内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

ゾーン分割

概念

ベスト プラクティス

例

コマンド

関連情報

概要

このドキュメントでは、2 台の Cisco MDS スイッチそれぞれにゾーン情報があり、Extended Inter-Switch Link Protocol（EISL）リンクがその間に設定された後、ゾーン情報をマージできる場合に発生する可能性がある状況を確認します。

前提条件

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- Cisco MDS 9000 シリーズ スイッチでのゾーニングの設定

- Cisco MDS 9000 スイッチ間の（E）ISL トランクの配線および設定

使用するコンポーネント

このドキュメントの内容は、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではありません。

このマニュアルの情報は、特定のラボ環境に置かれたデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。実稼動中のネットワークで作業をしている場合、実際にコマンドを使用する前に、その潜在的な影響について理解しておく必要があります。

ゾーン分割

概念

アクティブなゾーンセットがすでに設定されてまだ接続されていない 2 台のファイバ チャネル（FC）スイッチを EISL リンクで接続すると、ゾーンセットがマージされます。ただし、新しいゾーンを設定してアクティブ化する場合は、その前に、ゾーンの一貫性を確実にするための手順を実行する必要があります。

ベスト プラクティス

ゾーンがマージされる際は、競合する情報がない限り、スイッチは互いのゾーンを学習します。これにより、各スイッチには 3 つのコンフィギュレーション エンティティが設定されます。スイッチに設定されるコンフィギュレーション エンティティは次のとおりです。

- NVRAM に保存されているコンフィギュレーション。これは、前回 copy running-configuration startup-configuration コマンドが実行されたときに保存されたコンフィギュレーションです。

- 実行コンフィギュレーション。これは、前回 MDS が起動された時点でメモリに取り込まれたコンフィギュレーションと、そのコンフィギュレーションに加えられた変更です。ゾーン情報のコンテキストでは、実行コンフィギュレーションは設定可能データベースを意味します。これは、フル データベースと呼ばれます。

- 実行コンフィギュレーションに含まれる設定済みゾーン情報とゾーン マージから学習されたゾーン情報。この設定済みゾーン情報と学習されたゾーン情報の組み合わせが、アクティブなゾーンセットです。

MDS がブートされると、MDS は以前に NVRAM に保存されたコンフィギュレーションで起動します。NVRAM からコンフィギュレーションをロードした後にスイッチを設定した場合は、実行コンフィギュレーションがスタートアップ コンフィギュレーションに保存されるまで、ブートアップ コンフィギュレーションと実行コンフィギュレーションの間に相違点が存在することになります。これは、PC のローカル ハード ドライブ上にあるファイルに例えられます。保存中のファイルは静的ですが、そのファイルを開いて編集すると、変更後のファイルと保存されたストレージ上の既存のファイルの間に相違点が生じます。ファイルに加えた変更を保存しない限り、その変更は保存されているエンティティに反映されません。

ゾーンのマージによってゾーン情報が学習されたときは、学習されたその情報は、実行コンフィギュレーションに統合されません。zone copy active-zoneset full-zoneset vsan X コマンドが実行されることによって初めて、学習された情報が実行コンフィギュレーションに統合されます。これは重要な点です。なぜなら、ゾーンのマージが新しい EISL リンクによって開始される際、またはゾーンセットをアクティブ化する際に、ゾーンセット部分がもう一方のスイッチに無視されると、メンバ ゾーン情報は局所的なものになってしまうためです。

注意：zone copy コマンドはすべての fcalias 設定を削除します。

例

たとえば、 2 台のスタンドアロン MDS スイッチがすでに配置されていて、それぞれのスイッチに固有のゾーンおよびゾーンセット情報が設定されているものとします。スイッチ1にはセットAと呼ばれるアクティブなゾーンセットがあり、スイッチ2にはセットBと呼ばれるアクティブなゾーンセットがあります。スイッチ1のセットAにはゾーン1で、スイッチ2にはメンバゾーン2があります。マージでは、スイッチは ASCII 値の高いゾーンセット名を選択し、そのゾーン メンバーをマージします。マージ後は、両方のスイッチでゾーンメンバーのゾーン 1 とゾーン 2 でゾーンセット名がセット B になります。

それでも、この実行コンフィギュレーションがゾーン 1 とゾーン 2 のすべてのデバイスに適用されることになります。新しいゾーンを追加するには、ゾーンを新しく作成してゾーンセットに追加してから、ゾーンセットをアクティブ化します。「ゾーン データベースのマージ」または「ゾーンの設定と管理」の詳細については、「ゾーンの設定と管理」を参照してください。

ステップバイステップでスイッチはブートアップし、ゾーン情報がない状態になります。したがって、スイッチにゾーンを作成し、それらのゾーンをゾーンセットに追加する必要があります。次に、コマンドの出力例を示します。

ゾーンおよびゾーン セットを作成します。スイッチ 1 でアクティブ化します。

Switch#1# config t

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Switch#1(config)# vsan database

Switch#1(config-vsan-db)# vsan 100

Switch#1(config-vsan-db)# exit

Switch#1(config)# zone name zone1 vsan 100

Switch#1(config-zone)# member pwwn 11:11:11:11:11:11:11:1a

Switch#1(config-zone)# member pwwn 11:11:11:11:11:11:11:1b

Switch#1(config-zone)# exit

Switch#1(config)# zoneset name setA vsan 100

Switch#1(config-zoneset)# member zone1

Switch#1(config-zoneset)# exit

Switch#1(config)# zoneset activate name setA vsan 100

Zoneset activation initiated. check zone status

Switch#1(config)# exit

Switch#1# sh zoneset active vsan 100

zoneset name setA vsan 100

zone name zone1 vsan 100

pwwn 11:11:11:11:11:11:11:1a

pwwn 11:11:11:11:11:11:11:12b

Switch#1#

ゾーンおよびゾーン セットを作成します。スイッチ 2 でアクティブ化します。

Switch#2# config t

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Switch#2(config)# vsan database

Switch#2(config-vsan-db)# vsan 100

Switch#2(config-vsan-db)# exit

Switch#2(config)# zone name zone2 vsan 100

Switch#2(config-zone)# member pwwn 22:22:22:22:22:22:22:2a

Switch#2(config-zone)# member pwwn 22:22:22:22:22:22:22:2b

Switch#2(config-zone)# exit

Switch#2(config)# zoneset name setB vsan 100

Switch#2(config-zoneset)# member zone2

Switch#2(config-zoneset)# exit

Switch#2(config)# zoneset activate name setB vsan 100

Zoneset activation initiated. check zone status

Switch#2(config)# exit

Switch#2# sh zoneset active vsan 100

zoneset name setB vsan 100

zone name zone2 vsan 100

pwwn 22:22:22:22:22:22:22:22

pwwn 22:22:22:22:22:22:22:2b

Switch#2#

ここで、スイッチ間の ISL リンクを有効にして、ゾーン情報をマージできるようにします。

ISL リンクを有効にして、スイッチ 1 でゾーンのマージを確認します。

Switch#1# config t

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Switch#1(config)# int fc1/5

Switch#1(config-if)# no shut

Switch#1(config-if)# exit

Switch#1(config)# exit

注：VSAN 100 が ISL で許可されていることを確認します。

Switch#1# sh zoneset active vsan 100

zoneset name setB vsan 100

zone name zone1 vsan 100

pwwn 11:11:11:11:11:11:11:1a

pwwn 11:11:11:11:11:11:11:1b

zone name zone2 vsan 100

pwwn 22:22:22:22:22:22:22:2a

pwwn 22:22:22:22:22:22:22:2b

Switch#1# sh zoneset vsan 100

zoneset name setA vsan 100

zone name zone1 vsan 100

pwwn 11:11:11:11:11:11:11:1a

pwwn 11:11:11:11:11:11:11:1b

ISL リンクを有効にして、スイッチ 2 でゾーンのマージを確認します。

Switch#2# config t

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Switch#2(config)# int fc2/5

Switch#2(config-if)# no shut

Switch#2(config-if)# exit

Switch#2(config)# exit

Switch#2# sh zoneset active vsan 100

zoneset name setB vsan 100

zone name zone1 vsan 100

pwwn 11:11:11:11:11:11:11:1a

pwwn 11:11:11:11:11:11:11:1b

zone name zone2 vsan 100

pwwn 22:22:22:22:22:22:22:2a

pwwn 22:22:22:22:22:22:22:2b

Switch#2# sh zoneset vsan 100

zoneset name setB vsan 100

zone name zone2 vsan 100

pwwn 22:22:22:22:22:22:22:2a

pwwn 22:22:22:22:22:22:22:2b

ゾーン マージの後、アクティブなゾーンセット名は両方のスイッチで setB になっていることに注意してください。A = 65、B = 66 は 10 進数です。ASCII テーブルの詳細については、『ASCII Table and Description 』を参照してください。

その他のゾーンセットのアクティベーション問題を回避するには、スイッチに対してこの時点で zone copy active-zoneset full-zoneset vsan 100 コマンドを発行しておきます。まず、このコマンドが発行されているかどうか、そして、新しいゾーン情報がどのように処理されるかを検討します。zone copy コマンドが実行されると、学習されたゾーン情報（この例ではゾーン 2）が実行コンフィギュレーションに追加されます。 メモリ内のゾーン 2 が実行コンフィギュレーションにコピーされていない場合、ゾーン 2 の情報はプッシュされません。

注意：zone copy コマンドはすべての fcalias 設定を削除します。

スイッチ 1 の実行コンフィギュレーション

zone copy active-zoneset full-zoneset vsan 100 コマンドの発行前：

Switch1# sh run | b 「Active Zone Database Section for vsan 100」

!Active Zone Database Section for vsan 100

zone name zone1 vsan 100

pwwn 11:11:11:11:11:11:11:1a

pwwn 11:11:11:11:11:11:11:1b

zone name zone2 vsan 100

pwwn 22:22:22:22:22:22:22:2a

pwwn 22:22:22:22:22:22:22:2b

zoneset name setB vsan 100

member zone1

member zone2

zoneset activate name setB vsan 100

do clear zone database vsan 100

!Full Zone Database Section for vsan 100

zone name zone1 vsan 100

pwwn 11:11:11:11:11:11:11:1a

pwwn 11:11:11:11:11:11:11:1b

zoneset name setB vsan 100

member zone1

zone copy active-zoneset full-zoneset vsan 100 コマンドの発行後：

Switch1# zone copy active-zoneset full-zoneset vsan 100

警告：This command may overwrite common zones in the full zoneset.Do you want to continue?(y/n) [n] y

Switch1# sh run | b 「Active Zone Database Section for vsan 100」

!Active Zone Database Section for vsan 100

zone name zone1 vsan 100

pwwn 11:11:11:11:11:11:11:1a

pwwn 11:11:11:11:11:11:11:1b

zone name zone2 vsan 100

pwwn 22:22:22:22:22:22:22:2a

pwwn 22:22:22:22:22:22:22:2b

zoneset name setB vsan 100

member zone1

member zone2

zoneset activate name setB vsan 100

do clear zone database vsan 100

!Full Zone Database Section for vsan 100

zone name zone1 vsan 100

pwwn 11:11:11:11:11:11:11:1a

pwwn 11:11:11:11:11:11:11:1b

zone name zone2 vsan 100

pwwn 22:22:22:22:22:22:22:2a

pwwn 22:22:22:22:22:22:22:2b

zoneset name setB vsan 100

member zone1

zoneset name setB vsan 100

member zone1

member zone2

スイッチ 2 の実行コンフィギュレーション

zone copy active-zoneset full-zoneset vsan 100 コマンドの入力前：

Switch2# sh run | b 「Active Zone Database Section for vsan 100」

!Active Zone Database Section for vsan 100

zone name zone2 vsan 100

pwwn 22:22:22:22:22:22:22:2a

pwwn 22:22:22:22:22:22:22:2b

zone name zone1 vsan 100

pwwn 11:11:11:11:11:11:11:1a

pwwn 11:11:11:11:11:11:11:1b

zoneset name setB vsan 100

member zone2

member zone1

zoneset activate name setB vsan 100

do clear zone database vsan 100

!Full Zone Database Section for vsan 100

zone name zone2 vsan 100

pwwn 22:22:22:22:22:22:22:2a

pwwn 22:22:22:22:22:22:22:2b

zoneset name setB vsan 100

member zone2

zone copy active-zoneset full-zoneset vsan 100 コマンドの入力後：

Switch2# zone copy active-zoneset full-zoneset vsan 100

警告：This command may overwrite common zones in the full zoneset.Do you want to continue?(y/n) [n] y

Switch2# sh run | b 「Active Zone Database Section for vsan 100」

!Active Zone Database Section for vsan 100

zone name zone2 vsan 100

pwwn 22:22:22:22:22:22:22:2a

pwwn 22:22:22:22:22:22:22:2b

zone name zone1 vsan 100

pwwn 11:11:11:11:11:11:11:1a

pwwn 11:11:11:11:11:11:11:1b

zoneset name setB vsan 100

member zone2

member zone1

zoneset activate name setB vsan 100

do clear zone database vsan 100

!Full Zone Database Section for vsan 100

zone name zone2 vsan 100

pwwn 22:22:22:22:22:22:22:2a

pwwn 22:22:22:22:22:22:22:2b

zone name zone1 vsan 100

pwwn 11:11:11:11:11:11:11:1a

pwwn 11:11:11:11:11:11:11:1b

zoneset name setB vsan 100

member zone2

member zone1

コンフィギュレーションの 3 つのエンティティに話題を戻すと、ゾーンのマージが行われる前は、ゾーン 1 でこれらのエンティティは次のようになっています。

- 保存されているコンフィギュレーション：ありません。copy run start コマンドを実行してゾーン情報が保存されていないためです。

- 実行コンフィギュレーション：ゾーン 1 で構成されています。

- 設定および学習された情報：ゾーン 1 で構成されています。

ゾーンのマージが完了すると、エンティティは次のようになります。

- 保存されているコンフィギュレーション：何も保存されていません。

- 実行コンフィギュレーション：ゾーン 1 で構成されています。

- 設定および学習された情報：ゾーン 1 とゾーン 2 で構成されています。

ゾーン 2 は、実行コンフィギュレーションに統合されていません。ゾーン 2 は学習されて、アクティブなゾーンセットに含まれています。zone copy active-zoneset full-zoneset vsan 100 コマンドを実行しなければ、学習されたゾーン 2 が実行コンフィギュレーションにコピーされて追加されることはありません。このコマンドが実行された後のコンフィギュレーションは次のようになります。

注意：zone copy コマンドはすべての fcalias 設定を削除します。

- 保存されているコンフィギュレーション：何も保存されていません。

- 実行コンフィギュレーション：ゾーン 1 とゾーン 2 で構成されています。

- 設定および学習された情報：ゾーン 1 とゾーン 2 で構成されています。

コマンド

デフォルトでは、基本モードのゾーンはアクティブなゾーンセットデータベースのみを配布します。このコマンドは1.0.4で導入されました。SAN-OSはアクティブなゾーンセットと完全なゾーンセットデータベースを伝播します。

zoneset distribute full vsan

基本的なゾーン分割でのファブリックで、任意のスイッチのゾーン更新またはゾーンセットのアクティベーションを実行する場合は、このコマンドをすべてのスイッチの仮想ストレージ エリア ネットワーク（VSAN）でそれぞれ明示的に有効にする必要があります。これにより、ファブリックのスイッチでゾーンを変更する前にゾーンをコピーする必要がなくなります。ただし、スイッチをリブートする前に、copy running start コマンドを実行する必要があります。このコマンドを実行しなければ、完全なゾーンセットが NVRAM に保存されません。拡張モードでは、アクティブなゾーンセットと完全なゾーンセット データベースがゾーンセットのアクティベーション後に自動的に配布されるため、このコマンドはゾーンに必要ありません。

関連情報

- Cisco MDS ストレージ スイッチのコンフィギュレーション マニュアル

- MDS 9000 シリーズ マルチレイヤ スイッチ製品に関するサポート ページ

- テクニカルサポート - Cisco Systems