内容

概要

前提条件

要件

表記法

手順

CatOS が稼動する Catalyst 6500/6000 でのパスワード回復手順の出力例

Catalyst 1200 でのピンの短絡によるソフトウェアとパスワードの回復

関連情報

概要

このドキュメントでは、スーパーバイザ エンジンで Catalyst OS（CatOS）ソフトウェアが稼動する次のシスコ製品でのパスワードの回復方法を説明します。

- Catalyst 1200

- Catalyst 2926T/F

- Catalyst 4500/4000

- Catalyst 1400 FDDI concentrator

- Catalyst 2926GS/L

- Catalyst 5000

- Catalyst 2901

- Catalyst 2948G

- Catalyst 5500

- Catalyst 2902

- Catalyst 2980G

- Catalyst 6500/6000

Catalyst 4500/4000または6500/6000シリーズスイッチでCisco IOS®ソフトウェアを実行している場合、またはルータモジュールでパスワードを回復する必要がある場合は、次のドキュメントを参照してください。

- Password Recovery Procedures

前提条件

要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、「シスコ テクニカル ティップスの表記法」を参照してください。

手順

パスワードを回復するには、次の手順を実行します。

1. 端末エミュレーションをもつPC、または 端末 をスイッチのコンソールポートに接続します。

次のターミナル設定を使用してください。

- 9600 ボーレート

- パリティなし

- 8 データ ビット

- 1 ストップ ビット

注：コンソールポートへのケーブル配線と端末の接続に関する詳細は、ドキュメント『Catalystスイッチのコンソールポートに端末を接続する方法』を参照してください。

2. 電源スイッチをオフにして、再度オンにします。

電源をリセットした後、スイッチで最初のパスワード プロンプトが表示されるまで、必要ならば数分間待機します。

重要： 最初のパスワードプロンプトを表示した後、ステップ3 ～ 7で説明した回復手順を完了するのに30秒かかります。この手順を完了するのに30秒しかないため、スイッチから古いパスワードまたは新しいパスワードの入力を求められたらEnterキーを押します。これはヌル文字を入力するのと同じで、回復を早急に完了できます。

この後のいずれかのステップでエラーが表示されたら、30 秒の制限を超えたことを示しています。この制限を超えると、スイッチの電源を一度切り、再度入れ直す必要があります。ステップ 3 に戻って、もう一度手順をやり直してください。

3. パスワード プロンプトで Enter キーを押してヌル パスワードを入力します。

4. プロンプトで enable を入力して enable モードに入ります。

5. パスワード プロンプトで Enter キーを押してヌル パスワードを入力します。

6. set password コマンドまたは set enablepass コマンドでエラーが出た場合はパスワードを変更します。

7. プロンプトで古いパスワードを入力し、Enter キーを押します。

重要： ステップ3 ～ 8のいずれかの時点で「sorry password incorrect」メッセージが表示された場合は、パスワードの入力を求めるプロンプトでEnterキーを押すだけ、必ず確認してください。このメッセージは 30 秒のタイム リミットを超えたことを示しています。スイッチの電源オフ/オンを再度行う必要があり、その後ステップ 3 に戻って手順を繰り返してください。

8. パスワード回復が正常に終了したら、set password コマンドと set enablepass コマンド使用して、希望するセキュア パスワードを設定します。

CatOS が稼動する Catalyst 6500/6000 でのパスワード回復手順の出力例

Console> (enable)

System Bootstrap, Version 5.3(1)

Copyright (c) 1994-1999 by Cisco Systems, Inc.

c6k_sup1 processor with 65536 Kbytes of main memory

Autoboot executing command: "boot bootflash:cat6000-sup.6-3-3.bin"

Uncompressing file:  ###########################################################

################################################################################

################################################################################

################################################################################

################################################################################

################################################################################

################################################################################

################################################################################

################################################################################

################################################################################

################################################################################

################################################################################

################################################################################

################################################################################

##############################

System Power On Diagnostics

DRAM Size ....................64 MB

Testing DRAM..................Passed

NVRAM Size ...................512 KB

Level2 Cache .................Present

System Power On Diagnostics Complete

Boot image: bootflash:cat6000-sup.6-3-3.bin

Running System Diagnostics from this Supervisor (Module 1)

This may take up to 2 minutes....please wait

Cisco Systems Console

!--- The first password prompt appears approximately !--- in this area, which depends on the platform. !--- As the modules power up, other console output !--- surrounds the prompt. Pay attention here !--- because you only have 30 seconds to complete the password !--- recovery procedure from this point.

2002 Apr 08 16:08:13 %SYS-3-MOD_PORTINTFINSYNC:Port Interface in sync for

Module 1

Enter password:

!--- Press Enter.

2002 Apr 08 16:08:15 %SYS-1-SYS_ENABLEPS: Power supply 1 enabled

2002 Apr 08 16:08:15 %SYS-1-SYS_ENABLEPS: Power supply 2 enabled

2002 Apr 08 16:08:18 %SYS-5-MOD_PWRON:Module 3 powered up

2002 Apr 08 16:08:18 %SYS-5-MOD_PWRON:Module 4 powered up

2002 Apr 08 16:08:25 %MLS-5-NDEDISABLED:Netflow Data Export disabled

2002 Apr 08 16:08:26 %MLS-5-MCAST_STATUS:IP Multicast Multilayer Switching is

enabled

2002 Apr 08 16:08:26 %SYS-5-MOD_OK:Module 1 is online

Console> enable

Enter password: 2002 Apr 08 16:08:37 %SYS-5-MOD_OK:Module 3 is online

2002 Apr 08 16:08:37 %SYS-3-MOD_PORTINTFINSYNC:Port Interface in sync for

Module 3

Console> (enable) set password

Enter old password:

!--- Press Enter.

Enter new password:

!--- Press Enter.

Retype new password:

!--- Press Enter.

Password changed.

Console> (enable) set enablepass

Enter old password:

!--- Press Enter.

Enter new password:

!--- Press Enter.

Retype new password:

!--- Press Enter.

Password changed.

Console> (enable) 2002 Apr 08 16:09:12 %SYS-5-MOD_OK:Module 4 is online

2002 Apr 08 16:09:12 %SYS-3-MOD_PORTINTFINSYNC:Port Interface in sync for

Module 4

2002 Apr 08 16:09:14 %SYS-5-MOD_OK:Module 15 is online

Console> (enable)

Catalyst 1200 でのピンの短絡によるソフトウェアとパスワードの回復

ソフトウェアとパスワードの回復に失敗して、スイッチでソフトウェアを実行する際に Catalyst 1200 がリブートしない場合は、この手順を使用してください。この手順は、ルータでの ROM モニタ（ROMmon）モードのアクセスに似ています。基本的には、この手順により十分なスイッチの機能性が提供され、スイッチに対してソフトウェアが再度ダウンロードされます。

1. スイッチ カバーの除去

2. ピン JP17 を確認し、ショートします。

これらのピンは、すべて LED の右側と RESET ボタンの左側にあります。

3. スイッチを再度ブートします。

スイッチが復帰して、ブート プロンプトが表示されます。

4. ブート プロンプトで ifconfig コマンドを使用して IP アドレスを定義し、ネットワーク管理プロセッサ（NMP）および Data Movement Processor（DMP）ソフトウェアをダウンロードできます。

これらのステップによっても動作しない場合は、ハードウェアの交換が必要です。

関連情報

- Password Recovery Procedures

- テクニカルサポート - Cisco Systems