内容

概要

サポートされている HSRP グループの最大数はいくつですか。

サポートされている HSRP インターフェイスの最大数はいくつですか。

HSRP を実行しているインターフェイスが 16 より多い場合、グループ番号を再利用することはできますか。

HSRP を VLAN インターフェイスではなく物理インターフェイス上で実行しているとき、この制限はどのように適用されますか。

この制限はすべてのソフトウェア イメージに適用されますか。

この制限は Catalyst 6500/6000 スーパバイザ 2 ベースのシステムの制限と同じですか。また、同じ回避策を使用できますか。

HSRP グループの ID は、連続している必要がありますか。その他に要件はありますか。

複数のインターフェイス上で同じ HSRP グループ ID を使う意味は何ですか。

HSRP の MAC アドレスはどのように見えますか。

Catalyst 3550 では 16 を超える数の HSRP グループを設定できました。スイッチを Cisco IOS® ソフトウェア リリース 12.1(11)EA1 から 12.1(13)EA1 にアップグレードしたら、設定できなくなりました。何が変更されたのですか。

関連情報

概要

このドキュメントでは、Catalyst 3550 でのホットスタンバイ ルータ プロトコル（HSRP）グループのサポートと、制限事項に関するよくある質問について説明します。HSRP および設定例の詳細は、「Catalyst スイッチ ネットワークにおける HSRP 問題の理解とトラブルシューティング」を参照してください。

Q.サポートされるHSRPグループの最大数はいくつですか。

A. Catalyst 3550では、最大16個の一意のグループ番号しかサポートできません。

Q. HSRPインターフェイスの最大数はいくつですか。

A. 16個の一意のグループ番号のそれぞれが16個の連続するレイヤ3インターフェイスで使用でき、合計で256個のHSRPインターフェイスを提供します。推奨する合計数は 64 ですが、この数はボックスで設定されているルーティング プロトコルと機能によって変わります。設定した HSRP インターフェイスの数が多すぎると、スイッチでの CPU の負荷が高くなり、予測できない副次的な悪影響を及ぼす可能性があります。

Q. HSRPを実行するインターフェイスが16を超える場合、グループ番号を再利用できますか。

A.はいですが、3550のハードウェア設計により、特定のルールが適用されます。HSRP グループ番号は、次のものに使用できます。

- 単一のレイヤ 3 インターフェイス

- VLAN ID がすべて同じ 16 の倍数であるレイヤ 3 インターフェイスのグループ

- VLAN ID がすべて同じ 16 の倍数であるレイヤ 3 インターフェイスの連続するリスト

たとえば、VLAN 16、17、18、....31 をグループ番号 1 に、VLAN 32、33、.....47 をグループ番号 2 にするなどです。たとえば、HSRP インターフェイスが 18（VLAN 1 から 18 まで）ある場合は、次のようにします。

vlan 1-group 1

vlan 2-group 2

vlan 3-group 3

!--- Output suppressed.

vlan 15-group 15

vlan 16-group 16

グループ番号の数が最大数である 16 に到達したため、残りのインターフェイスについては、グループ 16 を再利用します。これは、これらのインターフェイスが VLAN 16 と同じ 16 の倍数に属するためです。

vlan 17-group 16

vlan 18-group16

多数の VLAN に対して HSRP インターフェイスを設定する場合は、VLAN の範囲に対して使用する HSRP グループ インターフェイスを決定するための何らかの計画を行う必要があります。次の設定例の表では、8 つの VLAN の範囲ごとに 1 つの HSRP グループがあり、合計で 64 の VLAN があります。ここでは、16 の倍数ごとに、HSRP グループ インターフェイスを 2 つ割り当て、より大きな VLAN 範囲に対応しています。

VLAN の範囲

HSRP グループ インターフェイス番号

HSRP グループ インターフェイスを使用する 16 の倍数の範囲

VLAN 1 - VLAN 8

1

1-16

VLAN 9 - VLAN 16

0

VLAN 17 - VLAN 24

3

17-32

VLAN 25 - VLAN 32

4

VLAN 33 - VLAN 40

5

33-48

VLAN 41 - VLAN 48

6

VLAN 49 - VLAN 56

7

49-64

VLAN 57 - VLAN 64

8

この制限の詳細については、『HSRP の設定』の「HSRP の理解」の項を参照してください。

Q. VLANインターフェイスではなく物理インターフェイスでHSRPを実行すると、この制限はどのように適用されるのですか。

A.物理インターフェイスを使用する場合も、VLANインターフェイスに同じ制限が適用されます。VLAN インターフェイスの場合は、VLAN ID が VLAN 番号と同じになります。

ルーテッド インターフェイスの場合は、スイッチから自動的に VLAN ID がインターフェイスに割り当てられます。この ID は、1024 より大きい数値で、利用可能な最初の VLAN ID から始まります。ルーテッド インターフェイスに割り当てられている VLAN ID を調べるには、show vlan internal usage コマンドを使用します。

Q.この制限はすべてのソフトウェアイメージに適用されますか。

A.はい。制限はハードウェアの設計によります。Cisco IOS® ソフトウェア リリース 12.1(12c)EA1 より前のリリースでは、16 を超える数の一意の HSRP グループ番号を設定できます。16 を超える HSRP グループを設定して、同時にアクティブにすると、VLAN の一部に接続の問題が発生する場合があります。Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.1(12c)EA1 以降では、パーサーによってそのような設定の入力ができなくなっており、次の警告メッセージが表示されます。

%More than 16 standby group entries not supported in this platform.

Q.この制限は、Catalyst 6500/6000 Supervisor 2ベースのシステムと同じですか。また、同じ回避策を使用できますか。

A.いいえ。Catalyst 6500/6000スーパーバイザ2ベースのシステムでは、最大16個の一意のHSRPグループ番号を使用できるだけでなく、必要な数のインターフェイスで使用できます。16 を超える数の HSRP インターフェイスが必要な場合、複数のインターフェイスに同じ HSRP グループ番号を使用できます。Catalyst 3550 でも、16 を超える数の HSRP インターフェイスを使用できますが、グループ番号をインターフェイス間で再使用することはできません。同じグループ番号は、VLAN ID がすべて同じ 16 の倍数であるインターフェイスでだけ使用できます。

Q. HSRPグループIDは連続している必要がありますか。その他に要件はありますか。

A. HSRPグループIDは連続している必要はありません。許可されているグループ ID の範囲（0 ～ 255）の中から 16 個のグループ ID を選ぶことができます。 ただし、この範囲から使用できるのは、16 個のグループ ID だけです。

Q.複数のインターフェイスで同じHSRPグループIDを使用する意味は何ですか。

A.複数のインターフェイスで同じHSRPグループIDを定義すると、すべてのインターフェイスが同じHSRP仮想MACアドレスを共有します。最新型の LAN スイッチでは、VLAN 単位の MAC アドレス テーブルが保持されるため、問題は発生しません。しかし、ネットワーク上にサードパーティ製のスイッチがあり、そのスイッチで VLAN を考慮しないでシステム全体の MAC アドレス テーブルが使用されている場合は、問題が発生する場合があります。

Q. HSRP MACアドレスはどのようなものですか。

A. HSRP MACアドレスはグループ番号から取得され、次のようになります。

0000.0c07.acXX

XX は HSRP のグループ番号です。

Q. Catalyst 3550では、16を超えるHSRPグループを設定できました。スイッチを Cisco IOS® ソフトウェア リリース 12.1(11)EA1 から 12.1(13)EA1 にアップグレードしたら、設定できなくなりました。何が変更されたのですか。

A. 16を超えるHSRPグループがある場合は、接続の問題が発生する可能性があります。したがって、このような設定は Cisco IOS® ソフトウェア リリース 12.1 （12c） EA1 以降ではできなくなっています。

関連情報

- Catalyst スイッチ ネットワークにおける HSRP 問題の説明とトラブルシューティング

- HSRP の設定

- LAN 製品に関するサポート ページ

- LAN スイッチングに関するサポート ページ

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems