目的

この記事では、Cisco Business Wireless(CBW)ネットワークのワイヤレスを中断させる可能性がある設定作業について説明します。

該当するデバイス |ファームウェアのバージョン

- CBW 140AC(データシート) | 10.6.1.0(最新のダウンロード)

- CBW 145AC(データシート) | 10.6.1.0 （最新のダウンロード）

- CBW 240AC(データシート) | 10.6.1.0 (最新のダウンロード)

- CBW 141ACMメッシュエクステンダ（データシート） | 10.6.1.0 (最新のダウンロード)

- CBW 142ACMメッシュエクステンダ（データシート） | 10.6.1.0 (最新のダウンロード)

- CBW 143ACMメッシュエクステンダ（データシート） | 10.6.1.0 (最新のダウンロード)

概要

ネットワークの稼働を維持することは重要ですが、設定を変更する必要がある場合もあります。これにより、サービスが中断される可能性があります。

次の表では、Webユーザーインターフェイス(UI)がエキスパートビューに含まれている必要がある場合に、アスタリスク(*)が表示されます。Expert Viewオプションを有効にするには、CBWプライマリAPのWeb UIにログインします。Web UIの右上角にある緑色の矢印をクリックして、エキスパートビューに入ります。

ワイヤレスネットワークの中断を引き起こす設定作業

次の設定により、サービスが一時的に中断されます。

設定の変更

Web UI上の場所

結果

WLAN設定の編集

[Wireless Settings] > [WLANs]

WLANに接続されたクライアントでは、ネットワークが中断されます。

AP設定の編集

[Wireless Settings] > [Access Points]

APに接続されたクライアントでネットワークが中断される

WLANでのファーストレーンの有効化

[Wireless Settings] > [WLANs] > [edit WLAN] > [Traffic Shaping]タブ

すべてのWLAN（編集中のWLANだけでなく）は、設定を適用した後で無効になり、再度有効になります。

マルチキャストダイレクトの有効化

*サービス>メディアストリーム

設定を適用すると、すべてのWLANが無効になり、再度有効になります。

APグループメンバーシップの変更

*ワイヤレス設定>アクセスポイントグループ

APに接続されたクライアントでは、ネットワークが中断されます。

新しいRF設定の適用

*高度> RF最適化

設定を適用すると、すべてのWLANが無効になり、再度有効になります。

APグループのRFプロファイルのマッピング

*Wireless Settings > Access Points Groups > edit group > RF Profileタブ

APグループ内のWLANが一時的に中断する。

*エキスパートビューでのみ使用できます。

APリブートの原因または必要な設定変更

次の設定は、リブートが必要なデバイスが少なくとも1台あるお客様に対してサービスの中断を引き起こします。可能であれば、オフィスが閉じているときにこれらのタスクを実行できます。

プライマリIP(**で表記)を手動でリブートする必要がある場合は、アップデートが完了するまで待ちます。[Advanced] > [Primary AP Tools] > [Restart Primary AP]に移動します。

設定の変更

Web UI上の場所

結果

グローバルメッシュの有効化/無効化

[Wireless Settings] > [Mesh]

プライマリAPはリブートしませんが、下位のすべてのAPは自動的にリブートします。

バックホールクライアントアクセスの有効化/無効化

[Wireless Settings] > [Mesh]

すべてのAPが自動的にリブートします。

ソフトウェアの更新

[Management] > [Software Update]

[Auto Restart]チェックボックスをオンにすると、すべてのAPが自動的にリブートします。

**そうでない場合は、プライマリAPを手動でリブートします。

その後、他のすべてのAPは自動的にリブートし、プライマリAPで実行されているバージョンに合わせてファームウェアイメージを変更します。

インターチェンジ画像

[Monitoring] > [Access Points] > [per AP view] > [Tools]

**プライマリAPの手動リブートが必要です。

プライマリAPへのコンフィギュレーションファイルのアップロード

[Advanced] > [Primary AP Tools] > [Configuration Management]

プライマリAPが自動的にリブートし、そのAPへのクライアント接続が中断されます。他のAPはクライアントに正常にサービスを提供し続けますが、プライマリAPのリブートが完了するまで、新しいクライアント認証は行われません。

プライマリAPの変更

[Wireless Settings] > [Access Points] > [Edit a Primary-capable AP]

現在のプライマリAPが自動的にリブートし、そのAPへの接続が中断されます。新しいプライマリAPは、仮想コントローラプロセスを起動して、プライマリAPの役割を果たします。新しいクライアント認証は、これが完了するまで行われません。

セキュアWeb認証の有効化/無効化

[Management] > [Access]

**プライマリAPの手動リブートが必要です。

カスタムWebAuth/WebAdmin証明書をプライマリAPにアップロード

[Advanced] > [Primary AP Tools] > [Upload File]

**プライマリAPの手動リブートが必要です。

新しいAPグループへのMesh Extenderの移動

*ワイヤレス設定>アクセスポイント>グループ

Mesh Extenderが自動的にリブートします。

プライマリ対応APのAPロールの変更

* [Wireless Settings] > [Access Points] > [Edit AP] > [Mesh]タブ> [AP Role]メニュー

プライマリ対応APが自動的にリブートします。

*エキスパートビューでのみ使用できます。

結論

行くぞ！これで、サービスの中断を引き起こす可能性のある設定変更が判明しました。

CBWネットワークの詳細を確認する詳細については、次のリンクを参照してください。

メッシュの概要             メッシュFAQ             Cisco Business Wireless Model Decoder             再起動のヒント             工場出荷時のデフォルトにリセット             ゼロデイ：アプリ/Web経由で設定             モバイルアプリとWeb UI             シスコビジネスワイヤレスメッシュネットワークのベストプラクティス              許可リスト              ソフトウェアの更新             CBWアプリケーションについて             トラブルシューティング             時間設定             赤色LEDのトラブルシューティング             ブリッジグループ名