目的

独自の呼出音の設定は、さまざまな番号の呼出音パターンをカスタマイズするのに役立ちます。9種類のリングタイプがあり、固有のリングパターンを設定できます。これらの独自の呼出音の設定は、同じ電話回線で異なる電話番号を区別するために使用されます。このドキュメントでは、SPA8000で独自のリング設定を行う手順について説明します。

該当するデバイス

- SPA8000

[Software Version]

- 6.1.12

固有呼び出し音の設定

ステップ1:Web構成ユーティリティにログインし、[Advanced] > [Voice] > [L1-L8]を選択します。[Line]ページが開きます。

注：構成には9行を使用できます。ユーザは、希望する回線番号の1つを選択することによって、ステップ1で固有のリング設定に対して設定する必要がある回線を示します。

ステップ2:[Line]ページで、[Distinctive Ring Settings]セクションまでスクロールします。

ステップ3:[Ring(1-9) Caller（呼び出し音）]フィールドに、固有呼び出し音/呼び出し音(CWT) 1、2、3、4、5、6、7、8、または9を再生する発信者番号パターンを入力します。デフォルトでは空白です。

注：固有呼び出し音とCWTを変更するには、「SPA8000電話アダプタの自動転送の設定」および「SPA8000電話アダプタの呼び出し音の設定」を参照してください。

ステップ4:[Submit All Changes]をクリックします。