目的

グリーンイーサネットは、環境に配慮し、デバイスの電力消費を削減するように設計された機能セットの一般的な名前です。Energy Efficient Ethernet(EEE)とは異なり、すべてのポートでグリーンイーサネットのエネルギー検出が有効であるのに対し、EEEを使用できるのはギガバイトポートを備えたデバイスだけです。

グリーンイーサネット機能は、次の方法で全体的な電力使用量を削減できます。

- Energy Detect Mode（エネルギー検出モード）：非アクティブリンクでは、ポートは非アクティブモードに移行し、ポートの管理ステータスを維持したまま電力を節約します。このモードからフル動作モードへの回復は高速で透過的であり、フレームは失われません。このモードは、ギガビットイーサネット(GE)ポートとファストイーサネット(FE)ポートの両方でサポートされています。このモードはデフォルトで無効になっています。

- 短距離モード：この機能を使用すると、短距離ケーブルで省電力を実現できます。ケーブル長が分析されると、さまざまなケーブル長に対して電力使用量が調整されます。ケーブルが10ギガビットポートの場合は30 m、その他のタイプのポートの場合は50 mよりも短い場合、デバイスはケーブル経由でフレームを送信するために使用する電力が少なくなり、エネルギーを節約できます。このモードはRJ45 GEポートでのみサポートされ、コンボポートには適用されません。このモードはデフォルトで無効になっています。

スイッチのWebベースのユーティリティのPort Settingsページには、ポートごとに現在のGreen EthernetモードとEEEモードが表示され、ポートでGreen Ethernet設定を構成できます。

注：ポート上で動作するグリーンイーサネットモードの対応するモードは、Green Ethernet Propertiesページでグローバルにアクティブ化する必要があります。手順についてはここをクリックしてください。

この記事では、スイッチの緑のイーサネットポート設定を行う方法について説明します。

適用可能なデバイス

- Sx200シリーズ

- Sx250シリーズ

- Sx300シリーズ

- Sx350 シリーズ

- SG350X シリーズ

- Sx500 シリーズ

- Sx550X シリーズ

[Software Version]

- 1.4.7.06 — Sx200、Sx300、Sx500

- 2.2.8.04 — Sx250、Sx350、SG350X、Sx550X

スイッチの緑のイーサネットポートの設定

ポートのグリーンイーサネット設定

ステップ 1：スイッチのWebベースのユーティリティにログインし、Port Management > Green Ethernet > Port Settingsの順に選択します。

注：使用できるオプションは、デバイスのモデルによって異なります。この例では、SG350X-48MPスイッチが使用されています。

ステップ2:（オプション）スイッチでグローバルなグリーンイーサネット設定を行うには、Propertiesリンクをクリックします。手順についてはここをクリックしてください。

「グローバルパラメータステータス」領域には、次の情報が表示されます。

- Energy Detect Mode：このモードが有効かどうかを示します。この例では、この機能が有効になっています。

- Short Reach Mode：このモードが有効かどうか。この例では、短距離モードが有効になっています。

- 802.3 Energy Efficient Ethernet(EEE)モード：このモードが有効かどうか。この例では、この機能は無効になっています。

ステップ 3：Interface Typeドロップダウンリストからインターフェイスを選択します。

- Port:1つのポートだけを選択する必要がある場合は、Interface TypeドロップダウンリストからPortを選択します。

- LAG:Interface Typeドロップダウンリストから、設定するLAGを選択します。これは、LAG設定で定義されたポートのグループに影響します。

注：この例では、ユニット1のポートが選択されています。

注：Sx200、Sx250、またはSx300シリーズスイッチなどの非スタッカブルスイッチがある場合は、ステップ5に進んでください。

ステップ 4：Goをクリックして、インターフェイス上のポートまたはLAGのリストを表示します。

ポート設定テーブルには、次の情報が表示されます。

- Port：ポート番号。

- Energy Detect：ポートのエネルギー検出モードの状態。

- Administrative：エネルギー検出モードが有効かどうかを表示します。

- Operational：エネルギー検出モードが現在動作可能かどうかを表示します。

- Reason：エネルギー検出モードが動作していない理由。

- Short Reach：ポートのショートリーチモードの状態。

- Administrative：ショートリーチモードが有効かどうかを表示します。

- Operational：ショートリーチモードが現在動作可能かどうかを表示します。

- Reason：短距離モードが動作していない理由。

- Cable Length（ケーブル長）：仮想ケーブルテスター(VCT)のケーブル長（メートル単位）。

- 802.3 Energy Efficient Ethernet(EEE)：ポート上の802.3 Energy Efficient Ethernet(EEE)モードの状態。

- Administrative:802.3 EEEモードが有効かどうかを表示します。

- Operational:802.3 EEEモードが動作可能かどうかを表示します。

- LLDP Administrative:Link Layer Discovery Protocol(LLDP)を介したEEEカウンタのアドバタイジングが有効かどうかを示します。

- LLDP Operational:LLDPを介してアドバタイズするEEEカウンタが現在動作しているかどうかを表示します。

- Support on Remote：リンクパートナーでEEEがサポートされているかどうかを表示します。EEEが機能するには、ローカルデバイスとリンクパートナーでEEEがサポートされている必要があります。

ステップ 5：設定するインターフェイスに対応するエントリ番号の横にあるオプションボタンをクリックします。

注：この例では、エントリ番号4が選択されています。

手順 6：下にスクロールして、Editをクリックします。

ステップ7:（オプション）Interfaceドロップダウンリストから、設定するインターフェイスを選択します。この例では、ユニット1のポートGE4が選択されています。

注：Sx500スイッチを使用している場合、Sx200、Sx250、またはSx300シリーズスイッチなどの非スタッカブルスイッチを使用している場合は、「Unit」オプションに「Unit/Slot.If」と表示され、ポートのみを選択します。

ステップ 8：インターフェイスでエネルギー検出モード機能を有効にするには、Enable Energy Detect Modeチェックボックスにチェックマークを入れます。それ以外の場合は、オフのままにします。これは、ポートがアクティブなリンクパートナーに接続されていない場合に電力を節約するために使用されます。

注：XGスイッチがある場合は、ステップ10に進んでください。

ステップ 9：Enable Short Reachチェックボックスをオンにして、選択したインターフェイスでShort Reachを有効にします。それ以外の場合は、オフのままにします。これにより、リンクが通常処理できるよりも少ない電力でリンクを実行できます。

重要:短距離モードが有効な場合、EEEモードを無効にする必要があります。

注：Sx200、Sx250、Sx300、またはSx500シリーズスイッチを使用している場合、[Enable Short Reach]チェックボックスはデフォルトでグレー表示されます。このチェックボックスを有効にするには、まず、ステップ10で802.3 Energy Efficient Ethernet(EEE)を無効にし、ステップ11で802.3 Energy Efficient Ethernet(EEE)LLDPを無効にします。

ステップ 10：ギガビットポートを設定する場合は、802.3 Energy Efficient Ethernet(EEE)モードを有効にするEnable 802.3(EEE)チェックボックスにチェックマークを付けます。それ以外の場合は、このオプションをオフにします。デフォルトでは有効になっています。EEEは、スイッチ上のデータアクティビティが少ない時間の電力消費を削減するために開発されました。

ステップ 11ポート上のLLDPを介したEEE機能のアドバタイズメントを有効にするには、Enable 802.3 Energy Efficient Ethernet(EEE)LLDPチェックボックスをオンにします。それ以外の場合は、このオプションをオフにします。802.3 EEE LLDPは、802.3 EEEモードのリンクパートナーに最適なパラメータを選択するために使用されます。

注：LLDPを無効にしても802.3 EEEモードは引き続き動作しますが、最適なパラメータはありません。

ステップ 12Applyをクリックしてから、Closeをクリックします。

SG350X/Sx550Xシリーズスイッチ：

Sx200、Sx250、Sx300、Sx500シリーズスイッチ：

XGスイッチ：

ステップ13:（オプション）Saveをクリックして、スタートアップコンフィギュレーションファイルに設定を保存します。

これで、スイッチのポートの緑のイーサネット設定が正常に設定されました。

緑色のイーサネットポート設定のコピー

ステップ 1：設定のコピー元のポートに対応するエントリ番号の横にあるオプションボタンをクリックします。

注：この例では、エントリ番号4が選択されています。

ステップ 2：下にスクロールして、Copy Settingsをクリックします。

ステップ 3：toフィールドにエントリまたはポート番号を入力します。

注：この例では、ポート1 ～ 3および5が使用されます。

ステップ 4：Applyをクリックしてから、Closeをクリックします。

ステップ5:（オプション）Saveをクリックして、スタートアップコンフィギュレーションファイルに設定を保存します。

これで、緑色のイーサネットポート設定がスイッチの1つまたは複数のポートに正常にコピーされました。