目的

セッション開始プロトコル(SIP)は、IPベースのネットワークでセッションを作成、管理、および終了するために使用されるシグナリングプロトコルです。SIPは、コール管理のメカニズムです。また、ユーザロケーションの確立と機能ネゴシエーションの提供により、セッションの参加者全員がサポートする機能について合意し、進行中にセッションの機能を変更できます。

このドキュメントの目的は、SPA300およびSPA500シリーズIPフォンで回線キーLEDパターンを設定する方法を示すことです。

該当するデバイス

・ SPA300シリーズIP電話

・ SPA500シリーズIP電話

回線キーLEDパターンの設定

注： SPA300またはSPA500シリーズIP Phoneでは、シグナリングプロトコルをSIPに設定する必要があります。これを行うには、ナビゲーションキーを使用して[Device Administration] > [Call Control Settings] > [Signaling Protocol] > [SIP]にSIP]にに移動します。

ステップ1:Web設定ユーティリティを使用して、[Admin Login] > [Advanced] > [Voice] > [Phone]を選択します。[電話]ページが開きます。

ステップ2:[Line Key LED（回線キーLED）]領域までスクロールします。IP Phoneの回線キーLEDパターンを設定するには、目的のフィールドに次の文字を入力します。

[回線キー(Line Key)]には、IP Phoneのステータスが表示されます。LEDラインキーは、ラインキーの色とパターンを表します。 IP Phoneの回線キーLEDパターンの設定には、次の文字が使用されます。

・ p — LEDの点滅パターンを示します

・ c — LEDの色の設定を示します

・ r：赤色のLEDを示します。

・ g：緑色のLEDを示します。

次に、回線キーLEDパターンのさまざまなフィールドの説明を示します。

・アイドルLED：コールアピアランスが使用中でなく、新しいコールでIP Phoneが使用可能であることを示すために使用します。空白のフィールドは、アイドルLEDのデフォルトの色が赤色であることを表します。

・ Remote Undefined LED — IP Phoneがアプリケーションサーバからの状態情報を待っていることを示すために使用します。空白のフィールドは、Remote Undefined LEDのデフォルトの色が赤で、パターンがデフォルトであることを示します。

・ Local Seized LED：新しいコールに備えて、コールアピアランスがIP Phoneによって捕捉されることを示します。空白のフィールドは、デフォルトの色が赤であることを表します。

・ Remote Seized LED：別のIP Phoneがコールアピアランスを捕捉したことを示します。空白のフィールドはデフォルトの色が赤で、パターンはデフォルトです。

注：リモート押さえLEDは、共有コールアピアランスにのみ適用されます。

・ Local Progress LED:IP Phoneがコールアピアランスで発信コールを試行したことを示します。空白のフィールドは、デフォルトの色が赤であることを表します。

・リモートプログレージングLED：共有コールアピアランスで発信コールが他のIP Phoneで試行されていることを示します。空白のフィールドは、デフォルトの色が赤で、パターンがデフォルトであることを表します。

注：リモートプログレージングLEDは、共有コールアピアランスにのみ適用されます。

・ローカル呼び出しLED：呼び出し中であることを示します。空白のフィールドは、デフォルトの色が赤であることを表します。

・リモート呼び出しLED：別のIP Phoneの共有コールアピアランスが呼び出し中であることを示します。空白のフィールドは、デフォルトの色が赤で、パターンがデフォルトであることを示します。

注：リモート呼び出しLEDは、共有コールアピアランスにのみ適用されます。

・ Local Active LED：アクティブコールがコールアピアランスに参加していることを示します。空白のフィールドは、デフォルトの色が赤であることを示します。

・リモートアクティブLED：アクティブコールが別のIP Phoneの共有コールアピアランスに参加していることを示します。空白のフィールドは、デフォルトの色が赤で、パターンがデフォルトであることを示します。

注：リモートアクティブLEDは、共有コールアピアランスにのみ適用されます。

・ Local Held LED:IP Phoneがコールアピアランスに関与することを示します。空白のフィールドは、デフォルトの色が赤であることを示します。

・ Remote Held LED：別のIP Phoneがコールアピアランスに関与していることを示します。空白のフィールドは、デフォルトの色が赤であることを示します。

・ Register Failed LED：プロキシサーバが対応する内線番号に登録できないことを示します。空白のフィールドは、デフォルトの色が緑色であることを示します。

・ Disabled LED：コールアピアランスが無効であることを示します。空白のフィールドは、デフォルトの色がオフであることを示します。

・ LEDの登録：プロキシサーバが対応する内線番号への登録を試行することを示します。空白のフィールドは、デフォルトの色が赤であることを示します。

・ Call Back Active LED：コールバックオプションがコールでアクティブであることを示します。空白のフィールドは、デフォルトの色が赤であることを示します。

任意の色のフィールドを設定する場合は、特定の色のフィールドを変更します。

ステップ3:[Submit All Changes]をクリックして、設定を保存します。