内容

概要

問題

解決方法

概要

このドキュメントでは、Cisco Unity Connection Media Convergence Server(MCS)7835 Iシリーズのインジケータライトに関する問題を診断する方法について説明します。

問題

この図に示すように、MCS 7835 I シリーズで、黄色のインジケータ ライトが点灯します。

パネルを外すとインジケータ ライトが点灯しているのが確認できます。この場合、ライトが点灯したのはシステム イベント ログがいっぱいになったためです。

注：IBM は、システム イベント ログがいっぱいになるとライトが点灯することを確認しています。

解決方法

前述したように、インジケータ ライトはシステム イベント ログがいっぱいになると点灯します。次の手順を実行して、システム イベント ログをクリアしてください。

1. ブート プロセス中に、この画面が表示されたら F1 キーを押して BIOS に入ります。

2. F1 キーを押してから、[System Event Logs] を選択します。

3. この画面で、[Clear System Event Log] オプションを選択して、システム イベント ログをクリアします。

4. 削除要求を確認するように要求されたら Enter キーを押します。

5. Esc キーを押して、メインの BIOS 画面に戻ります。

6. もう一度 Esc キーを押して、BIOS を終了します。システムがブート プロセスを続行します。