目的

この記事の目的は、Cisco Business Wireless(CBW)アクセスポイント(AP)を工場出荷時のデフォルト設定にリセットする2つの方法を示すことです。

このドキュメントの用語に慣れていない場合は、Cisco Business:新用語一覧。

リブートしても設定を保持する場合は、代わりにリブートのヒントをチェックしてください。

該当するデバイス |ファームウェアのバージョン

- 140AC（データシート） | 10.4.1.0 （最新版をダウンロード）

- 141ACM (データシート) | 10.4.1.0 （最新版をダウンロード）

- 142ACM (データシート) | 10.4.1.0 （最新版をダウンロード）

- 143ACM (データシート) | 10.4.1.0 （最新版をダウンロード）

- 145AC（データシート） | 10.4.1.0 （最新版をダウンロード）

- 240AC（データシート） | 10.4.1.0 (最新のダウンロード)

目次

- Webユーザインターフェイスを使用した工場出荷時設定へのリセット

- ペーパークリップを開いて工場出荷時の設定にリセット

- 特に考慮すべき事項

概要

CBW APは802.11 a/b/g/n/ac(Wave 2)ベースで、内部アンテナを備えています。これらのAPは、パフォーマンス、アクセス性、高密度ネットワークを実現する最新の802.11ac Wave 2標準をサポートします。業界最高レベルのパフォーマンスを実現し、安全性と信頼性の高いワイヤレス接続を実現し、堅牢でモバイルなエンドユーザエクスペリエンスを実現します。

CBW APは、従来のスタンドアロンデバイスとして、またはメッシュネットワークの一部として使用できます。

CBWメッシュネットワーキングの基本を学習するには、次の項目を確認してください。

- FAQ

- シスコのビジネス:ワイヤレスメッシュネットワーキングへようこそ

APを工場出荷時のデフォルト設定にリセットし、最初から起動する場合があります。工場出荷時設定にリセットすると、すべての設定が失われます。デバイスを最初からセットアップし直して、接続の詳細を確認する必要があります。

Webユーザインターフェイスを使用した工場出荷時設定へのリセット

初級ヘルプ

この切り替えセクションでは、初心者のヒントを紹介します。

ログイン

プライマリAPのWebユーザインターフェイス(UI)にログインします。これを行うには、Webブラウザを開き、https://ciscobusiness.cisco.comと入力します。続行する前に警告が表示されることがあります。クレデンシャルを入力します。プライマリAPにアクセスするには、Webブラウザにhttps://[ipaddress]（プライマリAPの）と入力します。

ツールのヒント

ユーザインターフェイスのフィールドに関する質問がある場合は、次のようなヒントを確認してください。

メインメニューの展開アイコンを見つけるのに問題がありますか？

画面左側のメニューに移動します。メニューボタンが表示されない場合は、このアイコンをクリックしてサイドバーメニューを開きます。

シスコビジネスアプリケーション

これらのデバイスには、Webユーザインターフェイスと一部の管理機能を共有するコンパニオンアプリケーションがあります。Webユーザーインターフェイスのすべての機能がアプリで使用できるわけではありません。

iOSアプリのダウンロード Androidアプリのダウンロード

よく寄せられる質問（FAQ）

まだ未回答の質問がある場合は、よく寄せられる質問(FAQ)のドキュメントを確認してください。FAQ

手順 1

アクセスポイントがオンになっていない場合は、電源をオンにします。インジケータライトのステータスを確認します。LEDライトが緑色に点滅している場合は、次の手順に進みます。

アクセスポイントの起動には、約8 ～ 10分かかります。LEDは複数のパターンで緑色に点滅し、緑、赤、オレンジが急速に交互に繰り返された後、再び緑色に変わります。LEDの色の強度と色相には小さな変化があります。

手順 2

プライマリAPのWeb UIにログインします。Webブラウザを開き、https://ciscobusiness.ciscoと入力します。サイトに初めてアクセスする場合は、http://ciscobusiness.ciscoと入力する必要があります。続行する前に警告が表示されることがあります。認証情報を入力してください。

WebブラウザにプライマリAPのIPアドレスを入力して、Web UIにアクセスすることもできます。

手順 3

Web UIメニューから、[Advanced] > [Primary AP Tools]を選択します。

手順 4

[構成管理]タブをクリックします。下にスクロールし、[Reset to Factory Default Settings]を選択します。これにより、すべての設定が削除され、すべてデフォルト設定に戻されます。

ソフトウェアバージョン10.3.1.0以降では、非プライマリAPをリセットできます。最新バージョンがない場合は、ここをクリックして、Cisco Business Wireless Access Pointのソフトウェアを更新してください。

手順 5

プライマリ対応APまたはメッシュエクステンダをリセットするには、[Monitoring] > [Network Summary] > [Access Points]に移動します。

手順 6

非プライマリAPを選択します。

ステップ7

[AP details]セクションまでスクロールし、[Tools]タブを選択します。

手順 8

[Factory Default]ボタンをクリックします。

ペーパークリップを開いて工場出荷時の設定にリセット

APに直接アクセスできる場合は、開いたペーパークリップまたはモードボタン内に収まる他の細くて強いオブジェクトを使用できます。電源がオフになっていることを確認します。デバイスのModeボタンを押し続け、APの電源をオンにします。数秒後、デバイスのLEDが20秒間の緑色/オレンジの交互に点滅し始め、その後で緑色/消灯に切り替わります。発光ダイオード(LED)パターンが緑/オフに変わったら、Modeボタンを放して、デバイスの起動を継続します。

Modeボタンを押した状態で、20秒間のカウントダウン中に145AC LEDが赤/オレンジに点滅します。

タイミングはすべてです。

- Modeボタンは、電源が入る前に押し続ける必要があります。APの電源が入ったら、30秒間Modeボタンを押したままにしてから放します。

- ブートアップ開始後にModeボタンを押すと、工場出荷時のデフォルトのリセットは無視されます。

- Modeボタンを60秒以上押すと、工場出荷時のデフォルトのリセットは無視されます。

開いているペーパークリップ手順でプライマリAPをリセットした場合でも、ネットワーク内の他のすべてのAPでリセットを行う必要があります。

特に考慮すべき事項

デフォルト設定の多くを使用している場合は、工場出荷時のデフォルトにリセットする問題はありません。ただし、次の状況が該当する場合があります。

- プライマリAPのリセットを実行しても、下位APのカスタマイズされた無線設定はリセットされません。

- 元のDay Zero設定を行った際に設定したブリッジグループ名がある場合、同じブリッジグループ名を使用するか、下位APが10 ～ 15分ごとに接続解除して古いブリッジグループ名を検索することをお勧めします。この問題を解決しま。

- リセットを実行した後、http://ciscobusiness.ciscoを使用してログインし、https:// Uniform Resource Locator(URL)の代わりにDay Zero設定を行う必要がある場合があります。

結論

Cisco Business Wireless APで工場出荷時のリセットを行うためのヒントが得られます。これは、APの更新に役立ちます。

メッシュの概要 メッシュFAQ Cisco Business Wireless Model Decoder 再起動のヒント 工場出荷時のデフォルトにリセット ゼロデイ：アプリ/Web経由で設定 モバイルアプリとWeb UI シスコビジネスワイヤレスメッシュネットワークのベストプラクティス 許可リスト ソフトウェアの更新 CBWアプリケーションについて トラブルシューティング 時間設定 赤色LEDのトラブルシューティング