目的

CPU使用率は、使用中のCPUの量を調べる診断ツールです。CPU使用率が高すぎると、スイッチからの応答時間が遅くなる可能性があります。

このドキュメントでは、200/300シリーズマネージドスイッチのCPU使用率を使用する方法について説明します。

適用可能なデバイス

- SF/SG 200およびSF/SG 300シリーズマネージドスイッチ

[Software Version]

- v1.3.0.62

CPU使用率の有効化と表示

ステップ 1：Web設定ユーティリティにログインし、Administration > Diagnostics > CPU Utilizationの順に選択します。CPU Utilizationページが開きます。

ステップ 2：CPU使用率情報を編集するには、CPU UtilizationフィールドのEnableチェックボックスにチェックマークを付けます。

ステップ 3：Refresh Rateフィールドのオプションボタンをクリックします。リフレッシュレートは、CPU統計情報がリフレッシュされるまでの時間（秒単位）です。時間間隔ごとに新しいサンプルが作成されます。

注：CPU Input Rateフィールドには、CPUへの1秒あたりの入力フレームのレートが表示されます。

ステップ 4：Applyをクリックして新しいリフレッシュレートを適用し、CPU使用率のサンプリングを開始します。CPU使用率はグラフで表示されます。Y軸は使用率のパーセンテージで、X軸はサンプル数です。