスワードを変更した後に新しいバックアップを作成してください。

確認

- OS Adminの場合は、cliまたはOS Adminページにログインして、パスワードが変更されているかどうかを確認できます。

- Security passwordでは、次のコマンドを使用して、パスワード変更後にクラスタ内のすべてのノードが認証されていることを確認します。show network cluster

トラブルシュート

現在のところ、この設定に関する特定のトラブルシューティング情報はありません。