内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

例 1：単一 VLAN ネットワーク

Catalyst 2948G-L3 の設定

Catalyst 3548XL の設定

例 2：マルチ VLAN ネットワーク

Catalyst 2948G-L3 の設定

Catalyst 3512XL の設定

Catalyst 2924XL の設定

Catalyst 3548XL の設定

例 3：マルチ VLAN ディストリビューション レイヤがネットワーク コアに接続する場合

Catalyst 2948G-L3-01 の設定

Catalyst 2948G-L3-02 の設定

Catalyst 2948G-01 の設定

Catalyst 2948G-15 の設定

Catalyst 6506-01 の設定

Catalyst 6506-02 の設定

関連情報

概要

このドキュメントは、ドキュメント『Catalyst 2948G-L3 設定例：単一 VLAN、複数 VLAN、およびネットワーク コアに接続する複数 VLAN ディストリビューション レイヤ』の拡張版です。このドキュメントで紹介している設定例の詳細については、『Catalyst 2948G-L3 設定例：単一 VLAN、複数 VLAN、およびネットワーク コアに接続する複数 VLAN ディストリビューション レイヤ』を参照してください。

前提条件

要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの内容は、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではありません。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、「シスコ テクニカル ティップスの表記法」を参照してください。

例 1：単一 VLAN ネットワーク

このセクションの完全なデバイス設定は、「例 1：『Catalyst 2948G-L3の設定例』ドキュメントの「単一VLANネットワーク」セクションを参照してください。

- Catalyst 2948G-L3 の設定

- Catalyst 3548XL の設定

図 1：例 1：ネットワーク図

Catalyst 2948G-L3 の設定

2948G-L3# show running-config

Building configuration...

Current configuration:

!

! Last configuration change at 04:16:10 PST Thu Jun 22 2000

! NVRAM config last updated at 04:16:11 PST Thu Jun 22 2000

!

version 12.0

no service pad

service timestamps debug datetime msec localtime

service timestamps log datetime msec localtime

no service password-encryption

!

hostname 2948G-L3

!

boot system flash bootflash:cat2948g-in-mz.120-7.W5.15d.bin

no logging console

enable password verysecret

!

clock timezone PST -8

clock calendar-valid

ip subnet-zero

bridge irb

!

!

!

interface Port-channel1

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 1

hold-queue 300 in

!

interface FastEthernet1

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 1

bridge-group 1 spanning-disabled

!

interface FastEthernet2

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 1

bridge-group 1 spanning-disabled

!

interface FastEthernet3

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 1

bridge-group 1 spanning-disabled

!

interface FastEthernet4

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 1

bridge-group 1 spanning-disabled

!

interface FastEthernet5

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 1

bridge-group 1 spanning-disabled

!

interface FastEthernet6

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 1

bridge-group 1 spanning-disabled

!

interface FastEthernet7

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 1

bridge-group 1 spanning-disabled

!

interface FastEthernet8

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 1

bridge-group 1 spanning-disabled

!

interface FastEthernet9

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 1

bridge-group 1 spanning-disabled

!

interface FastEthernet10

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 1

bridge-group 1 spanning-disabled

!

interface FastEthernet11

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 1

bridge-group 1 spanning-disabled

!

interface FastEthernet12

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 1

bridge-group 1 spanning-disabled

!

interface FastEthernet13

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 1

bridge-group 1 spanning-disabled

!

interface FastEthernet14

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 1

bridge-group 1 spanning-disabled

!

interface FastEthernet15

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 1

bridge-group 1 spanning-disabled

!

interface FastEthernet16

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 1

bridge-group 1 spanning-disabled

!

interface FastEthernet17

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 1

bridge-group 1 spanning-disabled

!

interface FastEthernet18

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 1

bridge-group 1 spanning-disabled

!

interface FastEthernet19

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 1

bridge-group 1 spanning-disabled

!

interface FastEthernet20

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 1

bridge-group 1 spanning-disabled

!

interface FastEthernet21

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 1

bridge-group 1 spanning-disabled

!

interface FastEthernet22

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 1

bridge-group 1 spanning-disabled

!

interface FastEthernet23

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 1

bridge-group 1 spanning-disabled

!

interface FastEthernet24

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 1

bridge-group 1 spanning-disabled

!

interface FastEthernet25

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 1

bridge-group 1 spanning-disabled

!

interface FastEthernet26

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 1

bridge-group 1 spanning-disabled

!

interface FastEthernet27

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 1

bridge-group 1 spanning-disabled

!

interface FastEthernet28

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 1

bridge-group 1 spanning-disabled

!

interface FastEthernet29

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 1

bridge-group 1 spanning-disabled

!

interface FastEthernet30

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 1

bridge-group 1 spanning-disabled

!

interface FastEthernet31

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 1

bridge-group 1 spanning-disabled

!

interface FastEthernet32

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 1

bridge-group 1 spanning-disabled

!

interface FastEthernet33

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 1

bridge-group 1 spanning-disabled

!

interface FastEthernet34

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 1

bridge-group 1 spanning-disabled

!

interface FastEthernet35

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 1

bridge-group 1 spanning-disabled

!

interface FastEthernet36

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 1

bridge-group 1 spanning-disabled

!

interface FastEthernet37

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 1

bridge-group 1 spanning-disabled

!

interface FastEthernet38

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 1

bridge-group 1 spanning-disabled

!

interface FastEthernet39

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 1

bridge-group 1 spanning-disabled

!

interface FastEthernet40

no ip address

no ip directed-broadcast

!

interface FastEthernet41

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 1

bridge-group 1 spanning-disabled

!

interface FastEthernet42

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 1

bridge-group 1 spanning-disabled

!

interface FastEthernet43

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 1

bridge-group 1 spanning-disabled

!

interface FastEthernet44

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 1

bridge-group 1 spanning-disabled

!

interface FastEthernet45

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 1

bridge-group 1 spanning-disabled

!

interface FastEthernet46

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 1

bridge-group 1 spanning-disabled

!

interface FastEthernet47

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 1

bridge-group 1 spanning-disabled

!

interface FastEthernet48

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 1

bridge-group 1 spanning-disabled

!

interface GigabitEthernet49

no ip address

no ip directed-broadcast

no negotiation auto

channel-group 1

!

interface GigabitEthernet50

no ip address

no ip directed-broadcast

no negotiation auto

channel-group 1

!

interface BVI1

ip address 10.1.1.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

no ip route-cache cef

!

ip classless

!

bridge 1 protocol ieee

bridge 1 route ip

!

line con 0

transport input none

line aux 0

line vty 0 4

password secret

login

!

end

2948G-L3#

Catalyst 3548XL の設定

3548XL# show running-config

Building configuration...

Current configuration:

!

! Last configuration change at 04:09:54 PST Thu Jun 22 2000

! NVRAM config last updated at 04:01:04 PST Thu Jun 22 2000

!

version 12.0

no service pad

service timestamps debug datetime msec localtime

service timestamps log datetime msec localtime

no service password-encryption

!

hostname 3548XL

!

no logging console

enable password verysecret

!

!

!

!

!

clock timezone PST -8

!

ip subnet-zero

!

!

!

interface FastEthernet0/1

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/2

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/3

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/4

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/5

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/6

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/7

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/8

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/9

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/10

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/11

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/12

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/13

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/14

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/15

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/16

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/17

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/18

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/19

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/20

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/21

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/22

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/23

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/24

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/25

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/26

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/27

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/28

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/29

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/30

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/31

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/32

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/33

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/34

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/35

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/36

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/37

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/38

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/39

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/40

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/41

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/42

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/43

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/44

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/45

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/46

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/47

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/48

spanning-tree portfast

!

interface GigabitEthernet0/1

no negotiation auto

port group 1

!

interface GigabitEthernet0/2

no negotiation auto

port group 1

!

interface VLAN1

ip address 10.1.1.2 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

no ip route-cache

!

!

line con 0

transport input none

stopbits 1

line vty 0 4

password secret

login

line vty 5 15

login

!

end

3548XL#

例 2：マルチ VLAN ネットワーク

このセクションの完全なデバイス設定は、「例 2：Catalyst 2948G-L3のマルチVLANネットワークの設定例。

- Catalyst 2948G-L3 の設定

- Catalyst 3512XL の設定

- Catalyst 2924XL の設定

- Catalyst 3548XL の設定

図 2：例 2：ネットワーク図

Catalyst 2948G-L3 の設定

2948G-L3# show running-config

Building configuration...

Current configuration:

!

! Last configuration change at 04:48:24 PST Thu Jun 22 2000

! NVRAM config last updated at 04:45:02 PST Thu Jun 22 2000

!

version 12.0

no service pad

service timestamps debug datetime msec localtime

service timestamps log datetime msec localtime

no service password-encryption

!

hostname 2948G-L3

!

no logging console

enable password verysecret

!

clock timezone PST -8

clock calendar-valid

ip subnet-zero

bridge irb

!

!

!

interface Port-channel1

no ip address

no ip directed-broadcast

hold-queue 300 in

!

interface Port-channel1.1

encapsulation isl 1

no ip redirects

no ip directed-broadcast

bridge-group 1

!

interface Port-channel1.100

encapsulation isl 100

ip address 10.100.100.1 255.255.255.0

no ip redirects

no ip directed-broadcast

!

interface Port-channel2

no ip address

no ip directed-broadcast

hold-queue 300 in

!

interface Port-channel2.1

encapsulation isl 1

no ip redirects

no ip directed-broadcast

bridge-group 1

!

interface Port-channel2.10

encapsulation isl 10

ip address 10.10.10.1 255.255.255.0

no ip redirects

no ip directed-broadcast

!

interface Port-channel2.20

encapsulation isl 20

ip address 10.20.20.1 255.255.255.0

no ip redirects

no ip directed-broadcast

!

interface FastEthernet1

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 200

bridge-group 200 spanning-disabled

!

interface FastEthernet2

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 200

bridge-group 200 spanning-disabled

!

interface FastEthernet3

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 200

bridge-group 200 spanning-disabled

!

interface FastEthernet4

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 200

bridge-group 200 spanning-disabled

!

interface FastEthernet5

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 200

bridge-group 200 spanning-disabled

!

interface FastEthernet6

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 200

bridge-group 200 spanning-disabled

!

interface FastEthernet7

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 200

bridge-group 200 spanning-disabled

!

interface FastEthernet8

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 200

bridge-group 200 spanning-disabled

!

interface FastEthernet9

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 200

bridge-group 200 spanning-disabled

!

interface FastEthernet10

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 200

bridge-group 200 spanning-disabled

!

interface FastEthernet11

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 200

bridge-group 200 spanning-disabled

!

interface FastEthernet12

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 200

bridge-group 200 spanning-disabled

!

interface FastEthernet13

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 200

bridge-group 200 spanning-disabled

!

interface FastEthernet14

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 200

bridge-group 200 spanning-disabled

!

interface FastEthernet15

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 200

bridge-group 200 spanning-disabled

!

interface FastEthernet16

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 200

bridge-group 200 spanning-disabled

!

interface FastEthernet17

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 200

bridge-group 200 spanning-disabled

!

interface FastEthernet18

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 200

bridge-group 200 spanning-disabled

!

interface FastEthernet19

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 200

bridge-group 200 spanning-disabled

!

interface FastEthernet20

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 200

bridge-group 200 spanning-disabled

!

interface FastEthernet21

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 200

bridge-group 200 spanning-disabled

!

interface FastEthernet22

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 200

bridge-group 200 spanning-disabled

!

interface FastEthernet23

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 200

bridge-group 200 spanning-disabled

!

interface FastEthernet24

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 200

bridge-group 200 spanning-disabled

!

interface FastEthernet25

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 200

bridge-group 200 spanning-disabled

!

interface FastEthernet26

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 200

bridge-group 200 spanning-disabled

!

interface FastEthernet27

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 200

bridge-group 200 spanning-disabled

!

interface FastEthernet28

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 200

bridge-group 200 spanning-disabled

!

interface FastEthernet29

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 200

bridge-group 200 spanning-disabled

!

interface FastEthernet30

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 200

bridge-group 200 spanning-disabled

!

interface FastEthernet31

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 200

bridge-group 200 spanning-disabled

!

interface FastEthernet32

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 200

bridge-group 200 spanning-disabled

!

interface FastEthernet33

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 200

bridge-group 200 spanning-disabled

!

interface FastEthernet34

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 200

bridge-group 200 spanning-disabled

!

interface FastEthernet35

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 200

bridge-group 200 spanning-disabled

!

interface FastEthernet36

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 200

bridge-group 200 spanning-disabled

!

interface FastEthernet37

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 200

bridge-group 200 spanning-disabled

!

interface FastEthernet38

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 200

bridge-group 200 spanning-disabled

!

interface FastEthernet39

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 200

bridge-group 200 spanning-disabled

!

interface FastEthernet40

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 200

bridge-group 200 spanning-disabled

!

interface FastEthernet41

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 200

bridge-group 200 spanning-disabled

!

interface FastEthernet42

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 200

bridge-group 200 spanning-disabled

!

interface FastEthernet43

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 200

bridge-group 200 spanning-disabled

!

interface FastEthernet44

no ip address

no ip directed-broadcast

!

interface FastEthernet44.1

encapsulation isl 1

no ip redirects

no ip directed-broadcast

bridge-group 1

!

interface FastEthernet44.30

encapsulation isl 30

ip address 10.30.30.1 255.255.255.0

no ip redirects

no ip directed-broadcast

!

interface FastEthernet45

no ip address

no ip directed-broadcast

channel-group 2

!

interface FastEthernet46

no ip address

no ip directed-broadcast

channel-group 2

!

interface FastEthernet47

no ip address

no ip directed-broadcast

channel-group 2

!

interface FastEthernet48

no ip address

no ip directed-broadcast

channel-group 2

!

interface GigabitEthernet49

no ip address

no ip directed-broadcast

no negotiation auto

channel-group 1

!

interface GigabitEthernet50

no ip address

no ip directed-broadcast

no negotiation auto

channel-group 1

!

interface BVI1

ip address 10.1.1.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

no ip route-cache cef

!

interface BVI200

ip address 10.200.200.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

no ip route-cache cef

!

ip classless

!

bridge 1 protocol ieee

bridge 1 route ip

bridge 200 protocol ieee

bridge 200 route ip

!

line con 0

transport input none

line aux 0

line vty 0 4

password secret

login

!

end

2948G-L3#

Catalyst 3512XL の設定

3512XL# show running-config

Building configuration...

Current configuration:

!

! Last configuration change at 12:52:31 PST Thu Jun 22 2000

! NVRAM config last updated at 12:52:32 PST Thu Jun 22 2000

!

version 12.0

no service pad

service timestamps debug datetime msec localtime

service timestamps log datetime msec localtime

no service password-encryption

!

hostname 3512XL

!

no logging console

enable password verysecret

!

!

!

!

!

clock timezone PST -8

!

ip subnet-zero

!

!

!

interface FastEthernet0/1

switchport access vlan 100

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/2

switchport access vlan 100

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/3

switchport access vlan 100

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/4

switchport access vlan 100

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/5

switchport access vlan 100

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/6

switchport access vlan 100

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/7

switchport access vlan 100

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/8

switchport access vlan 100

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/9

switchport access vlan 100

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/10

switchport access vlan 100

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/11

switchport access vlan 100

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/12

switchport access vlan 100

spanning-tree portfast

!

interface GigabitEthernet0/1

no negotiation auto

port group 1

switchport mode trunk

!

interface GigabitEthernet0/2

no negotiation auto

port group 1

switchport mode trunk

!

interface VLAN1

ip address 10.1.1.2 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

no ip route-cache

!

ip default-gateway 10.1.1.1

!

line con 0

transport input none

stopbits 1

line vty 0 4

password secret

login

line vty 5 15

login

!

end

3512XL#

Catalyst 2924XL の設定

2924XL# show running-config

Building configuration...

Current configuration:

!

! Last configuration change at 12:58:30 PST Thu Jun 22 2000

! NVRAM config last updated at 12:58:40 PST Thu Jun 22 2000

!

version 12.0

no service pad

service timestamps debug datetime msec localtime

service timestamps log datetime msec localtime

no service password-encryption

!

hostname 2924XL

!

no logging console

enable password verysecret

!

!

!

!

!

clock timezone PST -8

!

ip subnet-zero

!

!

!

interface FastEthernet0/1

switchport access vlan 30

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/2

switchport access vlan 30

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/3

switchport access vlan 30

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/4

switchport access vlan 30

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/5

switchport access vlan 30

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/6

switchport access vlan 30

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/7

switchport access vlan 30

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/8

switchport access vlan 30

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/9

switchport access vlan 30

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/10

switchport access vlan 30

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/11

switchport access vlan 30

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/12

switchport access vlan 30

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/13

switchport access vlan 30

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/14

switchport access vlan 30

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/15

switchport access vlan 30

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/16

switchport access vlan 30

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/17

switchport access vlan 30

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/18

switchport access vlan 30

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/19

switchport access vlan 30

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/20

switchport access vlan 30

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/21

switchport access vlan 30

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/22

switchport access vlan 30

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/23

switchport access vlan 30

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/24

switchport mode trunk

!

interface VLAN1

ip address 10.1.1.4 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

no ip route-cache

!

ip default-gateway 10.1.1.1

!

line con 0

transport input none

stopbits 1

line vty 0 4

password secret

login

line vty 5 15

login

!

end

2924XL#

Catalyst 3548XL の設定

3548XL# show running-config

Building configuration...

Current configuration:

!

! Last configuration change at 12:56:22 PST Thu Jun 22 2000

! NVRAM config last updated at 12:56:23 PST Thu Jun 22 2000

!

version 12.0

no service pad

service timestamps debug datetime msec localtime

service timestamps log datetime msec localtime

no service password-encryption

!

hostname 3548XL

!

no logging console

enable password verysecret

!

!

!

!

!

clock timezone PST -8

!

ip subnet-zero

!

!

!

interface FastEthernet0/1

switchport access vlan 10

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/2

switchport access vlan 10

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/3

switchport access vlan 10

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/4

switchport access vlan 10

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/5

switchport access vlan 10

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/6

switchport access vlan 10

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/7

switchport access vlan 10

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/8

switchport access vlan 10

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/9

switchport access vlan 10

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/10

switchport access vlan 10

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/11

switchport access vlan 10

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/12

switchport access vlan 10

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/13

switchport access vlan 10

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/14

switchport access vlan 10

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/15

switchport access vlan 10

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/16

switchport access vlan 10

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/17

switchport access vlan 10

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/18

switchport access vlan 10

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/19

switchport access vlan 10

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/20

switchport access vlan 10

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/21

switchport access vlan 10

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/22

switchport access vlan 10

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/23

switchport access vlan 10

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/24

switchport access vlan 10

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/25

switchport access vlan 20

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/26

switchport access vlan 20

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/27

switchport access vlan 20

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/28

switchport access vlan 20

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/29

switchport access vlan 20

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/30

switchport access vlan 20

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/31

switchport access vlan 20

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/32

switchport access vlan 20

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/33

switchport access vlan 20

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/34

switchport access vlan 20

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/35

switchport access vlan 20

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/36

switchport access vlan 20

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/37

switchport access vlan 20

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/38

switchport access vlan 20

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/39

switchport access vlan 20

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/40

switchport access vlan 20

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/41

switchport access vlan 20

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/42

switchport access vlan 20

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/43

switchport access vlan 20

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/44

switchport access vlan 20

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/45

port group 1

switchport mode trunk

!

interface FastEthernet0/46

port group 1

switchport mode trunk

!

interface FastEthernet0/47

port group 1

switchport mode trunk

!

interface FastEthernet0/48

port group 1

switchport mode trunk

!

interface GigabitEthernet0/1

!

interface GigabitEthernet0/2

!

interface VLAN1

ip address 10.1.1.3 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

no ip route-cache

!

ip default-gateway 10.1.1.1

!

line con 0

transport input none

stopbits 1

line vty 0 4

password secret

login

line vty 5 15

login

!

end

3548XL#

例 3：マルチ VLAN ディストリビューション レイヤがネットワーク コアに接続する場合

このセクションの完全なデバイス設定は、「例 3：Catalyst 2948G-L3設定例のネットワークコアに接続するマルチVLANディストリビューションレイヤ。

- Catalyst 2948G-L3-01 の設定

- Catalyst 2948G-L3-02 の設定

- Catalyst 2948G-01 の設定

- Catalyst 2948G-15 の設定

- Catalyst 6506-01 の設定

- Catalyst 6506-02 の設定

図 3：例 3：ネットワーク図

Catalyst 2948G-L3-01 の設定

2948G-L3-01# show running-config

Building configuration...

Current configuration:

!

! Last configuration change at 07:30:32 PST Fri Jun 23 2000

! NVRAM config last updated at 07:30:33 PST Fri Jun 23 2000

!

version 12.0

no service pad

service timestamps debug datetime msec localtime

service timestamps log datetime msec localtime

no service password-encryption

!

hostname 2948G-L3-01

!

no logging console

enable password verysecret

!

clock timezone PST -8

clock calendar-valid

ip subnet-zero

!

!

!

interface Port-channel1

description Channel_to_2948G-01

no ip address

no ip directed-broadcast

hold-queue 300 in

!

interface Port-channel1.1

encapsulation dot1Q 1 native

no ip redirects

no ip directed-broadcast

!

interface Port-channel1.10

encapsulation dot1Q 10

ip address 10.10.10.2 255.255.255.128

no ip redirects

no ip directed-broadcast

standby 10 priority 100

standby 10 preempt

standby 10 authentication C10-10

standby 10 ip 10.10.10.1

standby 10 track GigabitEthernet49 20

standby 10 track GigabitEthernet50 20

!

interface Port-channel1.15

encapsulation dot1Q 15

ip address 10.10.10.130 255.255.255.128

no ip redirects

no ip directed-broadcast

standby 15 priority 110

standby 15 preempt

standby 15 authentication C10-15

standby 15 ip 10.10.10.129

standby 15 track GigabitEthernet49 20

standby 15 track GigabitEthernet50 20

!

interface Port-channel2

description Channel_to_2948G-02

no ip address

no ip directed-broadcast

hold-queue 300 in

!

interface Port-channel2.1

encapsulation dot1Q 1 native

no ip redirects

no ip directed-broadcast

!

interface Port-channel2.20

encapsulation dot1Q 20

ip address 10.10.20.2 255.255.255.128

no ip redirects

no ip directed-broadcast

standby 20 priority 100

standby 20 preempt

standby 20 authentication C10-20

standby 20 ip 10.10.20.1

standby 20 track GigabitEthernet49 20

standby 20 track GigabitEthernet50 20

!

interface Port-channel2.25

encapsulation dot1Q 25

ip address 10.10.20.130 255.255.255.128

no ip redirects

no ip directed-broadcast

standby 25 priority 110

standby 25 preempt

standby 25 authentication C10-25

standby 25 ip 10.10.20.129

standby 25 track GigabitEthernet49 20

standby 25 track GigabitEthernet50 20

!

interface Port-channel3

description Channel_to_2948G-03

no ip address

no ip directed-broadcast

hold-queue 300 in

!

interface Port-channel3.1

encapsulation dot1Q 1 native

no ip redirects

no ip directed-broadcast

!

interface Port-channel3.30

encapsulation dot1Q 30

ip address 10.10.30.2 255.255.255.128

no ip redirects

no ip directed-broadcast

standby 30 priority 100

standby 30 preempt

standby 30 authentication C10-30

standby 30 ip 10.10.30.1

standby 30 track GigabitEthernet49 20

standby 30 track GigabitEthernet50 20

!

interface Port-channel3.35

encapsulation dot1Q 35

ip address 10.10.30.130 255.255.255.128

no ip redirects

no ip directed-broadcast

standby 35 priority 110

standby 35 preempt

standby 35 authentication C10-35

standby 35 ip 10.10.30.129

standby 35 track GigabitEthernet49 20

standby 35 track GigabitEthernet50 20

!

interface Port-channel4

description Channel_to_2948G-04

no ip address

no ip directed-broadcast

hold-queue 300 in

!

interface Port-channel4.1

encapsulation dot1Q 1 native

no ip redirects

no ip directed-broadcast

!

interface Port-channel4.40

encapsulation dot1Q 40

ip address 10.10.40.2 255.255.255.128

no ip redirects

no ip directed-broadcast

standby 40 priority 100

standby 40 preempt

standby 40 authentication C10-40

standby 40 ip 10.10.40.1

standby 40 track GigabitEthernet49 20

standby 40 track GigabitEthernet50 20

!

interface Port-channel4.45

encapsulation dot1Q 45

ip address 10.10.40.130 255.255.255.128

no ip redirects

no ip directed-broadcast

standby 45 priority 110

standby 45 preempt

standby 45 authentication C10-45

standby 45 ip 10.10.40.129

standby 45 track GigabitEthernet49 20

standby 45 track GigabitEthernet50 20

!

interface Port-channel5

description Channel_to_2948G-05

no ip address

no ip directed-broadcast

hold-queue 300 in

!

interface Port-channel5.1

encapsulation dot1Q 1 native

no ip redirects

no ip directed-broadcast

!

interface Port-channel5.50

encapsulation dot1Q 50

ip address 10.10.50.2 255.255.255.128

no ip redirects

no ip directed-broadcast

standby 50 priority 100

standby 50 preempt

standby 50 authentication C10-50

standby 50 ip 10.10.50.1

standby 50 track GigabitEthernet49 20

standby 50 track GigabitEthernet50 20

!

interface Port-channel5.55

encapsulation dot1Q 55

ip address 10.10.50.130 255.255.255.128

no ip redirects

no ip directed-broadcast

standby 55 priority 110

standby 55 preempt

standby 55 authentication C10-55

standby 55 ip 10.10.50.129

standby 55 track GigabitEthernet49 20

standby 55 track GigabitEthernet50 20

!

interface Port-channel6

description Channel_to_2948G-06

no ip address

no ip directed-broadcast

hold-queue 300 in

!

interface Port-channel6.1

encapsulation dot1Q 1 native

no ip redirects

no ip directed-broadcast

!

interface Port-channel6.60

encapsulation dot1Q 60

ip address 10.10.60.2 255.255.255.128

no ip redirects

no ip directed-broadcast

standby 60 priority 100

standby 60 preempt

standby 60 authentication C10-60

standby 60 ip 10.10.60.1

standby 60 track GigabitEthernet49 20

standby 60 track GigabitEthernet50 20

!

interface Port-channel6.65

encapsulation dot1Q 65

ip address 10.10.60.130 255.255.255.128

no ip redirects

no ip directed-broadcast

standby 65 priority 110

standby 65 preempt

standby 65 authentication C10-65

standby 65 ip 10.10.60.129

standby 65 track GigabitEthernet49 20

standby 65 track GigabitEthernet50 20

!

interface Port-channel7

description Channel_to_2948G-07

no ip address

no ip directed-broadcast

hold-queue 300 in

!

interface Port-channel7.1

encapsulation dot1Q 1 native

no ip redirects

no ip directed-broadcast

!

interface Port-channel7.70

encapsulation dot1Q 70

ip address 10.10.70.2 255.255.255.128

no ip redirects

no ip directed-broadcast

standby 70 priority 100

standby 70 preempt

standby 70 authentication C10-70

standby 70 ip 10.10.70.1

standby 70 track GigabitEthernet49 20

standby 70 track GigabitEthernet50 20

!

interface Port-channel7.75

encapsulation dot1Q 75

ip address 10.10.70.130 255.255.255.128

no ip redirects

no ip directed-broadcast

standby 75 priority 110

standby 75 preempt

standby 75 authentication C10-75

standby 75 ip 10.10.70.129

standby 75 track GigabitEthernet49 20

standby 75 track GigabitEthernet50 20

!

interface Port-channel8

description Channel_to_2948G-08

no ip address

no ip directed-broadcast

hold-queue 300 in

!

interface Port-channel8.1

encapsulation dot1Q 1 native

no ip redirects

no ip directed-broadcast

!

interface Port-channel8.80

encapsulation dot1Q 80

ip address 10.10.80.2 255.255.255.128

no ip redirects

no ip directed-broadcast

standby 80 priority 100

standby 80 preempt

standby 80 authentication C10-80

standby 80 ip 10.10.80.1

standby 80 track GigabitEthernet49 20

standby 80 track GigabitEthernet50 20

!

interface Port-channel8.85

encapsulation dot1Q 85

ip address 10.10.80.130 255.255.255.128

no ip redirects

no ip directed-broadcast

standby 85 priority 110

standby 85 preempt

standby 85 authentication C10-85

standby 85 ip 10.10.80.129

standby 85 track GigabitEthernet49 20

standby 85 track GigabitEthernet50 20

!

interface Port-channel9

description Channel_to_2948G-09

no ip address

no ip directed-broadcast

hold-queue 300 in

!

interface Port-channel9.1

encapsulation dot1Q 1 native

no ip redirects

no ip directed-broadcast

!

interface Port-channel9.90

encapsulation dot1Q 90

ip address 10.10.90.2 255.255.255.128

no ip redirects

no ip directed-broadcast

standby 90 priority 100

standby 90 preempt

standby 90 authentication C10-90

standby 90 ip 10.10.90.1

standby 90 track GigabitEthernet49 20

standby 90 track GigabitEthernet50 20

!

interface Port-channel9.95

encapsulation dot1Q 95

ip address 10.10.90.130 255.255.255.128

no ip redirects

no ip directed-broadcast

standby 95 priority 110

standby 95 preempt

standby 95 authentication C10-95

standby 95 ip 10.10.90.129

standby 95 track GigabitEthernet49 20

standby 95 track GigabitEthernet50 20

!

interface Port-channel10

description Channel_to_2948G-10

no ip address

no ip directed-broadcast

hold-queue 300 in

!

interface Port-channel10.1

encapsulation dot1Q 1 native

no ip redirects

no ip directed-broadcast

!

interface Port-channel10.100

encapsulation dot1Q 100

ip address 10.10.100.2 255.255.255.128

no ip redirects

no ip directed-broadcast

standby 100 priority 100

standby 100 preempt

standby 100 authentication C10-100

standby 100 ip 10.10.100.1

standby 100 track GigabitEthernet49 20

standby 100 track GigabitEthernet50 20

!

interface Port-channel10.105

encapsulation dot1Q 105

ip address 10.10.100.130 255.255.255.128

no ip redirects

no ip directed-broadcast

standby 105 priority 110

standby 105 preempt

standby 105 authentication C10-105

standby 105 ip 10.10.100.129

standby 105 track GigabitEthernet49 20

standby 105 track GigabitEthernet50 20

!

interface Port-channel11

description Channel_to_2948G-11

no ip address

no ip directed-broadcast

hold-queue 300 in

!

interface Port-channel11.1

encapsulation dot1Q 1 native

no ip redirects

no ip directed-broadcast

!

interface Port-channel11.110

encapsulation dot1Q 110

ip address 10.10.110.2 255.255.255.128

no ip redirects

no ip directed-broadcast

standby 110 priority 100

standby 110 preempt

standby 110 authentication C10-110

standby 110 ip 10.10.110.1

standby 110 track GigabitEthernet49 20

standby 110 track GigabitEthernet50 20

!

interface Port-channel11.115

encapsulation dot1Q 115

ip address 10.10.110.130 255.255.255.128

no ip redirects

no ip directed-broadcast

standby 115 priority 110

standby 115 preempt

standby 115 authentication C10-115

standby 115 ip 10.10.110.129

standby 115 track GigabitEthernet49 20

standby 115 track GigabitEthernet50 20

!

interface Port-channel12

description Channel_to_2948G-12

no ip address

no ip directed-broadcast

hold-queue 300 in

!

interface Port-channel12.1

encapsulation dot1Q 1 native

no ip redirects

no ip directed-broadcast

!

interface Port-channel12.120

encapsulation dot1Q 120

ip address 10.10.120.2 255.255.255.128

no ip redirects

no ip directed-broadcast

standby 120 priority 100

standby 120 preempt

standby 120 authentication C10-120

standby 120 ip 10.10.120.1

standby 120 track GigabitEthernet49 20

standby 120 track GigabitEthernet50 20

!

interface Port-channel12.125

encapsulation dot1Q 125

ip address 10.10.120.130 255.255.255.128

no ip redirects

no ip directed-broadcast

standby 125 priority 110

standby 125 preempt

standby 125 authentication C10-125

standby 125 ip 10.10.120.129

standby 125 track GigabitEthernet49 20

standby 125 track GigabitEthernet50 20

!

interface Port-channel13

description Channel_to_2948G-13

no ip address

no ip directed-broadcast

hold-queue 300 in

!

interface Port-channel13.1

encapsulation dot1Q 1 native

no ip redirects

no ip directed-broadcast

!

interface Port-channel13.130

encapsulation dot1Q 130

ip address 10.10.130.2 255.255.255.128

no ip redirects

no ip directed-broadcast

standby 130 priority 100

standby 130 preempt

standby 130 authentication C10-130

standby 130 ip 10.10.130.1

standby 130 track GigabitEthernet49 20

standby 130 track GigabitEthernet50 20

!

interface Port-channel13.135

encapsulation dot1Q 135

ip address 10.10.130.130 255.255.255.128

no ip redirects

no ip directed-broadcast

standby 135 priority 110

standby 135 preempt

standby 135 authentication C10-135

standby 135 ip 10.10.130.129

standby 135 track GigabitEthernet49 20

standby 135 track GigabitEthernet50 20

!

interface Port-channel14

description Channel_to_2948G-14

no ip address

no ip directed-broadcast

hold-queue 300 in

!

interface Port-channel14.1

encapsulation dot1Q 1 native

no ip redirects

no ip directed-broadcast

!

interface Port-channel14.140

encapsulation dot1Q 140

ip address 10.10.140.2 255.255.255.128

no ip redirects

no ip directed-broadcast

standby 140 priority 100

standby 140 preempt

standby 140 authentication C10-140

standby 140 ip 10.10.140.1

standby 140 track GigabitEthernet49 20

standby 140 track GigabitEthernet50 20

!

interface Port-channel14.145

encapsulation dot1Q 145

ip address 10.10.140.130 255.255.255.128

no ip redirects

no ip directed-broadcast

standby 145 priority 110

standby 145 preempt

standby 145 authentication C10-145

standby 145 ip 10.10.140.129

standby 145 track GigabitEthernet49 20

standby 145 track GigabitEthernet50 20

!

interface Port-channel15

description Channel_to_2948G-15

no ip address

no ip directed-broadcast

hold-queue 300 in

!

interface Port-channel15.1

encapsulation dot1Q 1 native

no ip redirects

no ip directed-broadcast

!

interface Port-channel15.150

encapsulation dot1Q 150

ip address 10.10.150.2 255.255.255.128

no ip redirects

no ip directed-broadcast

standby 150 priority 100

standby 150 preempt

standby 150 authentication C10-150

standby 150 ip 10.10.150.1

standby 150 track GigabitEthernet49 20

standby 150 track GigabitEthernet50 20

!

interface Port-channel15.155

encapsulation dot1Q 155

ip address 10.10.150.130 255.255.255.128

no ip redirects

no ip directed-broadcast

standby 155 priority 110

standby 155 preempt

standby 155 authentication C10-155

standby 155 ip 10.10.150.129

standby 155 track GigabitEthernet49 20

standby 155 track GigabitEthernet50 20

!

interface FastEthernet1

no ip address

no ip directed-broadcast

channel-group 1

!

interface FastEthernet2

no ip address

no ip directed-broadcast

channel-group 1

!

interface FastEthernet3

no ip address

no ip directed-broadcast

channel-group 2

!

interface FastEthernet4

no ip address

no ip directed-broadcast

channel-group 2

!

interface FastEthernet5

no ip address

no ip directed-broadcast

channel-group 3

!

interface FastEthernet6

no ip address

no ip directed-broadcast

channel-group 3

!

interface FastEthernet7

no ip address

no ip directed-broadcast

channel-group 4

!

interface FastEthernet8

no ip address

no ip directed-broadcast

channel-group 4

!

interface FastEthernet9

no ip address

no ip directed-broadcast

channel-group 5

!

interface FastEthernet10

no ip address

no ip directed-broadcast

channel-group 5

!

interface FastEthernet11

no ip address

no ip directed-broadcast

channel-group 6

!

interface FastEthernet12

no ip address

no ip directed-broadcast

channel-group 6

!

interface FastEthernet13

no ip address

no ip directed-broadcast

channel-group 7

!

interface FastEthernet14

no ip address

no ip directed-broadcast

channel-group 7

!

interface FastEthernet15

no ip address

no ip directed-broadcast

channel-group 8

!

interface FastEthernet16

no ip address

no ip directed-broadcast

channel-group 8

!

interface FastEthernet17

no ip address

no ip directed-broadcast

channel-group 9

!

interface FastEthernet18

no ip address

no ip directed-broadcast

channel-group 9

!

interface FastEthernet19

no ip address

no ip directed-broadcast

channel-group 10

!

interface FastEthernet20

no ip address

no ip directed-broadcast

channel-group 10

!

interface FastEthernet21

no ip address

no ip directed-broadcast

channel-group 11

!

interface FastEthernet22

no ip address

no ip directed-broadcast

channel-group 11

!

interface FastEthernet23

no ip address

no ip directed-broadcast

channel-group 12

!

interface FastEthernet24

no ip address

no ip directed-broadcast

channel-group 12

!

interface FastEthernet25

no ip address

no ip directed-broadcast

channel-group 13

!

interface FastEthernet26

no ip address

no ip directed-broadcast

channel-group 13

!

interface FastEthernet27

no ip address

no ip directed-broadcast

channel-group 14

!

interface FastEthernet28

no ip address

no ip directed-broadcast

channel-group 14

!

interface FastEthernet29

no ip address

no ip directed-broadcast

channel-group 15

!

interface FastEthernet30

no ip address

no ip directed-broadcast

channel-group 15

!

interface FastEthernet31

no ip address

no ip directed-broadcast

shutdown

!

interface FastEthernet32

no ip address

no ip directed-broadcast

shutdown

!

interface FastEthernet33

no ip address

no ip directed-broadcast

shutdown

!

interface FastEthernet34

no ip address

no ip directed-broadcast

shutdown

!

interface FastEthernet35

no ip address

no ip directed-broadcast

shutdown

!

interface FastEthernet36

no ip address

no ip directed-broadcast

shutdown

!

interface FastEthernet37

no ip address

no ip directed-broadcast

shutdown

!

interface FastEthernet38

no ip address

no ip directed-broadcast

shutdown

!

interface FastEthernet39

no ip address

no ip directed-broadcast

shutdown

!

interface FastEthernet40

no ip address

no ip directed-broadcast

shutdown

!

interface FastEthernet41

no ip address

no ip directed-broadcast

shutdown

!

interface FastEthernet42

no ip address

no ip directed-broadcast

shutdown

!

interface FastEthernet43

no ip address

no ip directed-broadcast

shutdown

!

interface FastEthernet44

no ip address

no ip directed-broadcast

shutdown

!

interface FastEthernet45

no ip address

no ip directed-broadcast

shutdown

!

interface FastEthernet46

no ip address

no ip directed-broadcast

shutdown

!

interface FastEthernet47

no ip address

no ip directed-broadcast

shutdown

!

interface FastEthernet48

no ip address

no ip directed-broadcast

shutdown

!

interface GigabitEthernet49

description CoreVLAN15

ip address 10.10.0.19 255.255.255.240

no ip directed-broadcast

ip summary-address eigrp 10 10.10.0.0 255.255.0.0

!

interface GigabitEthernet50

description CoreVLAN10

ip address 10.10.0.3 255.255.255.240

no ip directed-broadcast

ip summary-address eigrp 10 10.10.0.0 255.255.0.0

delay 15

!

router eigrp 10

passive-interface default

no passive-interface GigabitEthernet49

no passive-interface GigabitEthernet50

network 10.0.0.0

!

ip classless

!

!

line con 0

transport input none

line aux 0

line vty 0 4

password secret

login

!

end

2948G-L3-01#

Catalyst 2948G-L3-02 の設定

2948G-L3-02# show running-config

Building configuration...

Current configuration:

!

! Last configuration change at 07:45:32 PST Fri Jun 23 2000

! NVRAM config last updated at 07:45:33 PST Fri Jun 23 2000

!

version 12.0

no service pad

service timestamps debug datetime msec localtime

service timestamps log datetime msec localtime

no service password-encryption

!

hostname 2948G-L3-02

!

no logging console

enable password verysecret

!

clock timezone PST -8

clock calendar-valid

ip subnet-zero

!

!

!

interface Port-channel1

description Channel_to_2948G-01

no ip address

no ip directed-broadcast

hold-queue 300 in

!

interface Port-channel1.1

encapsulation dot1Q 1 native

no ip redirects

no ip directed-broadcast

!

interface Port-channel1.10

encapsulation dot1Q 10

ip address 10.10.10.3 255.255.255.128

no ip redirects

no ip directed-broadcast

standby 10 priority 110

standby 10 preempt

standby 10 authentication C10-10

standby 10 ip 10.10.10.1

standby 10 track GigabitEthernet49 20

standby 10 track GigabitEthernet50 20

!

interface Port-channel1.15

encapsulation dot1Q 15

ip address 10.10.10.131 255.255.255.128

no ip redirects

no ip directed-broadcast

standby 15 priority 100

standby 15 preempt

standby 15 authentication C10-15

standby 15 ip 10.10.10.129

standby 15 track GigabitEthernet49 20

standby 15 track GigabitEthernet50 20

!

interface Port-channel2

description Channel_to_2948G-02

no ip address

no ip directed-broadcast

hold-queue 300 in

!

interface Port-channel2.1

encapsulation dot1Q 1 native

no ip redirects

no ip directed-broadcast

!

interface Port-channel2.20

encapsulation dot1Q 20

ip address 10.10.20.3 255.255.255.128

no ip redirects

no ip directed-broadcast

standby 20 priority 110

standby 20 preempt

standby 20 authentication C10-20

standby 20 ip 10.10.20.1

standby 20 track GigabitEthernet49 20

standby 20 track GigabitEthernet50 20

!

interface Port-channel2.25

encapsulation dot1Q 25

ip address 10.10.20.131 255.255.255.128

no ip redirects

no ip directed-broadcast

standby 25 priority 100

standby 25 preempt

standby 25 authentication C10-25

standby 25 ip 10.10.20.129

standby 25 track GigabitEthernet49 20

standby 25 track GigabitEthernet50 20

!

interface Port-channel3

description Channel_to_2948G-03

no ip address

no ip directed-broadcast

hold-queue 300 in

!

interface Port-channel3.1

encapsulation dot1Q 1 native

no ip redirects

no ip directed-broadcast

!

interface Port-channel3.30

encapsulation dot1Q 30

ip address 10.10.30.3 255.255.255.128

no ip redirects

no ip directed-broadcast

standby 30 priority 110

standby 30 preempt

standby 30 authentication C10-30

standby 30 ip 10.10.30.1

standby 30 track GigabitEthernet49 20

standby 30 track GigabitEthernet50 20

!

interface Port-channel3.35

encapsulation dot1Q 35

ip address 10.10.30.131 255.255.255.128

no ip redirects

no ip directed-broadcast

standby 35 priority 100

standby 35 preempt

standby 35 authentication C10-35

standby 35 ip 10.10.30.129

standby 35 track GigabitEthernet49 20

standby 35 track GigabitEthernet50 20

!

interface Port-channel4

description Channel_to_2948G-04

no ip address

no ip directed-broadcast

hold-queue 300 in

!

interface Port-channel4.1

encapsulation dot1Q 1 native

no ip redirects

no ip directed-broadcast

!

interface Port-channel4.40

encapsulation dot1Q 40

ip address 10.10.40.3 255.255.255.128

no ip redirects

no ip directed-broadcast

standby 40 priority 110

standby 40 preempt

standby 40 authentication C10-40

standby 40 ip 10.10.40.1

standby 40 track GigabitEthernet49 20

standby 40 track GigabitEthernet50 20

!

interface Port-channel4.45

encapsulation dot1Q 45

ip address 10.10.40.131 255.255.255.128

no ip redirects

no ip directed-broadcast

standby 45 priority 100

standby 45 preempt

standby 45 authentication C10-45

standby 45 ip 10.10.40.129

standby 45 track GigabitEthernet49 20

standby 45 track GigabitEthernet50 20

!

interface Port-channel5

description Channel_to_2948G-05

no ip address

no ip directed-broadcast

hold-queue 300 in

!

interface Port-channel5.1

encapsulation dot1Q 1 native

no ip redirects

no ip directed-broadcast

!

interface Port-channel5.50

encapsulation dot1Q 50

ip address 10.10.50.3 255.255.255.128

no ip redirects

no ip directed-broadcast

standby 50 priority 110

standby 50 preempt

standby 50 authentication C10-50

standby 50 ip 10.10.50.1

standby 50 track GigabitEthernet49 20

standby 50 track GigabitEthernet50 20

!

interface Port-channel5.55

encapsulation dot1Q 55

ip address 10.10.50.131 255.255.255.128

no ip redirects

no ip directed-broadcast

standby 55 priority 100

standby 55 preempt

standby 55 authentication C10-55

standby 55 ip 10.10.50.129

standby 55 track GigabitEthernet49 20

standby 55 track GigabitEthernet50 20

!

interface Port-channel6

description Channel_to_2948G-06

no ip address

no ip directed-broadcast

hold-queue 300 in

!

interface Port-channel6.1

encapsulation dot1Q 1 native

no ip redirects

no ip directed-broadcast

!

interface Port-channel6.60

encapsulation dot1Q 60

ip address 10.10.60.3 255.255.255.128

no ip redirects

no ip directed-broadcast

standby 60 priority 110

standby 60 preempt

standby 60 authentication C10-60

standby 60 ip 10.10.60.1

standby 60 track GigabitEthernet49 20

standby 60 track GigabitEthernet50 20

!

interface Port-channel6.65

encapsulation dot1Q 65

ip address 10.10.60.131 255.255.255.128

no ip redirects

no ip directed-broadcast

standby 65 priority 100

standby 65 preempt

standby 65 authentication C10-65

standby 65 ip 10.10.60.129

standby 65 track GigabitEthernet49 20

standby 65 track GigabitEthernet50 20

!

interface Port-channel7

description Channel_to_2948G-07

no ip address

no ip directed-broadcast

hold-queue 300 in

!

interface Port-channel7.1

encapsulation dot1Q 1 native

no ip redirects

no ip directed-broadcast

!

interface Port-channel7.70

encapsulation dot1Q 70

ip address 10.10.70.3 255.255.255.128

no ip redirects

no ip directed-broadcast

standby 70 priority 110

standby 70 preempt

standby 70 authentication C10-70

standby 70 ip 10.10.70.1

standby 70 track GigabitEthernet49 20

standby 70 track GigabitEthernet50 20

!

interface Port-channel7.75

encapsulation dot1Q 75

ip address 10.10.70.131 255.255.255.128

no ip redirects

no ip directed-broadcast

standby 75 priority 100

standby 75 preempt

standby 75 authentication C10-75

standby 75 ip 10.10.70.129

standby 75 track GigabitEthernet49 20

standby 75 track GigabitEthernet50 20

!

interface Port-channel8

description Channel_to_2948G-08

no ip address

no ip directed-broadcast

hold-queue 300 in

!

interface Port-channel8.1

encapsulation dot1Q 1 native

no ip redirects

no ip directed-broadcast

!

interface Port-channel8.80

encapsulation dot1Q 80

ip address 10.10.80.3 255.255.255.128

no ip redirects

no ip directed-broadcast

standby 80 priority 110

standby 80 preempt

standby 80 authentication C10-80

standby 80 ip 10.10.80.1

standby 80 track GigabitEthernet49 20

standby 80 track GigabitEthernet50 20

!

interface Port-channel8.85

encapsulation dot1Q 85

ip address 10.10.80.131 255.255.255.128

no ip redirects

no ip directed-broadcast

standby 85 priority 100

standby 85 preempt

standby 85 authentication C10-85

standby 85 ip 10.10.80.129

standby 85 track GigabitEthernet49 20

standby 85 track GigabitEthernet50 20

!

interface Port-channel9

description Channel_to_2948G-09

no ip address

no ip directed-broadcast

hold-queue 300 in

!

interface Port-channel9.1

encapsulation dot1Q 1 native

no ip redirects

no ip directed-broadcast

!

interface Port-channel9.90

encapsulation dot1Q 90

ip address 10.10.90.3 255.255.255.128

no ip redirects

no ip directed-broadcast

standby 90 priority 110

standby 90 preempt

standby 90 authentication C10-90

standby 90 ip 10.10.90.1

standby 90 track GigabitEthernet49 20

standby 90 track GigabitEthernet50 20

!

interface Port-channel9.95

encapsulation dot1Q 95

ip address 10.10.90.131 255.255.255.128

no ip redirects

no ip directed-broadcast

standby 95 priority 100

standby 95 preempt

standby 95 authentication C10-95

standby 95 ip 10.10.90.129

standby 95 track GigabitEthernet49 20

standby 95 track GigabitEthernet50 20

!

interface Port-channel10

description Channel_to_2948G-10

no ip address

no ip directed-broadcast

hold-queue 300 in

!

interface Port-channel10.1

encapsulation dot1Q 1 native

no ip redirects

no ip directed-broadcast

!

interface Port-channel10.100

encapsulation dot1Q 100

ip address 10.10.100.3 255.255.255.128

no ip redirects

no ip directed-broadcast

standby 100 priority 110

standby 100 preempt

standby 100 authentication C10-100

standby 100 ip 10.10.100.1

standby 100 track GigabitEthernet49 20

standby 100 track GigabitEthernet50 20

!

interface Port-channel10.105

encapsulation dot1Q 105

ip address 10.10.100.131 255.255.255.128

no ip redirects

no ip directed-broadcast

standby 105 priority 100

standby 105 preempt

standby 105 authentication C10-105

standby 105 ip 10.10.100.129

standby 105 track GigabitEthernet49 20

standby 105 track GigabitEthernet50 20

!

interface Port-channel11

description Channel_to_2948G-11

no ip address

no ip directed-broadcast

hold-queue 300 in

!

interface Port-channel11.1

encapsulation dot1Q 1 native

no ip redirects

no ip directed-broadcast

!

interface Port-channel11.110

encapsulation dot1Q 110

ip address 10.10.110.3 255.255.255.128

no ip redirects

no ip directed-broadcast

standby 110 priority 110

standby 110 preempt

standby 110 authentication C10-110

standby 110 ip 10.10.110.1

standby 110 track GigabitEthernet49 20

standby 110 track GigabitEthernet50 20

!

interface Port-channel11.115

encapsulation dot1Q 115

ip address 10.10.110.131 255.255.255.128

no ip redirects

no ip directed-broadcast

standby 115 priority 100

standby 115 preempt

standby 115 authentication C10-115

standby 115 ip 10.10.110.129

standby 115 track GigabitEthernet49 20

standby 115 track GigabitEthernet50 20

!

interface Port-channel12

description Channel_to_2948G-12

no ip address

no ip directed-broadcast

hold-queue 300 in

!

interface Port-channel12.1

encapsulation dot1Q 1 native

no ip redirects

no ip directed-broadcast

!

interface Port-channel12.120

encapsulation dot1Q 120

ip address 10.10.120.3 255.255.255.128

no ip redirects

no ip directed-broadcast

standby 120 priority 110

standby 120 preempt

standby 120 authentication C10-120

standby 120 ip 10.10.120.1

standby 120 track GigabitEthernet49 20

standby 120 track GigabitEthernet50 20

!

interface Port-channel12.125

encapsulation dot1Q 125

ip address 10.10.120.131 255.255.255.128

no ip redirects

no ip directed-broadcast

standby 125 priority 100

standby 125 preempt

standby 125 authentication C10-125

standby 125 ip 10.10.120.129

standby 125 track GigabitEthernet49 20

standby 125 track GigabitEthernet50 20

!

interface Port-channel13

description Channel_to_2948G-13

no ip address

no ip directed-broadcast

hold-queue 300 in

!

interface Port-channel13.1

encapsulation dot1Q 1 native

no ip redirects

no ip directed-broadcast

!

interface Port-channel13.130

encapsulation dot1Q 130

ip address 10.10.130.3 255.255.255.128

no ip redirects

no ip directed-broadcast

standby 130 priority 110

standby 130 preempt

standby 130 authentication C10-130

standby 130 ip 10.10.130.1

standby 130 track GigabitEthernet49 20

standby 130 track GigabitEthernet50 20

!

interface Port-channel13.135

encapsulation dot1Q 135

ip address 10.10.130.131 255.255.255.128

no ip redirects

no ip directed-broadcast

standby 135 priority 100

standby 135 preempt

standby 135 authentication C10-135

standby 135 ip 10.10.130.129

standby 135 track GigabitEthernet49 20

standby 135 track GigabitEthernet50 20

!

interface Port-channel14

description Channel_to_2948G-14

no ip address

no ip directed-broadcast

hold-queue 300 in

!

interface Port-channel14.1

encapsulation dot1Q 1 native

no ip redirects

no ip directed-broadcast

!

interface Port-channel14.140

encapsulation dot1Q 140

ip address 10.10.140.3 255.255.255.128

no ip redirects

no ip directed-broadcast

standby 140 priority 110

standby 140 preempt

standby 140 authentication C10-140

standby 140 ip 10.10.140.1

standby 140 track GigabitEthernet49 20

standby 140 track GigabitEthernet50 20

!

interface Port-channel14.145

encapsulation dot1Q 145

ip address 10.10.140.131 255.255.255.128

no ip redirects

no ip directed-broadcast

standby 145 priority 100

standby 145 preempt

standby 145 authentication C10-145

standby 145 ip 10.10.140.129

standby 145 track GigabitEthernet49 20

standby 145 track GigabitEthernet50 20

!

interface Port-channel15

description Channel_to_2948G-15

no ip address

no ip directed-broadcast

hold-queue 300 in

!

interface Port-channel15.1

encapsulation dot1Q 1 native

no ip redirects

no ip directed-broadcast

!

interface Port-channel15.150

encapsulation dot1Q 150

ip address 10.10.150.3 255.255.255.128

no ip redirects

no ip directed-broadcast

standby 150 priority 110

standby 150 preempt

standby 150 authentication C10-150

standby 150 ip 10.10.150.1

standby 150 track GigabitEthernet49 20

standby 150 track GigabitEthernet50 20

!

interface Port-channel15.155

encapsulation dot1Q 155

ip address 10.10.150.131 255.255.255.128

no ip redirects

no ip directed-broadcast

standby 155 priority 100

standby 155 preempt

standby 155 authentication C10-155

standby 155 ip 10.10.150.129

standby 155 track GigabitEthernet49 20

standby 155 track GigabitEthernet50 20

!

interface FastEthernet1

no ip address

no ip directed-broadcast

channel-group 1

!

interface FastEthernet2

no ip address

no ip directed-broadcast

channel-group 1

!

interface FastEthernet3

no ip address

no ip directed-broadcast

channel-group 2

!

interface FastEthernet4

no ip address

no ip directed-broadcast

channel-group 2

!

interface FastEthernet5

no ip address

no ip directed-broadcast

channel-group 3

!

interface FastEthernet6

no ip address

no ip directed-broadcast

channel-group 3

!

interface FastEthernet7

no ip address

no ip directed-broadcast

channel-group 4

!

interface FastEthernet8

no ip address

no ip directed-broadcast

channel-group 4

!

interface FastEthernet9

no ip address

no ip directed-broadcast

channel-group 5

!

interface FastEthernet10

no ip address

no ip directed-broadcast

channel-group 5

!

interface FastEthernet11

no ip address

no ip directed-broadcast

channel-group 6

!

interface FastEthernet12

no ip address

no ip directed-broadcast

channel-group 6

!

interface FastEthernet13

no ip address

no ip directed-broadcast

channel-group 7

!

interface FastEthernet14

no ip address

no ip directed-broadcast

channel-group 7

!

interface FastEthernet15

no ip address

no ip directed-broadcast

channel-group 8

!

interface FastEthernet16

no ip address

no ip directed-broadcast

channel-group 8

!

interface FastEthernet17

no ip address

no ip directed-broadcast

channel-group 9

!

interface FastEthernet18

no ip address

no ip directed-broadcast

channel-group 9

!

interface FastEthernet19

no ip address

no ip directed-broadcast

channel-group 10

!

interface FastEthernet20

no ip address

no ip directed-broadcast

channel-group 10

!

interface FastEthernet21

no ip address

no ip directed-broadcast

channel-group 11

!

interface FastEthernet22

no ip address

no ip directed-broadcast

channel-group 11

!

interface FastEthernet23

no ip address

no ip directed-broadcast

channel-group 12

!

interface FastEthernet24

no ip address

no ip directed-broadcast

channel-group 12

!

interface FastEthernet25

no ip address

no ip directed-broadcast

channel-group 13

!

interface FastEthernet26

no ip address

no ip directed-broadcast

channel-group 13

!

interface FastEthernet27

no ip address

no ip directed-broadcast

channel-group 14

!

interface FastEthernet28

no ip address

no ip directed-broadcast

channel-group 14

!

interface FastEthernet29

no ip address

no ip directed-broadcast

channel-group 15

!

interface FastEthernet30

no ip address

no ip directed-broadcast

channel-group 15

!

interface FastEthernet31

no ip address

no ip directed-broadcast

shutdown

!

interface FastEthernet32

no ip address

no ip directed-broadcast

shutdown

!

interface FastEthernet33

no ip address

no ip directed-broadcast

shutdown

!

interface FastEthernet34

no ip address

no ip directed-broadcast

shutdown

!

interface FastEthernet35

no ip address

no ip directed-broadcast

shutdown

!

interface FastEthernet36

no ip address

no ip directed-broadcast

shutdown

!

interface FastEthernet37

no ip address

no ip directed-broadcast

shutdown

!

interface FastEthernet38

no ip address

no ip directed-broadcast

shutdown

!

interface FastEthernet39

no ip address

no ip directed-broadcast

shutdown

!

interface FastEthernet40

no ip address

no ip directed-broadcast

shutdown

!

interface FastEthernet41

no ip address

no ip directed-broadcast

shutdown

!

interface FastEthernet42

no ip address

no ip directed-broadcast

shutdown

!

interface FastEthernet43

no ip address

no ip directed-broadcast

shutdown

!

interface FastEthernet44

no ip address

no ip directed-broadcast

shutdown

!

interface FastEthernet45

no ip address

no ip directed-broadcast

shutdown

!

interface FastEthernet46

no ip address

no ip directed-broadcast

shutdown

!

interface FastEthernet47

no ip address

no ip directed-broadcast

shutdown

!

interface FastEthernet48

no ip address

no ip directed-broadcast

shutdown

!

interface GigabitEthernet49

description CoreVLAN10

ip address 10.10.0.4 255.255.255.240

no ip directed-broadcast

ip summary-address eigrp 10 10.10.0.0 255.255.0.0

!

interface GigabitEthernet50

description CoreVLAN15

ip address 10.10.0.20 255.255.255.240

no ip directed-broadcast

ip summary-address eigrp 10 10.10.0.0 255.255.0.0

delay 15

!

router eigrp 10

passive-interface default

no passive-interface GigabitEthernet49

no passive-interface GigabitEthernet50

network 10.0.0.0

!

ip classless

!

!

line con 0

transport input none

line aux 0

line vty 0 4

password secret

login

!

end

2948G-L3-02#

Catalyst 2948G-01 の設定

2948G-01> (enable) show config

This command shows non-default configurations only.

Use 'show config all' to show both default and non-default configurations.

.......

................

..

begin

!

# ***** NON-DEFAULT CONFIGURATION *****

!

!

#time: Mon Jun 22 2000, 15:39:38

!

#version 5.4(3)

!

!

#system web interface version

!

set enablepass $2$FNl3$8MSzcpVMg1H2aWfll13aZ.

!

#system

set system name  2948G-01

set system location Closet10-01

set system contact  sysadmin@corp.com

!

#frame distribution method

set port channel all distribution mac both

!

#vtp

set vtp domain Closet-10-01

set vtp mode transparent

set vlan 1 name default type ethernet mtu 1500 said 100001 state active

set vlan 10 name 10.10.10.0/25 type ethernet mtu 1500 said 100010 state active

set vlan 15 name 10.10.10.128/25 type ethernet mtu 1500 said 100015 state

active

set vlan 1002 name fddi-default type fddi mtu 1500 said 101002 state active

set vlan 1004 name fddinet-default type fddinet mtu 1500 said 101004 state

active stp ieee

set vlan 1005 name trnet-default type trbrf mtu 1500 said 101005 state active

stp ibm

set vlan 1003 name token-ring-default type trcrf mtu 1500 said 101003 state

active mode srb aremaxhop 7 stemaxhop 7 backupcrf off

!

#ip

set interface sc0 10 10.10.10.4/255.255.255.128 10.10.10.127

set interface sl0 down

set interface me1 down

set ip route 0.0.0.0/0.0.0.0         10.10.10.1

!

#syslog

set logging console disable

!

#set boot command

set boot config-register 0x2102

set boot system flash bootflash:cat4000.5-4-2.bin

set boot system flash bootflash:cat4000.5-2-2.bin

set boot system flash bootflash:cat4000.4-5-2.bin

!

#port channel

set port channel 2/45-46 40

set port channel 2/47-48 41

!

#module 1 : 0-port Switching Supervisor

!

#module 2 : 50-port 10/100/1000 Ethernet

set vlan 10   2/1-22

set vlan 15   2/23-44

set port name       2/45 2948G-L3-01_Uplink

set port name       2/46 2948G-L3-01_Uplink

set port name       2/47 2948G-L3-02_Uplink

set port name       2/48 2948G-L3-02_Uplink

set trunk 2/1  off dot1q 1-1005

set trunk 2/2  off dot1q 1-1005

set trunk 2/3  off dot1q 1-1005

set trunk 2/4  off dot1q 1-1005

set trunk 2/5  off dot1q 1-1005

set trunk 2/6  off dot1q 1-1005

set trunk 2/7  off dot1q 1-1005

set trunk 2/8  off dot1q 1-1005

set trunk 2/9  off dot1q 1-1005

set trunk 2/10 off dot1q 1-1005

set trunk 2/11 off dot1q 1-1005

set trunk 2/12 off dot1q 1-1005

set trunk 2/13 off dot1q 1-1005

set trunk 2/14 off dot1q 1-1005

set trunk 2/15 off dot1q 1-1005

set trunk 2/16 off dot1q 1-1005

set trunk 2/17 off dot1q 1-1005

set trunk 2/18 off dot1q 1-1005

set trunk 2/19 off dot1q 1-1005

set trunk 2/20 off dot1q 1-1005

set trunk 2/21 off dot1q 1-1005

set trunk 2/22 off dot1q 1-1005

set trunk 2/23 off dot1q 1-1005

set trunk 2/24 off dot1q 1-1005

set trunk 2/25 off dot1q 1-1005

set trunk 2/26 off dot1q 1-1005

set trunk 2/27 off dot1q 1-1005

set trunk 2/28 off dot1q 1-1005

set trunk 2/29 off dot1q 1-1005

set trunk 2/30 off dot1q 1-1005

set trunk 2/31 off dot1q 1-1005

set trunk 2/32 off dot1q 1-1005

set trunk 2/33 off dot1q 1-1005

set trunk 2/34 off dot1q 1-1005

set trunk 2/35 off dot1q 1-1005

set trunk 2/36 off dot1q 1-1005

set trunk 2/37 off dot1q 1-1005

set trunk 2/38 off dot1q 1-1005

set trunk 2/39 off dot1q 1-1005

set trunk 2/40 off dot1q 1-1005

set trunk 2/41 off dot1q 1-1005

set trunk 2/42 off dot1q 1-1005

set trunk 2/43 off dot1q 1-1005

set trunk 2/44 off dot1q 1-1005

set trunk 2/45 nonegotiate dot1q 1-1005

set trunk 2/46 nonegotiate dot1q 1-1005

set trunk 2/47 nonegotiate dot1q 1-1005

set trunk 2/48 nonegotiate dot1q 1-1005

set spantree portfast    2/1-44 enable

set port channel 2/45-48 mode on

set port channel 2/1-44 mode off

end

2948G-01> (enable)

Catalyst 2948G-15 の設定

2948G-15> (enable) show config

This command shows non-default configurations only.

Use 'show config all' to show both default and non-default configurations.

.......

................

..

begin

!

# ***** NON-DEFAULT CONFIGURATION *****

!

!

#time: Mon Jun 22 2000, 15:41:38

!

#version 5.4(3)

!

!

#system web interface version

!

set enablepass $2$FNl3$8MSzcpVMg1H2aWfll13aZ.

!

#system

set system name  2948G-15

set system location Closet10-15

set system contact  sysadmin@corp.com

!

#frame distribution method

set port channel all distribution mac both

!

#vtp

set vtp domain Closet-10-15

set vtp mode transparent

set vlan 1 name default type ethernet mtu 1500 said 100001 state active

set vlan 150 name 10.10.150.0/25 type ethernet mtu 1500 said 100010 state active

set vlan 155 name 10.10.150.128/25 type ethernet mtu 1500 said 100015 state

active

set vlan 1002 name fddi-default type fddi mtu 1500 said 101002 state active

set vlan 1004 name fddinet-default type fddinet mtu 1500 said 101004 state

active stp ieee

set vlan 1005 name trnet-default type trbrf mtu 1500 said 101005 state active

stp ibm

set vlan 1003 name token-ring-default type trcrf mtu 1500 said 101003 state

active mode srb aremaxhop 7 stemaxhop 7 backupcrf off

!

#ip

set interface sc0 10 10.10.150.4/255.255.255.128 10.10.10.127

set interface sl0 down

set interface me1 down

set ip route 0.0.0.0/0.0.0.0         10.10.150.1

!

#syslog

set logging console disable

!

#set boot command

set boot config-register 0x2102

set boot system flash bootflash:cat4000.5-4-2.bin

set boot system flash bootflash:cat4000.5-2-2.bin

set boot system flash bootflash:cat4000.4-5-2.bin

!

#port channel

set port channel 2/45-46 40

set port channel 2/47-48 41

!

#module 1 : 0-port Switching Supervisor

!

#module 2 : 50-port 10/100/1000 Ethernet

set vlan 150   2/1-22

set vlan 155   2/23-44

set port name       2/45 2948G-L3-01_Uplink

set port name       2/46 2948G-L3-01_Uplink

set port name       2/47 2948G-L3-02_Uplink

set port name       2/48 2948G-L3-02_Uplink

set trunk 2/1  off dot1q 1-1005

set trunk 2/2  off dot1q 1-1005

set trunk 2/3  off dot1q 1-1005

set trunk 2/4  off dot1q 1-1005

set trunk 2/5  off dot1q 1-1005

set trunk 2/6  off dot1q 1-1005

set trunk 2/7  off dot1q 1-1005

set trunk 2/8  off dot1q 1-1005

set trunk 2/9  off dot1q 1-1005

set trunk 2/10 off dot1q 1-1005

set trunk 2/11 off dot1q 1-1005

set trunk 2/12 off dot1q 1-1005

set trunk 2/13 off dot1q 1-1005

set trunk 2/14 off dot1q 1-1005

set trunk 2/15 off dot1q 1-1005

set trunk 2/16 off dot1q 1-1005

set trunk 2/17 off dot1q 1-1005

set trunk 2/18 off dot1q 1-1005

set trunk 2/19 off dot1q 1-1005

set trunk 2/20 off dot1q 1-1005

set trunk 2/21 off dot1q 1-1005

set trunk 2/22 off dot1q 1-1005

set trunk 2/23 off dot1q 1-1005

set trunk 2/24 off dot1q 1-1005

set trunk 2/25 off dot1q 1-1005

set trunk 2/26 off dot1q 1-1005

set trunk 2/27 off dot1q 1-1005

set trunk 2/28 off dot1q 1-1005

set trunk 2/29 off dot1q 1-1005

set trunk 2/30 off dot1q 1-1005

set trunk 2/31 off dot1q 1-1005

set trunk 2/32 off dot1q 1-1005

set trunk 2/33 off dot1q 1-1005

set trunk 2/34 off dot1q 1-1005

set trunk 2/35 off dot1q 1-1005

set trunk 2/36 off dot1q 1-1005

set trunk 2/37 off dot1q 1-1005

set trunk 2/38 off dot1q 1-1005

set trunk 2/39 off dot1q 1-1005

set trunk 2/40 off dot1q 1-1005

set trunk 2/41 off dot1q 1-1005

set trunk 2/42 off dot1q 1-1005

set trunk 2/43 off dot1q 1-1005

set trunk 2/44 off dot1q 1-1005

set trunk 2/45 nonegotiate dot1q 1-1005

set trunk 2/46 nonegotiate dot1q 1-1005

set trunk 2/47 nonegotiate dot1q 1-1005

set trunk 2/48 nonegotiate dot1q 1-1005

set spantree portfast    2/1-44 enable

set port channel 2/45-48 mode on

set port channel 2/1-44 mode off

end

2948G-15> (enable)

Catalyst 6506-01 の設定

6506-01> (enable) show config

This command shows non-default configurations only.

Use 'show config all' to show both default and non-default configurations.

.........

................

..

begin

!

# ***** NON-DEFAULT CONFIGURATION *****

!

!

#time: Fri Jun 23 2000, 13:05:49

!

#version 5.4(3)

!

!

#system web interface version Engine: 5.1 ADP device: Cat6000 ADP Version: 1.2

ADK: 31

!

set password $2$JYD3$CcHOBhHYnLzI9O0B9F1Ov/

set enablepass $2$93UN$/2fd2eCwlRdUSkklJ/KZ21

!

#system

set system name  6506-01

set system location Core-MDF-10

set system contact  sysadmin@corp.com

!

#!

#vtp

set vtp domain Core-Domain

set vlan 1 name default type ethernet mtu 1500 said 100001 state active

set vlan 10 name Aggregation-10.10.0.0/16-Even type ethernet mtu 1500 said

100010 state active

set vlan 15 name Aggregation-10.10.0.0/16-Odd type ethernet mtu 1500 said

100015 state active

set vlan 1002 name fddi-default type fddi mtu 1500 said 101002 state active

set vlan 1004 name fddinet-default type fddinet mtu 1500 said 101004 state

active stp ieee

set vlan 1005 name trnet-default type trbrf mtu 1500 said 101005 state active

stp ibm

set vlan 1003 name token-ring-default type trcrf mtu 1500 said 101003 state

active mode srb aremaxhop 7 stemaxhop 7 backupcrf off

!

#ip

set interface sc0 1 10.1.1.4/255.255.255.0 10.1.1.255

set ip route 0.0.0.0/0.0.0.0         10.1.1.1

!

#syslog

set logging console disable

!

#set boot command

set boot config-register 0x2102

set boot system flash bootflash:cat6000-supcv.5-4-3.bin

!

#port channel

set port channel 2/7-8,3/7-8 428

!

# default port status is enable

!

!

#module 1 : 2-port 1000BaseX Supervisor

!

#module 2 : 8-port 1000BaseX Ethernet

set port name       2/7  Cat6506-02

set port name       2/8  Cat6506-02

set trunk 2/7  desirable isl 1-1005

set trunk 2/8  desirable isl 1-1005

set port channel 2/7-8 mode on

!

#module 3 : 8-port 1000BaseX Ethernet

set port name       3/7  Cat6506-02

set port name       3/8  Cat6506-02

set trunk 3/7  desirable isl 1-1005

set trunk 3/8  desirable isl 1-1005

set port channel 3/7-8 mode on

!

#module 4 : 8-port 1000BaseX Ethernet

set vlan 15   4/1

!

#module 5 : 8-port 1000BaseX Ethernet

set vlan 15   5/1

!

#module 6 : 48-port 10/100BaseTX Ethernet

!

#module 15 : 1-port Multilayer Switch Feature Card

!

#module 16 empty

end

6506-01> (enable)

Catalyst 6506-02 の設定

6506-02> (enable) show config

This command shows non-default configurations only.

Use 'show config all' to show both default and non-default configurations.

.........

................

..

begin

!

# ***** NON-DEFAULT CONFIGURATION *****

!

!

#time: Fri Jun 23 2000, 13:07:49

!

#version 5.4(3)

!

!

#system web interface version Engine: 5.1 ADP device: Cat6000 ADP Version: 1.2

ADK: 31

!

set password $2$JYD3$CcHOBhHYnLzI9O0B9F1Ov/

set enablepass $2$93UN$/2fd2eCwlRdUSkklJ/KZ21

!

#system

set system name  6506-02

set system location Core-MDF-10

set system contact  sysadmin@corp.com

!

#!

#vtp

set vtp domain Core-Domain

set vlan 1 name default type ethernet mtu 1500 said 100001 state active

set vlan 10 name Aggregation-10.10.0.0/16-Even type ethernet mtu 1500 said

100010 state active

set vlan 15 name Aggregation-10.10.0.0/16-Odd type ethernet mtu 1500 said

100015 state active

set vlan 1002 name fddi-default type fddi mtu 1500 said 101002 state active

set vlan 1004 name fddinet-default type fddinet mtu 1500 said 101004 state

active stp ieee

set vlan 1005 name trnet-default type trbrf mtu 1500 said 101005 state active

stp ibm

set vlan 1003 name token-ring-default type trcrf mtu 1500 said 101003 state

active mode srb aremaxhop 7 stemaxhop 7 backupcrf off

!

#ip

set interface sc0 1 10.1.1.5/255.255.255.0 10.1.1.255

set ip route 0.0.0.0/0.0.0.0         10.1.1.1

!

#syslog

set logging console disable

!

#set boot command

set boot config-register 0x2102

set boot system flash bootflash:cat6000-supcv.5-4-3.bin

!

#port channel

set port channel 2/7-8,3/7-8 448

!

# default port status is enable

!

!

#module 1 : 2-port 1000BaseX Supervisor

!

#module 2 : 8-port 1000BaseX Ethernet

set port name       2/7  Cat6506-01

set port name       2/8  Cat6506-01

set trunk 2/7  desirable isl 1-1005

set trunk 2/8  desirable isl 1-1005

set port channel 2/7-8 mode on

!

#module 3 : 8-port 1000BaseX Ethernet

set port name       3/7  Cat6506-01

set port name       3/8  Cat6506-01

set trunk 3/7  desirable isl 1-1005

set trunk 3/8  desirable isl 1-1005

set port channel 3/7-8 mode on

!

#module 4 : 8-port 1000BaseX Ethernet

set vlan 10   4/1

!

#module 5 : 8-port 1000BaseX Ethernet

set vlan 10   5/1

!

#module 6 : 48-port 10/100BaseTX Ethernet

!

#module 15 : 1-port Multilayer Switch Feature Card

!

#module 16 empty

end

6506-02> (enable)

関連情報

- LAN 製品に関するサポート ページ

- LAN スイッチングに関するサポート ページ

- テクニカルサポート - Cisco Systems