内容

概要

TMS への接続が切断されると VCS は動作を停止しますか。

関連情報

概要

この記事は、Cisco TelePresence Video Communication Server ExpresswayおよびCisco TelePresence Management Suite製品に関連しています。

Q. VCSがTMSへの接続に失敗すると動作を停止しますか。

A.いいえ。TMSに障害が発生しても、VCSはサービスを失わずに動作し続けます。これは、VCSがクラスタ化されている場合でも適用されます。

関連情報

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems