内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

解決方法

関連情報

概要

MS Internet Explore（IE）経由で両方のソフトウェア管理アプリケーションを実行している PC では、ブラウザの Java の設定を変更して、両方のアプリケーションが問題なく動作するようにする必要があります。そうしないと、Fabric Manager は動作しますが、CiscoWorks は動作しません。これは、シスコのストレージ アプリケーションである Fabric Manager では Java アプレット JVM 1.4.0 をサポートしていますが、CiscoWorks では Java JVM 1.3.0 を使用するためです。

この両方のアプリケーションを同じマシン上で機能させるためには、[Use Java 2 v1.4.1_02 for applet] というラベルが付いたボックスをオフにする必要があります。この設定を有効にするには、再起動が必要です。PC を再起動すると、両方のアプリケーションが同じブラウザで正常に機能します。

前提条件

要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントを記述するために使用したハードウェアとソフトウェアのバージョンは次のとおりです。

- Windows を実行し、IE をブラウザとして使用している PC

- Fabric Manager

- CiscoWorks2000

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、「シスコ テクニカル ティップスの表記法」を参照してください。

解決方法

次の手順を実行して、IE ブラウザの設定を調整します。

1. IE を開きます。

2. [Tools] > [Internet Options] の順に選択します。

3. [Internet Options] で、[Advance] タブを選択します。

4. 一覧を下にスクロールします。

5. [Java (Sun)] の見出しの下で、[Use Java 2 v1.4.1_02 for applet] ボックスをオフにします。

6. PC をリブートします。

関連情報

- MDS 9000 シリーズ マルチレイヤ スイッチ製品に関するサポート ページ

- テクニカルサポート - Cisco Systems