目的

200/300シリーズマネージドスイッチは、Etherlike統計情報へのアクセスを提供します。これらの統計情報は、ハードウェア関連のエラーなど、物理層でのエラーに関連する情報です。これらのエラーは、銅線ケーブル、インターフェイス、ネットワークインターフェイスカード(NIC)などの重要なネットワークコンポーネントの障害が原因で発生する可能性があります。接続に問題がある場合、これらの統計情報は問題の原因を特定するのに役立ちます。この記事では、200/300シリーズマネージドスイッチのEtherlikeページの情報について説明します。

適用可能なデバイス

・SF/SG 200およびSF/SG 300シリーズマネージドスイッチ

[Software Version]

•1.3.0.62

Etherlikeの統計情報

ステップ 1：Web設定ユーティリティにログインし、Status and Statistics > Etherlikeの順に選択します。Etherlikeページが開きます。

ステップ 2：Interfaceフィールドで、使用可能なインターフェイスのタイプの1つのオプションボタンをクリックします。使用可能なインターフェイスのタイプは次のとおりです。

・ Port:「Port」ドロップダウン・リストから、Etherlikeの統計情報を表示する物理ポートを選択します。

・ LAG:[Link Aggregation Group (LAG)]ドロップダウンリストから、EtherLike統計情報を表示するLAGポートを選択します。LAGポートは、複数の物理ポートの機能を組み合わせて、より多くの帯域幅を提供する論理ポートです。

ステップ 3：使用可能なオプションボタンのいずれかをクリックして、Refresh RateフィールドのEtherlike統計情報を更新します。使用可能なオプションは次のとおりです。

・ No Refresh — Etherlikeページは更新されません。

・ 15秒：Etherlikeページを15秒ごとに更新します。

・ 30秒：Etherlikeページを30秒ごとに更新します。

・ 60 sec:Etherlikeページを60秒ごとに更新します。

Etherlikeページには、選択したインターフェイスに関する次のEtherlike統計情報が表示されます。

・ Frame Check Sequence（FCS；フレームチェックシーケンス）エラー：巡回冗長検査(CRC)に失敗した受信フレームを表示します。CRCは、フレームが正しい順序で宛先に到着したかどうかを検出します。各フレームは、宛先への到着時にテストされるCRC番号を伝送します。CRC番号がフレーム間で一致する場合、パケットにはエラーが含まれません。そうでない場合、パケットは破損し、その後ドロップされます。

・ Single Collision Frames：単一のコリジョンに関係するものの、最終的に正常に送信されたフレームの数。

・レイトコリジョン：データの最初の512ビットの後で検出されたコリジョンの数。

・ Excessive Collisions：過度のコリジョンのために拒否された送信の数。

・ Oversize Packets:2000オクテットを超える受信パケットの数。

・ Internal MAC Receive Errors：レシーバ上のエラーによって拒否されたフレームの数。

・受信したポーズフレーム：フロー制御のポーズフレームの受信数。

・送信されたポーズフレーム：送信されたフロー制御ポーズフレームの数。

ステップ2:（オプション）Clear Interface Countersをクリックして、選択したインターフェイスのEtherlike統計情報カウンタをクリアします。

ステップ3:（オプション）すべてのインターフェイスでEtherlikeの統計情報カウンタをクリアする場合は、Clear All Interface Countersをクリックします。