内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

背景理論

設定

ネットワーク図

設定

確認

トラブルシュート

トラブルシューティングの手順

関連情報

概要

シスコの iSCSI ドライバ（サーバに保存されています）は、iSCSI ソリューションの主要コンポーネントです。これらのiSCSIドライバはSCSIコマンドをインターセプトし、IPパケットにカプセル化し、Cisco SN 5420、Cisco SN 5428、Cisco SN 5428-2、またはCisco MDS/IPS-8にリダイレクトしますSCSIからMDS/IPS-8へ

前提条件

要件

この設定を開始する前に、次の要件が満たされていることを確認してください。

- MDS 9000 に iSCSI の設定を作成する前に、Microsoft Windows XP が動作しているお使いの PC に対応した iSCSI ドライバをインストールする必要があります。Windows 2000//XP/2003 用 Cisco iSCSI ドライバの最新バージョンについては、Cisco.com の「Cisco iSCSI ドライバ」（登録ユーザ専用）ページを参照してください。ファイル名は「Cisco iSCSI Driver Version バージョン番号 for Win2k 」であり、このページの表に記載しています。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

- Microsoft Windows XP および Cisco iSCSI ドライバ バージョン 3.1.2 がインストールされた PC

- ソフトウェア バージョン 1.1.2 の Cisco MDS 9216

canterbury# show module

Mod  Ports  Module-Type                     Model              Status

---  -----  ------------------------------- ------------------ ------------

1    16     1/2 Gbps FC/Supervisor          DS-X9216-K9-SUP    active *

2    8      IP Storage Module               DS-X9308-SMIP      ok

Mod  Sw           Hw      World-Wide-Name(s) (WWN)

---  -----------  ------  --------------------------------------------------

1    1.1(2)       1.0     20:01:00:0c:30:6c:24:40 to 20:10:00:0c:30:6c:24:40

2    1.1(2)       0.3     20:41:00:0c:30:6c:24:40 to 20:48:00:0c:30:6c:24:40

Mod  MAC-Address(es)                         Serial-Num

---  --------------------------------------  ----------

1    00-0b-be-f8-7f-08 to 00-0b-be-f8-7f-0c  JAB070804QK

2    00-05-30-00-ad-e2 to 00-05-30-00-ad-ee  JAB070806SB

* this terminal session

canterbury#

canterbury# show version

Cisco Storage Area Networking Operating System (SAN-OS) Software

TAC support: http://www.cisco.com/tac

Copyright (c) 2002-2003 by Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

The copyright for certain works contained herein are owned by

Andiamo Systems, Inc. and/or other third parties and are used and

distributed under license.

Software

BIOS:      version 1.0.7

loader:    version 1.0(3a)

kickstart: version 1.1(2)

system:    version 1.1(2)

BIOS compile time:       03/20/03

kickstart image file is: bootflash:/k112

kickstart compile time:  7/13/2003 20:00:00

system image file is:    bootflash:/s112

system compile time:     7/13/2003 20:00:00

Hardware

RAM 963112 kB

bootflash: 500736 blocks (block size 512b)

slot0:          0 blocks (block size 512b)

canterbury uptime is 6 days 1 hours 11 minute(s) 5 second(s)

Last reset at 783455 usecs after Thu Aug 28 12:59:37 2003

Reason: Reset Requested by CLI command reload

System version: 1.1(2)

canterbury#

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

表記法

MDS 9000 という用語は、MDS 9000 ファミリ（MDS 9506、MDS 9509、MDS 9216）に含まれるすべてのファイバ チャネル（FC）スイッチ製品を指します。IPS ブレードは IP ストレージ サービス モジュールを指します。

ドキュメント表記の詳細は、「シスコ テクニカル ティップスの表記法」を参照してください。

背景理論

IP ストレージ モジュールは、IP ホストに、ファイバ チャネル（FC）ストレージ デバイスへのアクセスを提供します。IPS ストレージ モジュールは DS-X9308-SMIP です。これはトランスペアレント SCSI ルーティングを提供します。iSCSI プロトコルを使用する IP ホストは、FC ネットワーク上の SCSI（FCP）ターゲットに透過的にアクセスできます。IP ホストは SCSI コマンドを iSCSI プロトコル データ ユニット（PDU）にカプセル化し、TCP/IP 接続を介して MDS 9000 の IPS ポートに送信します。IP ストレージ モジュールでは、適切に設定されたギガビット イーサネット（GE）インターフェイスの形式で接続が提供されます。IP ストレージ モジュールを使用すると、仮想 iSCSI ターゲットを作成し、それらを FC SAN で使用可能な物理 FC ターゲットにマッピングすることができます。これにより、IP ホストには、FC ターゲットが、ローカル接続されている物理的なターゲットであるかのように見えます。

IP ストレージ モジュールを介してストレージにアクセスする必要がある各 iSCSI ホストに、互換性のある iSCSI ドライバをインストールする必要があります。iSCSI プロトコルを使用して、iSCSI ドライバは、iSCSI ホストからの SCSI の要求と応答を IP ネットワークを介して転送できます。ホストのオペレーティング システムからは、iSCSI ドライバは、ホストのペリフェラル チャネルの FC ドライバのような SCSI トランスポート ドライバであるように見えます。ストレージ デバイスからは、各 IP ホストは FC ホストであるように見えます。

IP ホストから FC ストレージ デバイスへのルーティングでは、主に次の処理が実行されます。

- ホストと IP ストレージ モジュールの間の IP ネットワークを経由して iSCSI の要求および応答を転送します。

- IP ネットワークのホストと FC ストレージ デバイス間の SCSI 要求および SCSI 応答をルーティングします（iSCSI を FCP に変換する、その逆も同様）。 これは IP ストレージ モジュールによって実行されます。

- IP ストレージ モジュールと FC ストレージ デバイスの間で FCP の要求または応答を転送します。

IP ストレージ モジュールは、デフォルトで FC ターゲットを iSCSI にインポートしません。IP ストレージ モジュールが FC ターゲットを iSCSI イニシエータで使用可能にする前に、ダイナミック マッピングかスタティック マッピングを設定する必要があります。両方が設定されている場合、スタティック マッピングの FC ターゲットには設定された名前があります。この設定では、スタティック マッピングの例を示します。

ダイナミック マッピングでは、iSCSI ホストが IP ストレージ モジュールに接続するたびに新しい FC N ポートが作成されます。この N のポートに割り当てられる nWWN と pWWN は異なる場合があります。iSCSI ホストが IP ストレージ モジュールに接続するたびに同じ nWWN と pWWN を取得する必要がある場合は、スタティック マッピング方式を使用してください。スタティック マッピングを IP ストレージ モジュールで使用すると、イニシエータの pWWN または nWWN に基づいたアクセス制御と論理ユニット番号（LUN）のマッピング/マスキング設定を利用できるインテリジェント FC ストレージ アレイにアクセスできます。

アドバタイズする IP ストレージ ポートのリストを指定し、アクセスを許可された iSCSI イニシエータのノード名のリストを指定すると、スタティック マッピングされた各 iSCSI ターゲットへのアクセスを制御できます。FC のゾーン分割ベースのアクセス制御と iSCSI ベースのアクセス制御は、iSCSI にアクセス制御を提供できる 2 つのメカニズムです。両方の方法を同時に使用できます。

iSCSI ホストがすべての iSCSI ターゲットに対する iSCSI 検出セッションとクエリーを作成すると、iSCSI 検出が実行されます。IP ストレージ モジュールはアクセス制御ポリシーに基づいて、この iSCSI ホストによるアクセスが許可された iSCSI ターゲットのリストのみを返します。

iSCSI セッションは、IP ホストが iSCSI セッションを開始したときに作成されます。IP ストレージ モジュールは、セッションのログイン要求で指定された iSCSI ターゲットがスタティック マッピングされたターゲットであるかどうかを確認します。そうである場合は、IP ホストの iSCSI ノード名がターゲットへのアクセスを許可されているかどうかを確認します。IP ホストにアクセスが許可されていない場合は、ログインが拒否されます。

IP ストレージ モジュールは、この IP ホストの FC 仮想 N ポート（N ポートがすでに存在する場合があります）を作成し、この IP ホストからアクセスする FC ターゲット pWWN の FCID を求めるために FC ネーム サーバ クエリーを実行します。ネーム サーバ クエリーの要求者として IP ホストの仮想 N ポートの pWWN が使用されます。したがって、ネーム サーバは pWWN のゾーン指定クエリーを実行し、クエリーに応答します。FCID がネーム サーバから戻された場合は、iSCSI セッションが許可されます。これ以外の場合、ログイン要求は拒否されます。

設定

このセクションでは、このドキュメントで説明する機能を設定するために必要な情報を提供しています。

注：このドキュメントで使用されているコマンドの詳細については、『Cisco MDS 9000ファミリコマンドリファレンス、リリース1.2.1a』および『Cisco MDS 9000ファミリソフトウェアコンフィギュレーションガイド、リリース1.2.1aコンフィギュレーションガイド』を参照してください。

注：この文書で使用されているコマンドの詳細を調べるには、「Command Lookup ツール」を使用してください（登録ユーザのみ）。

ネットワーク図

このドキュメントでは、次のネットワーク セットアップを使用します。

設定

このドキュメントでは、次の構成を使用します。

- Canterbury（MDS 9216）

Canterbury（MDS 9216）

canterbury# sh run

Building Configuration ...

....

vsan database

vsan 601

!--- VSAN 601 has been used for iSCSI targets.

....

vsan database

vsan 601 interface fc1/3

vsan 601 interface fc1/4

....

boot system bootflash:/s112

boot kickstart bootflash:/k112

ip domain-name cisco.com

ip name-server 144.254.10.123

ip default-gateway 10.48.69.129

ip route 10.48.69.149 255.255.255.255 interface GigabitEthernet2/1

ip routing

iscsi authentication none

iscsi initiator ip-address 10.48.69.149

!--- Identifies the iSCSI initiator based on the IP address. !--- A virtual N port is created for each NIC or network interface.

static pWWN 20:03:00:0c:30:6c:24:4c

!--- Defining the PC Langur`s pwwn above; this is necessary here since lunmasking is !--- enforced on the IBM Shark, but not on the JBOD. Therefore, pWWN must be statically !--- bound to the initiator to be able to access and manage disks on IBM Shark.

vsan 601

!--- VSAN 601 has been used for iSCSI targets.

!--- Targets by way of VSAN 601 are accessible by iSCSI initiators. The !--- targets are defined below. Create a static iSCSI virtual target !--- for Seagate JBOD.

iscsi virtual-target name san-fc-jbod-1

pWWN 21:00:00:20:37:67:f7:a2

advertise interface  GigabitEthernet2/1

initiator ip address 10.48.69.149 permit

!--- Create a static iSCSI virtual target for IBM Shark.

iscsi virtual-target name shark-c8

pWWN 50:05:07:63:00:c8:94:4c

advertise interface  GigabitEthernet2/1

initiator ip address 10.48.69.149 permit

...

!--- Here, the zone named 'Zone1' is used under VSAN 601 for connectivity. !--- Both initiator and targets are assigned as members of this zone.

switchname canterbury

zone name Zone1 vsan 601

member pWWN 50:05:07:63:00:c8:94:4c

!--- This is IBM Shark.

member pWWN 20:03:00:0c:30:6c:24:4c

!--- This is PC Langur.

member pWWN 21:00:00:20:37:67:f7:a2

!--- This is Seagate JBOD.

member symbolic-nodename 10.48.69.149

!--- You have this entry since zone membership is based on pWWN (not on IP address).

zoneset name ZoneSet1 vsan 601

member Zone1

zoneset  activate name ZoneSet1 vsan 601

....

interface GigabitEthernet2/1

ip address 10.48.69.222 255.255.255.192

iscsi authentication none

no shutdown

....

interface fc1/3

no shutdown

interface fc1/4

no shutdown

...

interface mgmt0

ip address 10.48.69.156 255.255.255.192

interface iscsi2/1

no shutdown

canterbury#

確認

このセクションでは、設定が正しく動作していることを確認する方法について説明します。

一部の show コマンドはアウトプット インタープリタ ツールによってサポートされています（登録ユーザ専用）。このツールを使用することによって、show コマンド出力の分析結果を表示できます。

PC で、[Control Panel] に移動し、次の項目を確認します。

- [Network Connections] -> [Local Area Connection] -> [TCP/IP properties]

- [iSCSI Config] -> [status of the target]（スクリーン キャプチャを確認するには、このドキュメントの「PC からの表示」の項を参照してください）。

MDS 9216 で、次のコマンドを発行して接続を確認します。

- show zone status：ゾーン情報を表示します。

- show zone active vsan 601：指定した VSAN に属するゾーンを表示します。

- show fcns database vsan 601：特定の VSAN のネーム サーバ情報を表示します。

- show fcns database detail vsan 601：特定の VSAN のローカル エントリを表示します。

- show flogi database vsan 601：特定の VSAN の FLOGI サーバ情報を表示します。

- show vsan membership：異なる VSAN のインターフェイス情報を表示します。

- show iscsi initiator：iSCSI イニシエータの情報を表示します。

- show iscsi initiator detail：iSCSI イニシエータの情報をより詳細に表示します。

- show iscsi initiator iscsi-session detail：iSCSI イニシエータ セッションの詳細情報を表示します。

- show iscsi initiator fcp-session detail：iSCSI イニシエータ FCP セッションの詳細情報を表示します。

- show ips stats tcp interface gigabitethernet 2/1 detail：特定の GE インターフェイスの TCP 統計情報を表示します。

- show iscsi virtual-target configured：MDS 9000 に設定された iSCSI 仮想ターゲットを表示します。

- show iscsi initiator configured：MDS 9000 に設定された iSCSI イニシエータを表示します。

- show ips arp interface gigabitethernet 2/1：特定の GE インターフェイスの IP ストレージの ARP 情報を表示します。

- show scsi-target devices vsan 601：特定の VSAN の SCSI デバイスを表示します（FC-LUN を iSCSI-LUN にマッピングした場合）。

- show int iscsi 2/1：iSCSI インターフェイスを表示します。

- show iscsi stats iscsi 2/1：iSCSI 統計情報を表示します。

- show int gigabitethernet 2/1：GE インターフェイスを表示します。

- show ip route：IP ルートの情報を表示します。

- show ips ip route interface gigabitethernet 2/1：ルートテーブルを表示します。

トラブルシュート

ここでは、設定のトラブルシューティングに使用できる情報を示します。

トラブルシューティングの手順

ここでは、設定のトラブルシューティングに使用できる情報を示します。

この設定に関連するトラブルシューティング情報の一部を次に挙げます。

- PC からの表示

- Canterbury Cisco MDS 9216 からの表示

- Fabric Manager および Device Manager の表示

PC からの表示

次のスクリーン キャプチャは、PC Langur での iSCSI の表示です。

これらの新しいディスクを確認するには、PC の左下隅にある [Start] をクリックします。次のオプションを選択します。

[My Computer] -> [Control Panel] -> [Administrative Tools] -> [Computer Management]

[System Tools] から、[Device Manager] を選択します。右側の [Disk Drives] をクリックします。次のように表示されます。

これらのディスクを管理するには、PC の左下隅にある [Start] をクリックします。次のオプションを選択します。

[My Computer] -> [Control Panel] -> [Administrative Tools] -> [Computer Management]

[Storage] から、[Disk Management] をクリックします。PC Langur の表示をキャプチャしたものを次に示します。Disk1 と Disk2 は IBM Shark 製で、Disk3 は Seagate JBOD 製であることに注意してください。

Canterbury（MDS 9216）からの表示

Canterbury（MDS 9216）からの表示

canterbury# show zone status

...

VSAN: 601 default-zone: deny distribute: active only Interop: Off

Full Zoning Database :

Zonesets:1  Zones:1 Aliases: 0

Active Zoning Database :

Name: ZoneSet1  Zonesets:1  Zones:1

Status: Activation completed at Wed Sep 10 09:25:45 2003

...

canterbury#

canterbury# show zone active vsan 601

zone name Zone1 vsan 601

symbolic-nodename 10.48.69.231

* fcid 0x020001 [pWWN 50:05:07:63:00:c8:94:4c]

* fcid 0x020005 [pWWN 20:03:00:0c:30:6c:24:4c]

* fcid 0x0201e8 [pWWN 21:00:00:20:37:67:f7:a2]

* fcid 0x020005 [symbolic-nodename 10.48.69.149]

canterbury#

canterbury# show fcns database vsan 601

VSAN 601:

--------------------------------------------------------------------------

FCID        TYPE  pWWN                    (VENDOR)        FC4-TYPE:FEATURE

--------------------------------------------------------------------------

0x020001    N     50:05:07:63:00:c8:94:4c (IBM)           scsi-fcp:target fc..

0x020005    N     20:03:00:0c:30:6c:24:4c (Cisco)         scsi-fcp:init isc..w

0x0201e8    NL    21:00:00:20:37:67:f7:a2 (Seagate)       scsi-fcp:target

Total number of entries = 3

canterbury#

canterbury# show fcns database detail vsan  601

------------------------

VSAN:601   FCID:0x020001

------------------------

port-wwn (vendor)     :50:05:07:63:00:c8:94:4c (IBM)

node-wwn              :50:05:07:63:00:c0:94:4c

class                 :2,3

node-ip-addr          :0.0.0.0

ipa                   :ff ff ff ff ff ff ff ff

fc4-types:fc4_features:scsi-fcp:target fcsb2-ch-cu fcsb2-cu-ch

symbolic-port-name    :

symbolic-node-name    :

port-type             :N

port-ip-addr          :0.0.0.0

fabric-port-wwn       :20:03:00:0c:30:6c:24:40

hard-addr             :0x000000

------------------------

VSAN:601   FCID:0x020005

------------------------

port-wwn (vendor)     :20:03:00:0c:30:6c:24:4c (Cisco)

node-wwn              :21:00:00:0c:30:6c:24:42

class                 :2,3

node-ip-addr          :10.48.69.149

ipa                   :ff ff ff ff ff ff ff ff

fc4-types:fc4_features:scsi-fcp:init iscsi-gw

symbolic-port-name    :

symbolic-node-name    :10.48.69.149

port-type             :N

port-ip-addr          :0.0.0.0

fabric-port-wwn       :20:41:00:0c:30:6c:24:40

hard-addr             :0x000000

------------------------

VSAN:601   FCID:0x0201e8

------------------------

port-wwn (vendor)     :21:00:00:20:37:67:f7:a2 (Seagate)

node-wwn              :20:00:00:20:37:67:f7:a2

class                 :3

node-ip-addr          :0.0.0.0

ipa                   :ff ff ff ff ff ff ff ff

fc4-types:fc4_features:scsi-fcp:target

symbolic-port-name    :

symbolic-node-name    :

port-type             :NL

port-ip-addr          :0.0.0.0

fabric-port-wwn       :20:04:00:0c:30:6c:24:40

hard-addr             :0x000000

Total number of entries = 3

canterbury#

canterbury# show flogi database vsan 601

---------------------------------------------------------------------------

INTERFACE  VSAN    FCID            PORT NAME               NODE NAME

---------------------------------------------------------------------------

fc1/3      601   0x020001  50:05:07:63:00:c8:94:4c  50:05:07:63:00:c0:94:4c

fc1/4      601   0x0201e8  21:00:00:20:37:67:f7:a2  20:00:00:20:37:67:f7:a2

iscsi2/1   601   0x020005  20:03:00:0c:30:6c:24:4c  21:00:00:0c:30:6c:24:42

Total number of flogi = 3.

canterbury#

canterbury# show vsan membership

...

vsan 601 interfaces:

fc1/3   fc1/4

...

canterbury#

canterbury# show iscsi initiator

...

iSCSI Node name is 10.48.69.149

iSCSI Initiator name: iqn.1987-05.com.cisco:02.e746244830dd.langur

iSCSI alias name: LANGUR

Node WWN is 21:00:00:0c:30:6c:24:42 (dynamic)

Member of vsans: 601

Number of Virtual n_ports: 1

Virtual Port WWN is 20:03:00:0c:30:6c:24:4c (configured)

Interface iSCSI 2/1, Portal group tag: 0x80

VSAN ID 601, FCID 0x020005

canterbury#

canterbury# show iscsi initiator detail

...

iSCSI Node name is 10.48.69.149

iSCSI Initiator name: iqn.1987-05.com.cisco:02.e746244830dd.langur

iSCSI alias name: LANGUR

Node WWN is 21:00:00:0c:30:6c:24:42 (dynamic)

Member of vsans: 601

Number of Virtual n_ports: 1

Virtual Port WWN is 20:03:00:0c:30:6c:24:4c (configured)

Interface iSCSI 2/1, Portal group tag is 0x80

VSAN ID 601, FCID 0x 20005

2 FC sessions, 2 iSCSI sessions

iSCSI session details

Target: shark-c8

Statistics:

PDU: Command: 45, Response: 45

Bytes: TX: 5968, RX: 0

Number of connection: 1

TCP parameters

Local 10.48.69.222:3260, Remote 10.48.69.149:2196

Path MTU: 1500 bytes

Retransmission timeout: 300 ms

Round trip time: Smoothed 219 ms, Variance: 15

Advertized window: Current: 61 KB, Maximum: 62 KB, Scale: 0

Peer receive window: Current: 63 KB, Maximum: 63 KB, Scale: 0

Congestion window: Current: 11 KB

Target: san-fc-jbod-1

Statistics:

PDU: Command: 26, Response: 26

Bytes: TX: 3168, RX: 0

Number of connection: 1

TCP parameters

Local 10.48.69.222:3260, Remote 10.48.69.149:3124

Path MTU: 1500 bytes

Retransmission timeout: 300 ms

Round trip time: Smoothed 219 ms, Variance: 15

Advertized window: Current: 61 KB, Maximum: 62 KB, Scale: 0

Peer receive window: Current: 63 KB, Maximum: 63 KB, Scale: 0

Congestion window: Current: 11 KB

FCP Session details

Target FCID: 0x020001 (S_ID of this session: 0x020005)

pWWN: 50:05:07:63:00:c8:94:4c, nWWN: 50:05:07:63:00:c0:94:4c

Session state: LOGGED_IN

1 iSCSI sessions share this FC session

Target: shark-c8

Negotiated parameters

RcvDataFieldSize 2048 our_RcvDataFieldSize 1392

MaxBurstSize 0, EMPD: FALSE

Random Relative Offset: FALSE, Sequence-in-order: Yes

Statistics:

PDU: Command: 0, Response: 45

Target FCID: 0x0201e8 (S_ID of this session: 0x020005)

pWWN: 21:00:00:20:37:67:f7:a2, nWWN: 20:00:00:20:37:67:f7:a2

Session state: LOGGED_IN

1 iSCSI sessions share this FC session

Target: san-fc-jbod-1

Negotiated parameters

RcvDataFieldSize 1392 our_RcvDataFieldSize 1392

MaxBurstSize 0, EMPD: FALSE

Random Relative Offset: FALSE, Sequence-in-order: Yes

Statistics:

PDU: Command: 0, Response: 26

canterbury# show iscsi initiator iscsi-session detail

iSCSI Node name is 10.48.69.149

iSCSI Initiator name: iqn.1987-05.com.cisco:02.e746244830dd.langur

iSCSI alias name: LANGUR

Node WWN is 21:00:00:0c:30:6c:24:42 (dynamic)

Member of vsans: 601

Number of Virtual n_ports: 1

Virtual Port WWN is 20:03:00:0c:30:6c:24:4c (configured)

Interface iSCSI 2/1, Portal group tag is 0x80

VSAN ID 601, FCID 0x 20005

2 FC sessions, 2 iSCSI sessions

iSCSI session details

Target: shark-c8

Statistics:

PDU: Command: 45, Response: 45

Bytes: TX: 5968, RX: 0

Number of connection: 1

TCP parameters

Local 10.48.69.222:3260, Remote 10.48.69.149:2196

Path MTU: 1500 bytes

Retransmission timeout: 300 ms

Round trip time: Smoothed 217 ms, Variance: 14

Advertized window: Current: 62 KB, Maximum: 62 KB, Scale: 0

Peer receive window: Current: 63 KB, Maximum: 63 KB, Scale: 0

Congestion window: Current: 11 KB

Target: san-fc-jbod-1

Statistics:

PDU: Command: 26, Response: 26

Bytes: TX: 3168, RX: 0

Number of connection: 1

TCP parameters

Local 10.48.69.222:3260, Remote 10.48.69.149:3124

Path MTU: 1500 bytes

Retransmission timeout: 300 ms

Round trip time: Smoothed 217 ms, Variance: 14

Advertized window: Current: 61 KB, Maximum: 62 KB, Scale: 0

Peer receive window: Current: 63 KB, Maximum: 63 KB, Scale: 0

Congestion window: Current: 11 KB

canterbury#

canterbury# show iscsi initiator fcp-session detail

iSCSI Node name is 10.48.69.149

iSCSI Initiator name: iqn.1987-05.com.cisco:02.e746244830dd.langur

iSCSI alias name: LANGUR

Node WWN is 21:00:00:0c:30:6c:24:42 (dynamic)

Member of vsans: 601

Number of Virtual n_ports: 1

Virtual Port WWN is 20:03:00:0c:30:6c:24:4c (configured)

Interface iSCSI 2/1, Portal group tag is 0x80

VSAN ID 601, FCID 0x 20005

2 FC sessions, 2 iSCSI sessions

FCP Session details

Target FCID: 0x020001 (S_ID of this session: 0x020005)

pWWN: 50:05:07:63:00:c8:94:4c, nWWN: 50:05:07:63:00:c0:94:4c

Session state: LOGGED_IN

1 iSCSI sessions share this FC session

Target: shark-c8

Negotiated parameters

RcvDataFieldSize 2048 our_RcvDataFieldSize 1392

MaxBurstSize 0, EMPD: FALSE

Random Relative Offset: FALSE, Sequence-in-order: Yes

Statistics:

PDU: Command: 0, Response: 45

Target FCID: 0x0201e8 (S_ID of this session: 0x020005)

pWWN: 21:00:00:20:37:67:f7:a2, nWWN: 20:00:00:20:37:67:f7:a2

Session state: LOGGED_IN

1 iSCSI sessions share this FC session

Target: san-fc-jbod-1

Negotiated parameters

RcvDataFieldSize 1392 our_RcvDataFieldSize 1392

MaxBurstSize 0, EMPD: FALSE

Random Relative Offset: FALSE, Sequence-in-order: Yes

Statistics:

PDU: Command: 0, Response: 26

canterbury#

canterbury# show ips stats tcp interface gigabitethernet 2/1 detail

TCP Statistics for port GigabitEthernet2/1

TCP send stats

241247690 segments, 176414627280 bytes

239428551 data, 1738205 ack only packets

42541 control (SYN/FIN/RST), 0 probes, 38280 window updates

498 segments retransmitted, 526612 bytes

464 retransmitted while on ethernet send queue, 111295209 packets split

2505024 delayed acks sent

TCP receive stats

34418285 segments, 8983771 data packets in sequence, 9282604852 bytes in s

equence

854523 predicted ack, 6126542 predicted data

0 bad checksum, 0 multi/broadcast, 0 bad offset

0 no memory drops, 0 short segments

1844 duplicate bytes, 77 duplicate packets

0 partial duplicate bytes, 0 partial duplicate packets

123700 out-of-order bytes, 2235 out-of-order packets

6 packet after window, 0 bytes after window

0 packets after close

28128679 acks, 173967225697 ack bytes, 0 ack toomuch, 75348 duplicate acks

0 ack packets left of snd_una, 12 non-4 byte aligned packets

18442549 window updates, 0 window probe

88637 pcb hash miss, 2150 no port, 14 bad SYN, 0 paws drops

TCP Connection Stats

26 attempts, 42272 accepts, 42274 established

42327 closed, 40043 drops, 24 conn drops

106 drop in retransmit timeout, 152 drop in keepalive timeout

0 drop in persist drops, 0 connections drained

TCP Miscellaneous Stats

9776335 segments timed, 9780142 rtt updated

402 retransmit timeout, 457 persist timeout

69188 keepalive timeout, 69015 keepalive probes

TCP SACK Stats

100 recovery episodes, 231520160 data packets, 330107461536 data bytes

396 data packets retransmitted, 482072 data bytes retransmitted

13 connections closed, 46 retransmit timeouts

TCP SYN Cache Stats

42281 entries, 42272 connections completed, 3 entries timed out

0 dropped due to overflow, 6 dropped due to RST

0 dropped due to ICMP unreach, 0 dropped due to bucket overflow

0 abort due to no memory, 43 duplicate SYN, 1833 no-route SYN drop

0 hash collisions, 0 retransmitted

TCP Active Connections

Local  Address        Remote Address        State      Send-Q   Recv-Q

10.48.69.222:3260     10.48.69.149:1026     ESTABLISH  0        0

10.48.69.222:3260     10.48.69.149:2196     ESTABLISH  0        0

10.48.69.222:3260     10.48.69.149:3124     ESTABLISH  0        0

0.0.0.0:3260          0.0.0.0:0             LISTEN     0        0

canterbury#

canterbury# show iscsi virtual-target configured

target: shark-c8

* Port WWN 50:05:07:63:00:c8:94:4c

!--- The asterisk (*) in front of the pWWN means !--- that you have both discovery and target sessions. If !--- you do not see this, it means that only a discovery !--- session exists.

Configured node

No. of advertised interface: 1

GigabitEthernet 2/1

No. of initiators permitted: 2

initiator 10.48.69.231/32 is permitted

initiator 10.48.69.149/32 is permitted

all initiator permit is disabled

target: san-fc-jbod-1

* Port WWN 21:00:00:20:37:67:f7:a2

Configured node

No. of advertised interface: 1

GigabitEthernet 2/1

No. of initiators permitted: 2

initiator 10.48.69.232/32 is permitted

initiator 10.48.69.149/32 is permitted

all initiator permit is disabled

canterbury#

canterbury# show iscsi initiator configured

...

iSCSI Node name is 10.48.69.149

Member of vsans: 601

No. of pWWN: 1

Port WWN is 20:03:00:0c:30:6c:24:4c

canterbury#

canterbury# show ips arp interface gigabitethernet 2/1

Protocol         Address   Age (min)   Hardware Addr  Type   Interface

Internet    10.48.69.149        3     0008.e21e.c7bc  ARPA  GigabitEthernet2/1

Internet    10.48.69.200        0     0008.e21e.c7bc  ARPA  GigabitEthernet2/1

Internet    10.48.69.201        4     0202.3d30.45c9  ARPA  GigabitEthernet2/1

Internet    10.48.69.206        9     0005.9ba6.95ff  ARPA  GigabitEthernet2/1

Internet    10.48.69.209        6     0009.7c60.561f  ARPA  GigabitEthernet2/1

Internet    10.48.69.229        4     0800.209e.edab  ARPA  GigabitEthernet2/1

Internet    10.48.69.233        0     0010.4200.7d5b  ARPA  GigabitEthernet2/1

Internet    10.48.69.235        0     0800.20b6.6559  ARPA  GigabitEthernet2/1

Internet    10.48.69.238        4     0030.6e1b.6f51  ARPA  GigabitEthernet2/1

Internet    10.48.69.239        1     0030.6e1c.a00b  ARPA  GigabitEthernet2/1

Internet    10.48.69.248        7     0202.3d30.45f8  ARPA  GigabitEthernet2/1

Internet    10.48.69.252        1     0202.3d30.45fc  ARPA  GigabitEthernet2/1

Internet      10.10.2.28        0     0202.3d0a.021c  ARPA  GigabitEthernet2/1

canterbury#

canterbury# show scsi-target devices vsan 601

--------------------------------------------------------------------------------

VSAN    FCID        pWWN                      VENDOR    MODEL             REV

--------------------------------------------------------------------------------

601     0x020001    50:05:07:63:00:c8:94:4c   IBM       2105F20           .114

601     0x0201e8    21:00:00:20:37:67:f7:a2   SEAGATE   ST318203FC        0004

canterbury#

canterbury# show int iscsi 2/1

iscsi2/1 is up

Hardware is GigabitEthernet

Port WWN is 20:41:00:0c:30:6c:24:40

Admin port mode is ISCSI

Port mode is ISCSI

Speed is 1 Gbps

iSCSI initiator is identified by name

Number of iSCSI session: 3, Number of TCP connection: 3

Configured TCP parameters

Local Port is 3260

PMTU discover is enabled, reset timeout is 3600 sec

Keepalive-timeout is 60 sec

Minimum-retransmit-time is 300 ms

Max-retransmissions 4

Sack is enabled

Maximum allowed bandwidth is 500000 kbps

Minimum available bandwidth is 500000 kbps

Estimated round trip time is 10000 usec

5 minutes input rate 16 bits/sec, 2 bytes/sec, 0 frames/sec

5 minutes output rate 16 bits/sec, 2 bytes/sec, 0 frames/sec

iSCSI statistics

Input 76856 packets, 8696216 bytes

Command 13139 pdus, Data-out 85 pdus, 84292 bytes

Output 89876 packets, 6629892 bytes

Response 13132 pdus (with sense 16), R2T 25 pdus

Data-in 13072 pdus, 2125736 bytes

canterbury#

canterbury# show iscsi stats iscsi 2/1

iscsi2/1

5 minutes input rate 8 bits/sec, 1 bytes/sec, 0 frames/sec

5 minutes output rate 8 bits/sec, 1 bytes/sec, 0 frames/sec

iSCSI statistics

76857 packets input, 8696264 bytes

Command 13139 pdus, Data-out 85 pdus, 84292 bytes, 0 fragments

output 89877 packets, 6629940 bytes

Response 13132 pdus (with sense 16), R2T 25 pdus

Data-in 13072 pdus, 2125736 bytes

canterbury#

canterbury# show interface gigabitethernet 2/1

GigabitEthernet2/1 is up

Hardware is GigabitEthernet, address is 0005.3000.ade6

Internet address is 10.48.69.222/26

MTU 1500  bytes

Port mode is IPS

Speed is 1 Gbps

Beacon is turned off

Auto-Negotiation is turned on

iSCSI authentication: NONE

5 minutes input rate 464 bits/sec, 58 bytes/sec, 0 frames/sec

5 minutes output rate 64 bits/sec, 8 bytes/sec, 0 frames/sec

30544982 packets input, 9266250283 bytes

29435 multicast frames, 0 compressed

0 input errors, 0 frame, 0 overrun 0 fifo

233947842 packets output, 179379369852 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 0 fifo

0 carrier errors

canterbury#

canterbury# show ip route

Codes: C - connected, S - static

Gateway of last resort is 10.48.69.129

S 10.48.69.149, gigabitethernet2-1

C 6.6.6.0/30 is directly connected, gigabitethernet2-6

C 5.5.5.0/30 is directly connected, gigabitethernet2-5

C 10.48.69.192/26 is directly connected, gigabitethernet2-1

C 10.48.69.128/26 is directly connected, mgmt0

canterbury#

canterbury# show ips ip route interface gigabitethernet 2/1

Codes: C - connected, S - static

No default gateway

S 10.48.69.149/32 via 0.0.0.0, GigabitEthernet2/1

C 10.48.69.192/26 is directly connected, GigabitEthernet2/1

canterbury#

Fabric Manager および Device Manager の表示

ここでは、MDS Fabric Manager 1.1(2) および Device Manager 1.1.(2) からの画面キャプチャを提供します。

Fabric Manager のトポロジ ダイアグラム

次のスクリーン キャプチャは、Fabric Manager のトポロジ ダイアグラムです。

pWWN、LUN ID、および LUN の容量を表示するには、Device Manager で [FC-LUNs] を選択します。

iSCSI セッションを表示するには、Device Manager で [IP-iSCSI] を選択します。

関連情報

- Cisco iSCSI ソフトウェア ダウンロード（登録ユーザ専用）

- Windows 2000 用 iSCSI ドライバに関する FAQ

- iSCSI ドライバ：Microsoft Windows 用 Cisco iSCSI ドライバのリリース ノート、ドライバ リリース 3.1.2

- Windows 2000 用 iSCSI ドライバのトラブルシューティング

- テクニカルサポート - Cisco Systems