内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

問題

解決方法

概要

このドキュメントでは、Supervisor Engine 720 が稼働する Catalyst 6500 スイッチで転送情報ベース（FIB）TCAM（Ternary Content Addressable Memory）をカスタマイズする方法について説明します。

前提条件

要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、PFC3BXL/PFC3CXL が装着された Supervisor Engine 720 が稼働する Cisco Catalyst 6500 スイッチに基づくものです。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

問題

データシートにまとめられているように、PFC3BXL と PFC3CXL は 100 万（1M）の IPv4 ルートと、512,000（512K）の IPv6 ルートをサポートします。ただし、デフォルト出力は異なります。

6500#show mls cef maximum-routes

FIB TCAM maximum routes :

=======================

Current :

---------

IPv4 + MPLS         - 512k (default)

IPv6 + IP Multicast - 256k (default)

解決方法

PFC3BXL/PFC3CXL のデフォルトのルート数は、IPv4 ルートが 512k、IPv6 ルートが 256k です。mls cef maximum-routes ip|ipv6 [] を入力してリロードする場合、IPv4 ルート数を 1M、または IPv6 ルート数を 512k に増やすことができます。ただし、1M の IPv4 ルートと 512k の IPv6 ルートを同時に実現することはできません。IPv4 TCAM サイズをデフォルト値よりも大きい値にすると、IPv6 のスペースが自動的に使用されます（この逆も同様です）。

2014 年 8 月 8 日の『Classless Inter-Domain Routing (CIDR) Report 』は、グローバル インターネット ルーティング テーブルの統計情報が含まれており、グローバル インターネット ルーティング テーブルが 512,000 ルートを超過したことを報告しています。次の例では、512,000 の IPv4 ルートに対応するデフォルト TCAM スペースを 768,000 の IPv4 ルートのために増加する方法を示します。

6500(config)#mls cef maximum-routes ip ?

<1-1007>  number of 1K entries

6500(config)#mls cef maximum-routes ip 768

Maximum routes set to 786432. Configuration will be effective on reboot.

(After reload)

6500#show mls cef maximum-routes

FIB TCAM maximum routes:

=======================

IPv4                - 768k

MPLS                - 16k (default)

IPv6 + IP Multicast - 120k (default)