内容

概要

前提条件

要件

Nexus 3000 シリーズ スイッチ

Nexus 3064

Nexus 3132

Nexus 3164

Nexus 3172

Nexus 3232C

Nexus 3264Q

Nexus 9000 シリーズ スイッチ

Nexus 9332

Nexus 93XXスイッチ

Nexus 9500

概要

同様のコードを実行しているにもかかわらず、さまざまな種類のNexus 3000およびNexus 9000シリーズスイッチには、40Gインターフェイスを分割するための異なるコマンドがあります。  このドキュメントでは、特定のプラットフォームのブレークアウト設定の統合ビューを提供します。

前提条件

要件

次の項目に関する基本的な知識があることが推奨されます。

- Cisco Nexus 3000/9000シリーズインターフェイス設定

Nexus 3000 シリーズ スイッチ

Nexus 3064

3064はブレークアウトをサポートしていますが、QSFPポートを個別に分割することはできません。  すべてを10 GBに分割するか、40 GBに設定する必要があります。  これを行うには、ハードウェアプロファイルモードを設定します。

N3064(config)# hardware profile portmode ?

16x10g+12x40g  16x10G+12x40G port mode

16x40g         16x40G port mode

32x10g+8x40g   32x10G+8x40G port mode

48x10g+4x40g   48x10G+4x40G port mode

52x10g+3x40g   52x10G+3x40G port mode

56x10g+2x40g   56x10G+2x40G port mode

60x10g+1x40g   60x10G+1x40G port mode

64x10g         64x10G port mode

8x10g+14x40g   8x10g+14x40G port mode

コマンドhelpはポートを個別に分割するオプションを提供しますが、これは実際には機能しません。  動作するオプションは、48x10g+4x40gまたは64x10gです。

変更を有効にするには、スイッチをリロードする必要があります。

Nexus 3132

3132では、40Gポートを個別に分割できます。  ただし、3064スイッチと同様に、設定が必要なハードウェアプロファイルモードもあります。

N3132Q(config)# hardware profile portmode ?

24x40g       24x40G non-oversubscribed breakout port mode

26x40g       26x40G oversubscribed breakout port mode

32x40g       32x40G oversubscribed breakout port mode

fixed32x40g  32x40G oversubscribed fixed port mode

固定32x40Gモードでは、ポートを分割できません。  他のモードでは、「speed 10000」コマンドを設定することで、ポートを個別に分割できます。  ただし、26x40Gモードを除き、最初の24個のポートだけを切り離すことができます。ただし、使用可能なすべてのポートを切り離すことができます。

「speed 40000」コマンドを使用して再コラプストできます。  スイッチのリロードは必要ありません。  3064スイッチと同様に、ハードウェアプロファイルモードを設定するにはリロードが必要です。

また、3132には4つのSFP+ポートがあり、最初のQSFPポートとインターレースされます。  つまり、最初のQSFPポートまたは4つのSFP+ポートのいずれかを使用できますが、両方を使用することはできません。

デフォルトでは、QSFPポートはオンになっています。  次のコマンドを使用して、SFP+ポートを有効にできます。

N3132Q(config)# hardware profile front portmode ?

qsfp      Front panel QSFP port 1 is active

sfp-plus  Front panel SFP+ (1-4) ports are active

ただし、固定の32x40Gハードウェアプロファイルを使用している間は、SFP+ポートモードを設定できません。

Nexus 3164

Cisco Nexus 3164Qスイッチは、Cisco NX-OSリリース6.1(2)I2(2b)以降のブレークアウトインターフェイスをサポートします。 interface breakout moduleコマンドは、Cisco Nexus 3164Qスイッチの64個の40Gインターフェイスをそれぞれ4個の10Gインターフェイスに分割します。

合計256個の10Gインターフェイスに対応しますこのコマンドを入力したら、実行コンフィギュレーションをスタートアップコンフィギュレーションにコピーし、デバイスをリロードする必要があります。7.0(3)I1(1)より前のCisco NX-OSリリースのブレークアウトサポートは、

モジュールレベル。モジュールのすべてのポートに適用されます。Cisco NX-OSリリース7.0(3)I1(1)以降では、任意の数のポートを分割できます。

モジュールごとにブレークアウトするには、コマンドを使用します。

interface breakout module 1

個々のポートは、次のコマンドで分割できます

interface breakout module 1 port <x> map 10g-4x

ポートを折りたたむには、このコマンドの「no」形式を使用します。

Nexus 3172

3172には、48X10G+ブレークアウト6x40gという単一のハードウェアプロファイルがあります。  40 GBポートは、「speed 10000」コマンドを使用して個別に分割できます。

「speed 40000」コマンドを使用して折りたたむことができます。

Nexus 3232C

Cisco Nexus 3232Cスイッチは、ブレークアウトインターフェイスをサポートします。このコマンドは、各スイッチの40Gポートを4つの10Gポート（ブレークアウトポート）に分割するか、各スイッチの100Gポートを4つの25Gポートまたは2つの50Gポートに分割します。ポート範囲は1 ～ 32です。

interface breakout module 1 port <x> map {10g-4x | 25g-4x | 50g-2x}

Nexus 3264Q

3264は、7.0(2)I3(1)時点でブレークアウトをサポートします。  ただし、このスイッチは128個の論理ポートしかサポートできないため、各40GBインターフェイスは2x10GBモードにしか分割できません。  現時点では、ポートを4x10GBモードに分割することはサポートされていません。

Nexus 9000 シリーズ スイッチ

Nexus 9332

9332は、ポート1 ～ 12とポート15 ～ 26でブレークアウトをサポートします。  ポートは、

interface breakout module 1 port <x> map 10g-4x

ポートを折りたたむには、このコマンドの「no」形式を使用します。

Nexus 93XXスイッチ

これらのプラットフォームでは、40Gポートのブレークアウトはサポートされていません。  ただし、QSAアダプタを使用して、40Gポートを10Gポートに変換できます。  QSAアダプタは10G-itでのみ使用でき、1Gの速度では機能しません。

Nexus 9500

9636PQ、9432PQ、および9536PQラインカードは、ブレークアウトをサポートしています。  モジュールごとにコマンドを使用して分割できます。

interface breakout module <x>

個々のポートは、コマンドで分割できます。

interface breakout module 1 port <x> map 10g-4x

これらのコマンドの「no」形式を使用して、ポートを折りたたみます。