内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

メモリとフラッシュ サイズのマトリクス

関連情報

概要

このドキュメントでは、Catalyst スイッチ プラットフォームで利用できる最小および最大メモリのマトリックスについて説明します。このドキュメントは、可変メモリ オプションをサポートするスイッチのみを参照しています。固定メモリのスイッチについては、説明していません。

前提条件

要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの内容は、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではありません。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

メモリとフラッシュ サイズのマトリクス

マトリックスには、次のメモリ デバイスが含まれています。

- DRAM/SDRAM:CatOSまたはIOSシステムイメージの実行に使用されるメモリ。

- NVRAM：スタートアップコンフィギュレーションファイル(nvram:)の保存に使用されるメモリ。

- オンボード フラッシュ：起動のためのシステム イメージを保持するのに使用されるメモリ（bootdisk:または bootflash:または flash:）。

- リムーバブルフラッシュ：システムイメージ(slot0:または disk0:または disk1:）。

Catalyst スイッチ

DRAM

NVRAM

オンボード フラッシュ

リムーバブル フラッシュ

Catalyst 8540

256MB

512KB

8/16 MB

16/20/28/48 MB

Catalyst 8510

64MB

128KB

8/16 MB

16/20MB

Catalyst 6000/6500

Supervisor 1 1

64MB

512KB

16MB

16/24/64MB

Supervisor 1A 1

64/128MB

512KB

16MB

16/24/64MB

Supervisor 2 2

128/256/512 MB

512KB

32MB

16/24/64MB

Supervisor 2T

デフォルトは 2GB、4GB にアップグレード可能

4MB

1GB（デフォルト）

最大 8 GB のコンパクト フラッシュ タイプ II

Supervisor 2U 2

256/512MB

512KB

32MB

16/24/64MB

Supervisor 720 4

デフォルトは 512 MB、1GB にアップグレード可能

2MB

64MB

64/128/256 MB のコンパクト フラッシュ タイプ II、ハードウェアは 512 MB および 1GB をサポート

Supervisor 720-3B 4

デフォルトは 512 MB、1GB にアップグレード可能

2MB

64MB

64/128/256 MB のコンパクト フラッシュ タイプ II、ハードウェアは 512 MB および 1GB をサポート

Supervisor 720-3BXL 4

1GB（デフォルト）

2MB

64MB

64/128/256 MB のコンパクト フラッシュ タイプ II、ハードウェアは 512 MB および 1GB をサポート

Supervisor 32

256 MB/512 MB、1GB にアップグレード可能

2MB

256MB

64/128/256 MB のコンパクト フラッシュ タイプ II、ハードウェアは 512 MB および 1GB をサポート

Supervisor Engine 32 PISA

512 MB/1 GB

2 MB

512 MB、1GB にアップグレード可能

64/128/256/512 MB および 1 GB のコンパクト フラッシュ タイプ II

MSFC1

64/128MB

512KB

16MB

MSFC2

128/512MB

512KB

32MB

MSFC2A

1GB

256MB

MSFC3

512/1GB

2MB

64MB

Catalyst 5000/5500

スーパーバイザ I

4/20 MB DRAM

128KB

4/8MB

none

スーパーバイザ II

16/32MB DRAM

256 KB

8/16 MB

none

スーパーバイザ IIG（WS-X5540）

32MB の DRAM

512 KB

8MB

none

スーパーバイザ III

32/64MB DRAM

512 KB

8MB

8/16/20 MB

Supervisor IIIG（WS-X5550）

32MB の DRAM

512 KB

8MB

none

Catalyst 4000/4500

スーパーバイザ I

32/64MB SDRAM

512KB

12MB

none

スーパーバイザ II

64/128 MB SDRAM

512KB/1MB

12MB

none

Supervisor II Plus 5

256MB SDRAM

いいえ、ブートフラッシュを使用します

32MB

コンパクト フラッシュ（64/128 MB）

Supervisor II Plus 10-GE 5

256MB SDRAM、512 MB にアップグレード可能

いいえ、ブートフラッシュを使用します

64MB

コンパクト フラッシュ（64/128 MB）

スーパーバイザ III

256MB SDRAM

512KB

64MB

コンパクト フラッシュ（64/128 MB）

スーパーバイザ IV

512 MB SDRAM

512KB

64MB

コンパクト フラッシュ（64/128 MB）

Supervisor V

512 MB SDRAM

512KB

64MB

コンパクト フラッシュ（64/128 MB）

Supervisor V-10GE 5

512 MB SDRAM

いいえ、ブートフラッシュを使用します

64MB

コンパクト フラッシュ（64/128 MB）

Supervisor 6-E 5

512 MB SDRAM、1GB にアップグレード可能

いいえ、ブートフラッシュを使用します

128 MB

コンパクト フラッシュ（64/128 MB）

Supervisor 7E/7LE

2 GB、4 GB にアップグレード可能

1GB

1GB

2 GB SD カード（SD-X45-2GB-E）

Supervisor 8E

4GB

2 GB

2 GB

2 GB SD カード（SD-X45-2GB-E）

1 Catalyst 6500/6000 Supervisor Engine 1:Catalyst 6500/6000用スーパーバイザ1のDRAMはアップグレードできません。Catalyst 6500/6000 では、Supervisor 1A の DRAM を 64 MB から 128 MB にアップグレードできます。2004 年 6 月以降に出荷された Supervisor 1A の DRAM は、デフォルトで 128 MB です。

MSFC1（部品番号 WS-X6K-SUP1A-MSFC）を搭載した Supervisor 1A の DRAM をアップグレードするには、事前に MSFC2 へのアップグレードが必要です。MSFC2（部品番号 MEM-S1-128MB-UPG=）を含むアップグレード キットが利用できます。「Catalyst 6500 シリーズ Supervisor Engine 1A DRAM アップグレード インストール ノート」を参照してください。

2 Catalyst 6500/6000 Supervisor Engine 1および2:Catalyst 6500/6000 Supervisor Engine 1、1Aおよび2のフラッシュカードには、最低限のROMMON、ソフトウェアバージョン、およびその他の要件があります。「」を参照してください。

3 Catalyst 6500/6000 Supervisor Engine 2：スーパーバイザエンジンモデルのWS-X6K-S2-PFC2、WS-X6K-S2-MSFC2(WS-X6K-S2U-MSFC2) 64 MBのコンパクトフラッシュ。

4 Catalyst 6500/6000 Supervisor Engine 720:Supervisor Engine 720にのみ2つのリムーバブルフラッシュカードスロットがあります。disk0: のラベルが付いたスロットでは、コンパクト フラッシュ タイプ II カードのみがサポートされています。disk1: のラベルが付いたスロットでは、コンパクト フラッシュ タイプ II カードまたは 1 GB の MicroDrive のいずれかがサポートされています。これらのスロットにはさまざまな種類のコンパクト フラッシュ カードを接続できます。たとえば、disk0: に MEM-C6K-CPTFL128M を、disk1: に MEM-C6K-CPTFL512M を接続できます。

5 Catalyst 4500/4000 Supervisor Engine II Plus、II Plus 10-GE、V-10GE、6-E：これらのスーパーバイザは、コンフィギュレーションファイルの保存にオンボードフラッシュを使用し、別のNVRAMデバイスを使用しません。

関連情報

- Catalyst 6500 シリーズ スイッチ スーパーバイザ エンジン ガイド

- Catalyst 6000 ファミリ Supervisor Engine 2 ROMMON ソフトウェアのリリース ノート

- ツールとリソース – Cisco Systems

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems